@Istest
public class LexLostItemListControllerTest {
	    static testMethod void testMethod01(){
      // 省
      Address_Level__c al = new Address_Level__c();
      al.Name = '東京';
      al.Level1_Code__c = 'CN-99';
      al.Level1_Sys_No__c = '999999';
      insert al;
      // 市
      Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
      al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
      al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
      al2.Level1_Name__c = '東京';
      al2.Name = '渋谷区';
      al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
      al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
      al2.Address_Level__c = al.id;
      insert al2;

      // 病院を作る
      Account hospital = new Account();
      hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
      hospital.Name = 'test hospital';
      hospital.Is_Active__c = '有効';
      hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
      hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
      hospital.Grade__c = '一级';
      hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
      hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
      hospital.State_Master__c = al.id;
      hospital.City_Master__c = al2.id;
      hospital.Town__c = '东京';
      insert hospital;

      // 戦略科室を得る
      Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
      // 診療科を作る
      Account dep = new Account();
      dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
      dep.Name = 'test dep';
      dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
      dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
      dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
      dep.Hospital__c = hospital.Id;
      insert dep;


      // 产品
      Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
              Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
              Fixture_Model_No_T__c = 'n01',
              ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
      Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
              Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
              ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
      Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
              Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
              ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
      insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3};

      //备品借出申请
      Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
      raObj.Name = 'testra';
      raObj.Product_category__c = 'GI';
      raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
      raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
      raObj.direct_send__c = '医疗机构';
      raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
      raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
      raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
      raObj.Hospital__c = hospital.Id;
      raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
      raObj.Account__c = dep.Id;
      raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();  // 希望到货日
      raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数      
      // 预定归还日自动生成 预定归还日=（希望到货日+希望借用天数）-1
      // raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();  // 预定归还日
      // B.OLY_OCM-669 入力规则: 希望借用天数不能为空
      raObj.Phone_number__c = '1234567890';
      insert raObj;

//---------------------------主体 两个附属品(个体管理 数量管理)
      // 保有设备A (主体)
      Asset assetA1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
      assetA1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
      assetA1.SerialNumber = 'ass01';
      assetA1.Name = 'ass01';
      assetA1.AccountId = dep.Id;
      assetA1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
      assetA1.Hospital__c = hospital.Id;
      assetA1.Product2Id = pro1.Id;
      assetA1.Quantity = 1;
      assetA1.Status = '有库存';
      assetA1.Manage_type__c = '个体管理';
      assetA1.Loaner_accsessary__c = false;
      assetA1.Product_category__c = 'GI';
      assetA1.Delete_Flag__c = false;
      assetA1.Freeze_sign__c = false;
      assetA1.Out_of_wh__c = 0;
      assetA1.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
      assetA1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
      assetA1.Product_category__c = 'GI';
      assetA1.Equipment_Type__c = '产品试用';
      assetA1.SalesProvince__c = '北京';
      // 保有设备A (附属品 数量管理)
      Asset assetA2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
      assetA2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
      assetA2.SerialNumber = 'ass02';
      assetA2.Name = 'ass02';
      assetA2.AccountId = dep.Id;
      assetA2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
      assetA2.Hospital__c = hospital.Id;
      assetA2.Product2Id = pro2.Id;
      assetA2.Quantity = 10;
      assetA2.Status = '有库存';
      assetA2.Manage_type__c = '数量管理';
      assetA2.Loaner_accsessary__c = true;
      assetA2.Product_category__c = 'GI';
      assetA2.Delete_Flag__c = false;
      assetA2.Freeze_sign__c = false;
      assetA2.Out_of_wh__c = 3;
      assetA2.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
      assetA2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
      assetA2.Product_category__c = 'GI';
      assetA2.Equipment_Type__c = '产品试用';
      assetA2.SalesProvince__c = '北京';
      // 保有设备A (附属品 个体管理)
      Asset assetA3 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
      assetA3.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
      assetA3.SerialNumber = 'ass03';
      assetA3.Name = 'ass03';
      assetA3.AccountId = dep.Id;
      assetA3.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
      assetA3.Hospital__c = hospital.Id;
      assetA3.Product2Id = pro3.Id;
      assetA3.Quantity = 1;
      assetA3.Status = '有库存';
      assetA3.Manage_type__c = '个体管理';
      assetA3.Loaner_accsessary__c = true;
      assetA3.Product_category__c = 'GI';
      assetA3.Delete_Flag__c = false;
      assetA3.Freeze_sign__c = false;
      assetA3.Out_of_wh__c = 0;
      assetA3.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
      assetA3.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
      assetA3.Product_category__c = 'GI';
      assetA3.Equipment_Type__c = '产品试用';
      assetA3.SalesProvince__c = '北京';
      insert new Asset[] {assetA1, assetA2, assetA3};

