@Istest
public class LexLoanerArrangedEmailControllerTest {
    static testMethod void testMethod01(){
                // 省
                Address_Level__c al = new Address_Level__c();
                al.Name = '東京';
                al.Level1_Code__c = 'CN-99';
                al.Level1_Sys_No__c = '999999';
                insert al;
                // 市
                Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
                al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
                al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
                al2.Level1_Name__c = '東京';
                al2.Name = '渋谷区';
                al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
                al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
                al2.Address_Level__c = al.id;
                insert al2;
        
                // 病院を作る
                Account hospital = new Account();
                hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
                hospital.Name = 'test hospital';
                hospital.Is_Active__c = '有効';
                hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
                hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
                hospital.Grade__c = '一级';
                hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
                hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
                hospital.State_Master__c = al.id;
                hospital.City_Master__c = al2.id;
                hospital.Town__c = '东京';
                insert hospital;
        
                // 戦略科室を得る
                Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
                // 診療科を作る
                Account dep = new Account();
                dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
                dep.Name = 'test dep';
                dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
                dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
                dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
                dep.Hospital__c = hospital.Id;
                insert dep;
        
                // 产品
                Product2 pro5 = new Product2(Name='name05',IsActive=true,Family='SP',
                        Fixture_Model_No__c='n05',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                        Fixture_Model_No_T__c = 'n05',
                        ProductCode_Ext__c='pc05',Manual_Entry__c=false);
                insert pro5;
                Application_for_Conference_Adjudication__c aca = new Application_for_Conference_Adjudication__c();
                aca.MeetingApprovedNo__c            = 'ME154P03-0012';
                aca.Name                            = 'ME154P03-0012'; // 用决裁编号替代名称
                aca.CampaignTheme__c                = 'obpm发起赞助决裁';
                aca.Num__c                          = 'test1';
                aca.StartDate__c                    = NFMUtil.parseDateTimeStr2Date('2022-04-19');
                aca.EndDate__c                      = NFMUtil.parseDateTimeStr2Date('2022-04-22');
                aca.Implementation_Purpose1__c                   = '其他';
                aca.OfficeCategory__c               = '1.消化科';
                aca.MeetingType__c                  = '主办会';
                aca.StateMaster__c                  = '北京市';
                aca.CityMaster__c                   = '北京市';
                aca.WorkshopPlace__c                = 'CTEC';
                aca.HostName__c                     = '医学会';
                aca.CooperatorCompany__c            = '中华医学会';
                aca.ConveningParticipantsNum__c     = 0;
                aca.IsPaidToSponsor__c              = '否';
                aca.SponsorshipCategory__c          = '资金';
                aca.ExpectedOlympusAttendance__c    = 0;
                aca.ActivityTypeName__c             = '自主主办会';
                aca.ExpectedHcpAttendance__c        = 0;
                aca.ProcessState__c                 = '草稿';
                aca.Type_of_adjudication_meeting__c = '线下';
                aca.Activities_of_a_share__c        = '否';
                aca.IsSupplemental__c = true;
        
                insert aca;
        
                Campaign cam = new Campaign();
                Id RtId = Schema.SObjectType.Campaign.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('Society').getRecordTypeId();
                // Id RtId2 = Schema.SObjectType.CampaignMember.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('WorkShop').getRecordTypeId();
                cam.RecordTypeId                     = RtId;
                // cam.CampaignMemberRecordTypeId       = RtId2;
        
                cam.Name                             = aca.MeetingApprovedNo__c;
                cam.Name2__c                         = aca.MeetingApprovedNo__c;
                cam.MeetingApprovedNo__c             = aca.MeetingApprovedNo__c;
                cam.Meeting_Approved_No__c           = aca.Id;
                cam.StartDate                        = aca.StartDate__c;
                cam.EndDate                          = aca.EndDate__c;
                cam.Implementation_Purpose__c                   = aca.Implementation_Purpose1__c;
                cam.OfficeCategory__c                = aca.OfficeCategory__c;
                cam.Meeting_Type__c                  = aca.MeetingType__c;
                cam.Activity_Type_Name__c            = aca.ActivityTypeName__c;
                
                cam.WorkshopPlace__c                 = aca.WorkshopPlace__c;
                cam.HostName__c                      = aca.HostName__c;
                cam.cooperatorCompany__c             = aca.CooperatorCompany__c;
                cam.Convening_Participants_Num__c    = aca.ConveningParticipantsNum__c;
                cam.IF_Approved__c                   = true;
        
                // OBPM对接 新增字段
                cam.Expected_Olympus_Attendance__c   = aca.ExpectedOlympusAttendance__c;
                cam.Expected_Hcp_Attendance__c       = aca.ExpectedHcpAttendance__c;
                cam.SponsorshipCategory__c           = aca.SponsorshipCategory__c;
                cam.IsPaidToSponsor__c               = aca.IsPaidToSponsor__c;
                cam.Activity_Type_Name__c            = aca.ActivityTypeName__c;
                cam.Is_LendProduct__c                = '是';
                cam.PlanBackData__c                  = NFMUtil.parseDateTimeStr2Date('2022-04-30');
                cam.LoadNum__c                       = 'CV-290*1; GI-290镜子*1;';
                insert cam;
        
                //备品借出申请
                Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
                raObj.Name = 'testra';
                raObj.Product_category__c = 'GI';
                raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
                raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
                raObj.direct_send__c = '医疗机构';
                raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
                raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
                raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
                raObj.Hospital__c = hospital.Id;
                raObj.Campaign__c = cam.id;
                raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
                raObj.Account__c = dep.Id;
                raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();  // 希望到货日
                raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数
                // 预定归还日自动生成 预定归还日=（希望到货日+希望借用天数）-1
                // raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();  // 预定归还日
                // B.OLY_OCM-669 入力规则: 希望借用天数不能为空
                raObj.Phone_number__c = '1234567890';
                insert raObj;
                LexLoanerArrangedEmailController.init(raObj.id);
                LexLoanerArrangedEmailController.getRentalApplyEquipmentSet(raObj.id);
    }
}