@Istest
public class LexReturnDeliverySlipControllerTest {
    static testMethod void testMethod01(){
                 // 省
                 Address_Level__c al = new Address_Level__c();
                 al.Name = '東京';
                 al.Level1_Code__c = 'CN-99';
                 al.Level1_Sys_No__c = '999999';
                 insert al;
                 // 市
                 Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
                 al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
                 al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
                 al2.Level1_Name__c = '東京';
                 al2.Name = '渋谷区';
                 al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
                 al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
                 al2.Address_Level__c = al.id;
                 insert al2;
         
                 // 病院を作る
                 Account hospital = new Account();
                 hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
                 hospital.Name = 'test hospital';
                 hospital.Is_Active__c = '有効';
                 hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
                 hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
                 hospital.Grade__c = '一级';
                 hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
                 hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
                 hospital.State_Master__c = al.id;
                 hospital.City_Master__c = al2.id;
                 hospital.Town__c = '东京';
                 insert hospital;
         
                 // 戦略科室を得る
                 Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
                 // 診療科を作る
                 Account dep = new Account();
                 dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
                 dep.Name = 'test dep';
                 dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
                 dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
                 dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
                 dep.Hospital__c = hospital.Id;
                 insert dep;
         
                 // 产品
                 Product2 pro5 = new Product2(Name='name05',IsActive=true,Family='SP',
                         Fixture_Model_No__c='n05',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                         Fixture_Model_No_T__c = 'n05',
                         ProductCode_Ext__c='pc05',Manual_Entry__c=false);
                 insert pro5;
         
                 //备品借出申请
                 Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
                 raObj.Name = 'testra';
                 raObj.Product_category__c = 'GI';
                 raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
                 raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
                 raObj.direct_send__c = '医疗机构';
                 raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
                 raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
                 raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
                 raObj.Hospital__c = hospital.Id;
                 raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
                 raObj.Account__c = dep.Id;
                 raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();  // 希望到货日
                 raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数
                 // 预定归还日自动生成 预定归还日=（希望到货日+希望借用天数）-1
                 // raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();  // 预定归还日
                 // B.OLY_OCM-669 入力规则: 希望借用天数不能为空
                 raObj.Phone_number__c = '1234567890';
                 insert raObj;
         
                 // 保有设备C (只有附属品 个体管理)
                 Asset assetC1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
                 assetC1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
                 assetC1.SerialNumber = 'assetC1';
                 assetC1.Name = 'assetC1';
                 assetC1.AccountId = dep.Id;
                 assetC1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
                 assetC1.Hospital__c = hospital.Id;
                 assetC1.Product2Id = pro5.Id;
                 assetC1.Quantity = 1;
                 assetC1.Status = '有库存';
                 assetC1.Manage_type__c = '个体管理';
                 assetC1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
                 assetC1.Loaner_accsessary__c = true;
                 assetC1.Delete_Flag__c = false;
                 assetC1.Freeze_sign__c = false;
                 assetC1.Out_of_wh__c = 0;
                 // 保有设备
                 Asset asset = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
                 asset.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
                 asset.SerialNumber = 'asset';
                 asset.Name = 'asset';
                 asset.AccountId = dep.Id;
                 asset.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
                 asset.Hospital__c = hospital.Id;
                 asset.Product2Id = pro5.Id;
                 asset.Quantity = 1;
                 asset.Status = '有库存';
                 asset.Manage_type__c = '个体管理';
                 asset.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
                 asset.Loaner_accsessary__c = true;
                 asset.Delete_Flag__c = false;
                 asset.Freeze_sign__c = false;
                 asset.Out_of_wh__c = 0;
                 insert new Asset[] {assetC1, asset};
         
                 // 备品配套(只有附属品)
                 Fixture_Set__c fsObjC1 = new Fixture_Set__c();
                 fsObjC1.Name = 'setC1';
                 fsObjC1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNoC1';
                 fsObjC1.Loaner_name__c = 'nameC1';
                 insert fsObjC1;
         
                 // 备品配套明细(只有附属品)
                 Fixture_Set_Detail__c fsdObjC1 = new Fixture_Set_Detail__c();
                 fsdObjC1.Name = 'detailAccessory';
                 fsdObjC1.Name_CHN_Created__c = 'detailAccessoryName';
                 fsdObjC1.Product2__c = pro5.Id;
                 fsdObjC1.Fixture_Set__c = fsObjC1.Id;
                 fsdObjC1.Is_Body__c = false;
                 fsdObjC1.Is_Optional__c = true;
                 fsdObjC1.UniqueKey__c = fsObjC1.Id + ':' + pro5.Id;
                 fsdObjC1.SortInt__c = 1;
                 insert fsdObjC1;
         
                 // 借出备品配套一览
                 Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObjC1 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
                 raesObjC1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
                 raesObjC1.Fixture_Set__c = fsObjC1.Id;
                 raesObjC1.Cancel_Select__c = false;
                 raesObjC1.Shipment_request_time__c = Date.toDay();
                 raesObjC1.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
                 raesObjC1.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
                 raesObjC1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
                 raesObjC1.UniqueKey__c = '1:'+ fsObjC1.Id + ':1';
                 insert raesObjC1;
         
                 // 借出备品配套一览明细
                 Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObjC1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
                 raesdObjC1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
                 raesdObjC1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjC1.Id;
                 raesdObjC1.Rental_Num__c = 1;
                 raesdObjC1.Queue_Number__c = null;
                 raesdObjC1.Is_Body__c = false;
                 raesdObjC1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObjC1.Id;
                 raesdObjC1.Asset__c = assetC1.Id;
                 raesdObjC1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
                 raesdObjC1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObjC1.Id + ':' + fsdObjC1.Id + ':1';
                 raesdObjC1.Salesdepartment_before__c = '0.备品中心';
                 raesdObjC1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
                 raesdObjC1.Product_category_text__c = 'GI';
                 raesdObjC1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
                 insert raesdObjC1;

                 LexReturnDeliverySlipController.init(raObj.id);
    }
}