      // 备品配套1(主体 两个附属品(个体管理 数量管理))
      Fixture_Set__c fsObjA1 = new Fixture_Set__c();
      fsObjA1.Name = 'set1';
      fsObjA1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
      fsObjA1.Loaner_name__c = 'name1';
      insert fsObjA1;

      // 备品配套明细
      Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
      fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
      fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
      fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
      fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
      fsdObjA1.Is_Body__c = true;
      fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
      fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObjA1.Id + ':' + pro1.Id;
      fsdObjA1.SortInt__c = 1;
      // 备品配套明细
      Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
      fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
      fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
      fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
      fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
      fsdObjA2.Is_Body__c = false;
      fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
      fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObjA1.Id + ':' + pro2.Id;
      fsdObjA2.SortInt__c = 2;
      // 备品配套明细
      Fixture_Set_Detail__c fsdObjA3 = new Fixture_Set_Detail__c();
      fsdObjA3.Name = '备品配套明细名3';
      fsdObjA3.Name_CHN_Created__c = '中文名称3';
      fsdObjA3.Product2__c = pro3.Id;
      fsdObjA3.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
      fsdObjA3.Is_Body__c = false;
      fsdObjA3.Is_Optional__c = true;
      fsdObjA3.UniqueKey__c = fsObjA1.Id + ':' + pro3.Id;
      fsdObjA3.SortInt__c = 3;
      insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1,fsdObjA2,fsdObjA3};

      // 借出备品配套一览
      Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
      raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
      raesObj.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
      raesObj.Cancel_Select__c = true;
      raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
      raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
      raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
      raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObjA1.Id + ':1';
      raesObj.Cancel_Reason__c = '重新分配';
      insert raesObj;

      // 借出备品配套一览明细
      Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
      raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
      raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
      raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
      raesdObj1.Queue_Number__c = null;
      raesdObj1.Is_Body__c = true;
      raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
      raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
      raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
      raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
      raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
      raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
      raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
      raesdObj1.Check_lost_Item_Final__c =  '欠品';
      raesdObj1.Return_DeliverySlip__c = null;
      // 借出备品配套一览明细
      Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
      raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
      raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
      raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
      raesdObj2.Queue_Number__c = 0;
      raesdObj2.Is_Body__c = false;
      raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 1;
      raesdObj2.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':1';
      raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
      raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
      raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
      raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
      raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
      // 借出备品配套一览明细
      Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
      raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj.Id;
      raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA3.Id;
      raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
      raesdObj3.Queue_Number__c = 0;
      raesdObj3.Is_Body__c = false;
      raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 1;
      raesdObj3.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA3.Id + ':1';
      raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
      raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
      raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
      raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
      raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
      insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1,raesdObj2,raesdObj3};

      raesObj.First_RAESD__c = raesdObj1.Id;
      update raesObj;
      LexLostItemListController.init(raObj.Id);
      LexLostItemListController.init('TEST1234');
 	}
}