@isTest
private class DirectAssignControllerTest {
    static PageReference currentpage=Page.DirectAssign;
	  @testSetup
    private static void setupTestData(){
        //前置数据
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            Oly_TriggerHandler.bypass(Product2Handler.Class.getName());
            Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.Class.getName());
            String flag='NG2';
            String d1='产品试用';
            String dept='医疗华北营业本部';
            User user = new User(Test_staff__c = true);
            user.LastName = '_サンブリッジ';
            user.FirstName = 'う';
            user.Alias = 'う';
            user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.CommunityNickname = 'う';
            user.IsActive = true;
            user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
            user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
            user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
            user.LanguageLocaleKey = 'ja';
            user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
            user.Province__c = '北京';
            user.Dept__c = dept;
            user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
            insert user;
             // 省
             Address_Level__c al = new Address_Level__c();
             al.Name = '東京';
             al.Level1_Code__c = 'CN-99';
             al.Level1_Sys_No__c = '999999';
             insert al;
             // 市
             Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
             al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
             al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
             al2.Level1_Name__c = '東京';
             al2.Name = '渋谷区';
             al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
             al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
             al2.Address_Level__c = al.id;
             insert al2;
             // 病院を作る
             Account hospital = new Account();
             hospital.recordtypeId = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('HP').getRecordTypeId();
             hospital.Name = 'test hospital';
             hospital.Is_Active__c = '有効';
             hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
             hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
             hospital.Grade__c = '一级';
             hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
             hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
             hospital.State_Master__c = al.id;
             hospital.City_Master__c = al2.id;
             hospital.Town__c = '东京';
             insert hospital;   
             Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
             // 診療科を作る
             Account dep = new Account();
             dep.recordtypeId = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('Department_OTH').getRecordTypeId();
             dep.Name = 'test dep1';
             dep.AgentCode_Ext__c = '9999999';
             dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
             dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
             dep.Hospital__c = hospital.Id;
             insert dep;

             Contact contact2 = new Contact();
             contact2.AccountId = dep.Id;
             contact2.FirstName = '責任者';
             contact2.LastName = 'test1经销商';
             insert contact2;

            Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                    ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                    ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n03', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                    ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro4 = new Product2(Name='name04',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n04',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n04', Asset_Model_No__c = 'Pro4',
                    ProductCode_Ext__c='pc04',Manual_Entry__c=false);
            insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3, pro4};


             //备品借出申请
             Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
             raObj.Name = 'testra';
             raObj.OwnerId = user.Id;
             raObj.Product_category__c = 'GI';
             raObj.Demo_purpose1__c ='产品试用';
             raObj.demo_purpose2__c = '试用(无询价)';
             raObj.direct_send__c = '医疗机构';
             raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
             raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
             raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
             raObj.Hospital__c = hospital.Id;
             raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
             raObj.Account__c = dep.Id;
             raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
             raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 16;
             //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
             raObj.Phone_number__c = '1234567890';
             raObj.Request_approval_time__c = Datetime.newInstance(1970, 1, 1);
             raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
             if ('协议借用' == d1) {
                 raObj.DB_loaner_request__c = '123';
                 raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(10);
                 if (false) {
                     raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(-1);
                 }
             }
             insert raObj;

             /*
             Rental_Apply__c raObj2= new Rental_Apply__c();
             raObj2.Name = 'fuckyou';
             raObj2.OwnerId = user.Id;
             raObj2.Product_category__c = 'SP';
             raObj2.Demo_purpose1__c ='产品试用';
             raObj2.demo_purpose2__c = '试用(无询价)';
             raObj2.direct_send__c = '医疗机构';
             raObj2.Loaner_received_staff__c = 'van';
             raObj2.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
             raObj2.direct_shippment_address__c = '昆明市';
             raObj2.Hospital__c = hospital.Id;
             raObj2.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
             raObj2.Account__c = dep.Id;
             raObj2.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
             raObj2.Hope_Lonaer_date_Num__c = 17;
             //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
             raObj2.Phone_number__c = '1234567880';
             raObj2.Request_approval_time__c = Datetime.newInstance(1970, 1, 1);
             raObj2.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
             if ('协议借用' == d1) {
                 raObj2.DB_loaner_request__c = '123';
                 raObj2.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(10);
                 if (false) {
                     raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(-1);
                 }
             }
             insert raObj2;
             */

