@isTest
public class LexNewTransferApplyControllerTest {
   static testMethod void testMethod01(){
            // 省
            Address_Level__c al = new Address_Level__c();
            al.Name = '東京';
            al.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al.Level1_Sys_No__c = '999999';
            insert al;
            // 市
            Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
            al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
            al2.Level1_Name__c = '東京';
            al2.Name = '渋谷区';
            al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
            al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
            al2.Address_Level__c = al.id;
            insert al2;
    
            // 病院を作る
            Account hospital = new Account();
            hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
            hospital.Name = 'test hospital';
            hospital.Is_Active__c = '有効';
            hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
            hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
            hospital.Grade__c = '一级';
            hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
            hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
            hospital.State_Master__c = al.id;
            hospital.City_Master__c = al2.id;
            hospital.Town__c = '东京';
            insert hospital;
    
            // 戦略科室を得る
            Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
            // 診療科を作る
            Account dep = new Account();
            dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
            dep.Name = 'test dep';
            dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
            dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
            dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            dep.Hospital__c = hospital.Id;
            insert dep;
    
            // 产品
            Product2 pro5 = new Product2(Name='name05',IsActive=true,Family='SP',
                    Fixture_Model_No__c='n05',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n05',
                    ProductCode_Ext__c='pc05',Manual_Entry__c=false);
            insert pro5;
    
            //备品借出申请
            Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
            raObj.Name = 'testra';
            raObj.Product_category__c = 'GI';
            raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
            raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
            raObj.direct_send__c = '医疗机构';
            raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
            raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
            raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
            raObj.Hospital__c = hospital.Id;
            raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
            raObj.Account__c = dep.Id;
            raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();  // 希望到货日
            raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数
            // 预定归还日自动生成 预定归还日=（希望到货日+希望借用天数）-1
            // raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();  // 预定归还日
            // B.OLY_OCM-669 入力规则: 希望借用天数不能为空
            raObj.Phone_number__c = '1234567890';
            insert raObj;
    
            // 保有设备C (只有附属品 个体管理)
            Asset assetC1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            assetC1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            assetC1.SerialNumber = 'assetC1';
            assetC1.Name = 'assetC1';
            assetC1.AccountId = dep.Id;
            assetC1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            assetC1.Hospital__c = hospital.Id;
            assetC1.Product2Id = pro5.Id;
            assetC1.Quantity = 1;
            assetC1.Status = '有库存';
            assetC1.Manage_type__c = '个体管理';
            assetC1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            assetC1.Loaner_accsessary__c = true;
            assetC1.Delete_Flag__c = false;
            assetC1.Freeze_sign__c = false;
            assetC1.Out_of_wh__c = 0;
            // 保有设备
            Asset asset = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset.SerialNumber = 'asset';
            asset.Name = 'asset';
            asset.AccountId = dep.Id;
            asset.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset.Hospital__c = hospital.Id;
            asset.Product2Id = pro5.Id;
            asset.Quantity = 1;
            asset.Status = '有库存';
            asset.Manage_type__c = '个体管理';
            asset.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset.Loaner_accsessary__c = true;
            asset.Delete_Flag__c = false;
            asset.Freeze_sign__c = false;
            asset.Out_of_wh__c = 0;
            insert new Asset[] {assetC1, asset};
    
            // 备品配套(只有附属品)
            Fixture_Set__c fsObjC1 = new Fixture_Set__c();
            fsObjC1.Name = 'setC1';
            fsObjC1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNoC1';
            fsObjC1.Loaner_name__c = 'nameC1';
            insert fsObjC1;
    
            // 备品配套明细(只有附属品)
            Fixture_Set_Detail__c fsdObjC1 = new Fixture_Set_Detail__c();
            fsdObjC1.Name = 'detailAccessory';
            fsdObjC1.Name_CHN_Created__c = 'detailAccessoryName';
            fsdObjC1.Product2__c = pro5.Id;
            fsdObjC1.Fixture_Set__c = fsObjC1.Id;
            fsdObjC1.Is_Body__c = false;
            fsdObjC1.Is_Optional__c = true;
            fsdObjC1.UniqueKey__c = fsObjC1.Id + ':' + pro5.Id;
            fsdObjC1.SortInt__c = 1;
            insert fsdObjC1;
    
            // 借出备品配套一览
            Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObjC1 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
            raesObjC1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesObjC1.Fixture_Set__c = fsObjC1.Id;
            raesObjC1.Cancel_Select__c = false;
            raesObjC1.Shipment_request_time__c = Date.toDay();
            raesObjC1.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
            raesObjC1.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
            raesObjC1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            raesObjC1.UniqueKey__c = '1:'+ fsObjC1.Id + ':1';
            insert raesObjC1;
    
            // 借出备品配套一览明细
            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObjC1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObjC1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObjC1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjC1.Id;
            raesdObjC1.Rental_Num__c = 1;
            raesdObjC1.Queue_Number__c = null;
            raesdObjC1.Is_Body__c = false;
            raesdObjC1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObjC1.Id;
            raesdObjC1.Asset__c = assetC1.Id;
            raesdObjC1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            raesdObjC1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObjC1.Id + ':' + fsdObjC1.Id + ':1';
            raesdObjC1.Salesdepartment_before__c = '0.备品中心';
            raesdObjC1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObjC1.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObjC1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            insert raesdObjC1;

            LexNewTransferApplyController.init(raObj.id);
            LexNewTransferApplyController.getRecordId();
            LexNewTransferApplyController.reportData(raObj.id);
   }
}