        // 备品配套
            Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
            fsObj1.Name = 'set1';
            fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
            fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
            insert fsObj1;

             Fixture_Set__c fsObj2 = new Fixture_Set__c();
            fsObj2.Name = 'set2';
            fsObj2.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo2';
            fsObj2.Loaner_name__c = 'name';
            insert fsObj2;


             Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
             // 备品配套明细
             fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
             fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
             fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
             fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             fsdObjA1.Is_Body__c = true;
             fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
             fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
             fsdObjA1.SortInt__c = 1;
             fsdObjA1.Quantity__c = 1;
             insert fsdObjA1;

             Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
             fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
             fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
             fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
             fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             fsdObjA2.Is_Body__c = false;
             fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
             fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
             fsdObjA2.SortInt__c = 2;
             fsdObjA2.Quantity__c = 1;
             fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;
             insert fsdObjA2;

             Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
             // 借出备品配套一览
             raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             raesObj.Cancel_Select__c = false;
             raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
             raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
             raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
             raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
             insert raesObj;

             Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
             // 借出备品配套一览
             raesObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesObj2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             raesObj2.Cancel_Select__c = false;
             raesObj2.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
             raesObj2.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
             raesObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
             raesObj2.UniqueKey__c = '2:'+ fsObj1.Id + ':2';
             insert raesObj2;

            Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset1.SerialNumber = 'asset1';
            asset1.Name = 'asset1';
            asset1.AccountId = dep.Id;
            asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset1.Hospital__c = hospital.Id;
            asset1.Product2Id = pro1.Id;
            asset1.Quantity = 1;
            asset1.Status = '不明';
            asset1.Manage_type__c = '个体管理';
            asset1.Loaner_accsessary__c = false;
            asset1.Out_of_wh__c = 0;
            asset1.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset1.Product_category__c = 'GI';
            asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset1.SalesProvince__c = '北京';
            asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset1.Internal_Asset_number__c = '0001';
            asset1.ImageAssetUploadedTime__c = System.now();
            asset1.ImageSerialUploadedTime__c = System.now();
            //asset1.Pre_Reserve_RAES_Detail__r=raesdObj2;
            //asset1.Last_Reserve_RAES_Detail_Flag__c
            //asset1.Last_Reserve_RAES_Detail__r.StockDown__c=true;
            insert asset1;

             //添加备品申请明细列表
             List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesdls=new List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>();
             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
             raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj1.Queue_Number__c = 2;
             raesdObj1.Is_Body__c = true;
             raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
             raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
             raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
             raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = false;
             raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
             raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
             raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
             raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
             raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
             raesdObj1.Cancel_Select__c=false;
             raesdObj1.IsAdjust__c=true;
             raesdObj1.Shipment_Status_Text__c='待分配';
             raesdObj1.Asset__c=asset1.id;
             raesdObj1.Allow_Adjust_Queue_Flag__c=true;
             raesdObj1.QuenType__c='默认排队';
             raesdls.add(raesdObj1);
            
             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
             raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj2.Queue_Number__c = 3;
             raesdObj2.Is_Body__c = true;
             raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
             raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
             raesdObj2.UniqueKey__c = '2:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':2';
             raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj2.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj2.FSD_Is_OneToOne__c = true;
             raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj2.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
             raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
             raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
             raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
             raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
             raesdObj2.Cancel_Select__c = false;
             raesdObj2.IsAdjust__c=true;
             raesdObj2.Shipment_Status_Text__c='待分配';
             raesdObj2.Cancel_Select__c=false;
             raesdObj2.Asset__c=asset1.id;
             raesdObj2.Allow_Adjust_Queue_Flag__c=true;
             raesdObj2.QuenType__c='默认排队';
             raesdls.add(raesdObj2);

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
            raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj3.Queue_Number__c = 4;
            raesdObj3.Is_Body__c = true;
            raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
            raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 3;
            raesdObj3.UniqueKey__c = '3:'+ raesObj2.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':3';
            raesdObj3.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj3.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj3.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj3.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj3.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
            raesdObj3.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
            raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
            raesdObj3.Shipment_Status_Text__c='排队中';
            raesdObj3.Cancel_Select__c = false;
            raesdObj3.IsAdjust__c=true;
            raesdObj3.Asset__c=asset1.id;
            raesdObj3.Allow_Adjust_Queue_Flag__c=true;
            raesdObj3.QuenType__c='默认排队';
            raesdls.add(raesdObj3);

              Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj4 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
              raesdObj4.Rental_Apply__c = raObj.Id;
              raesdObj4.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
              raesdObj4.Rental_Num__c = 1;
              raesdObj4.Queue_Number__c = 4;
              raesdObj4.Is_Body__c = true;
              raesdObj4.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
              raesdObj4.IndexFromUniqueKey__c = 4;
              raesdObj4.UniqueKey__c = '4:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':4';
              raesdObj4.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
              raesdObj4.FSD_Is_Optional__c = false;
              raesdObj4.FSD_Is_OneToOne__c = true;
              raesdObj4.ApplyPersonAppended__c = false;
              raesdObj4.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
              raesdObj4.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
              raesdObj4.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
              raesdObj4.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
              raesdObj4.Product_category_text__c = 'GI';
              raesdObj4.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
              raesdObj4.Cancel_Select__c = false;
              raesdObj4.IsAdjust__c=false;
              raesdObj4.Asset__c=asset1.id;
              raesdObj4.Shipment_Status_Text__c='排队中';
              raesdObj4.Allow_Adjust_Queue_Flag__c=true;
              raesdObj4.QuenType__c='默认排队';
              raesdls.add(raesdObj4);

              Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj5 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
              raesdObj5.Rental_Apply__c = raObj.Id;
              raesdObj5.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
              raesdObj5.Rental_Num__c = 1;
              raesdObj5.Queue_Number__c = 4;
              raesdObj5.Is_Body__c = true;
              raesdObj5.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
              raesdObj5.IndexFromUniqueKey__c = 5;
              raesdObj5.UniqueKey__c = '5:'+ raesObj2.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':5';
              raesdObj5.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
              raesdObj5.FSD_Is_Optional__c = false;
              raesdObj5.FSD_Is_OneToOne__c = true;
              raesdObj5.ApplyPersonAppended__c = false;
              raesdObj5.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
              raesdObj5.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
              raesdObj5.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
              raesdObj5.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
              raesdObj5.Product_category_text__c = 'SP';
              raesdObj5.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
              raesdObj5.Cancel_Select__c = false;
              raesdObj5.Shipment_Status_Text__c='排队中';
              raesdObj5.IsAdjust__c=false;
              raesdObj5.Allow_Adjust_Queue_Flag__c=true;
              raesdObj5.QuenType__c='默认排队';
              raesdls.add(raesdObj5);
              
            // 保有设备C (只有附属品 个体管理)
            insert raesdls;
        
        }
    }

    @IsTest
    static  void testMethod1() {
        
    	List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> details = [SELECT Id,Fixture_Model_No_text__c,Asset__c,Rental_Apply__r.Name,Rental_Apply_Equipment_Set__r.Name,
					Queue_Day__c,Queue_Number__c,Rental_Apply__r.WorkPlace__c,Rental_Apply__r.Person_In_Charge__r.Name,
					Rental_Apply__r.demo_purpose2__c,Queue_Conment__c,Equipment_Type_text__c,Salesdepartment_before__c,
					Internal_asset_location_before__c,jumpReason__c,Queue_User__r.Name,Rental_Apply__r.Hospital__r.Name,Rental_Apply__c,
					Rental_Apply__r.Campaign__r.Name,Externalkey__c,Rental_Apply__r.Internal_asset_location_F__c
					 FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c 
					 WHERE Is_Body__c=true];

		System.assertEquals(1,details.size());
		System.debug(LoggingLevel.INFO, '*** details.size(): ' + details.size());

        List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l1=[select id,name,Rental_Apply_Equipment_Set__c from Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c];
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c it2=new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        it2=l1[0];
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj=new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        list<Rental_Apply_Equipment_Set__c> it1=[select id,name from Rental_Apply_Equipment_Set__c];
        Rental_Apply__c raObj=[select id,name from Rental_Apply__c limit 1];
        setParameterValue('oldquenId',it2.Rental_Apply_Equipment_Set__c);
        setParameterValue('targetId',it1[0].Id);
        test.startTest();
        DirectAssignController dac=new DirectAssignController();
        dac.searchKey=raObj.name;
        dac.search();
        dac.quenTop();
        dac.quenBottom();
        dac.quenToDiscard();
        dac.initsequenceApply();
        dac.backtoSetAssign();
        test.stopTest();        
    }

     @IsTest
    static  void testMethod2() {
        
        List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> details = [SELECT Id,Fixture_Model_No_text__c,Asset__c,Rental_Apply__r.Name,Rental_Apply_Equipment_Set__r.Name,
                    Queue_Day__c,Queue_Number__c,Rental_Apply__r.WorkPlace__c,Rental_Apply__r.Person_In_Charge__r.Name,
                    Rental_Apply__r.demo_purpose2__c,Queue_Conment__c,Equipment_Type_text__c,Salesdepartment_before__c,
                    Internal_asset_location_before__c,jumpReason__c,Queue_User__r.Name,Rental_Apply__r.Hospital__r.Name,Rental_Apply__c,
                    Rental_Apply__r.Campaign__r.Name,Externalkey__c,Rental_Apply__r.Internal_asset_location_F__c
                     FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c 
                     WHERE Is_Body__c=true];

        System.assertEquals(1,details.size());
        System.debug(LoggingLevel.INFO, '*** details.size(): ' + details.size());

        List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l1=[select id,name,Rental_Apply_Equipment_Set__c from Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c];
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c it2=new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        it2=l1[1];
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj=new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        list<Rental_Apply_Equipment_Set__c> it1=[select id,name from Rental_Apply_Equipment_Set__c];
        Rental_Apply__c raObj=[select id,name from Rental_Apply__c limit 1];
        setParameterValue('oldquenId',it2.Rental_Apply_Equipment_Set__c);
        setParameterValue('targetId',null);
        test.startTest();
        DirectAssignController dac=new DirectAssignController();
        dac.searchKey=raObj.name;
        dac.search();
        dac.quenToDiscard();
        dac.initsequenceApply();
        test.stopTest();        
    }


    @IsTest
    static  void testMethod3() {
        
        List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> details = [SELECT Id,Fixture_Model_No_text__c,Asset__c,Rental_Apply__r.Name,Rental_Apply_Equipment_Set__r.Name,
                    Queue_Day__c,Queue_Number__c,Rental_Apply__r.WorkPlace__c,Rental_Apply__r.Person_In_Charge__r.Name,
                    Rental_Apply__r.demo_purpose2__c,Queue_Conment__c,Equipment_Type_text__c,Salesdepartment_before__c,
                    Internal_asset_location_before__c,jumpReason__c,Queue_User__r.Name,Rental_Apply__r.Hospital__r.Name,Rental_Apply__c,
                    Rental_Apply__r.Campaign__r.Name,Externalkey__c,Rental_Apply__r.Internal_asset_location_F__c
                     FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c 
                     WHERE Is_Body__c=true];

        System.assertEquals(1,details.size());
        System.debug(LoggingLevel.INFO, '*** details.size(): ' + details.size());

        List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l1=[select id,name,Rental_Apply_Equipment_Set__c from Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c];
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c it2=new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        it2=l1[0];
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj=new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        list<Rental_Apply_Equipment_Set__c> it1=[select id,name from Rental_Apply_Equipment_Set__c];
        Rental_Apply__c raObj=[select id,name from Rental_Apply__c limit 1];
        setParameterValue('oldquenId',it2.Rental_Apply_Equipment_Set__c);
        setParameterValue('targetId',it1[0].Id);
        test.startTest();
        DirectAssignController dac=new DirectAssignController();
        //dac.searchKey=raObj.name;
        dac.wrappers[0].selected=true;
        dac.quenTop();
        dac.quenBottom();
        List<Rental_Apply_Sequence__c> l3=[select name,id,Apply_Set_Detail_ExternalKey__c from Rental_Apply_Sequence__c];
        dac.getSetDetail();
        dac.getapplySequence(raObj.id);
        dac.isSinglekey(l3);
        test.stopTest();        
    }

    

    //设置当前页面信息
    public static void setParameterValue(String key,String value){
        Test.setCurrentPage(currentpage);
        ApexPages.currentPage().getParameters().put(key,value);
    }






}