@isTest
public class RepairRenewalControllerTest {


	static void setupTestData() {
		StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass(Product2Handler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AssetHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(FixtureSetHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyTriggerHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyEquipmentSetHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyEquipmentSetDetailHandler.Class.getName());
        // システム管理者
        User user = new User(Test_staff__c = true);
        user.LastName = '_サンブリッジ';
        user.FirstName = 'う';
        user.Alias = 'う';
        user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
        user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
        user.CommunityNickname = 'う';
        user.IsActive = true;
        user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
        user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
        user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
        user.LanguageLocaleKey = 'ja';
        user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
        user.Job_Category__c = '销售推广';
        user.Province__c = '上海市';
        user.Dept__c='医疗华北营业本部';
        user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
        user.SalesManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.BuchangApprovalManagerSales__c = UserInfo.getUserId();
        user.JingliApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.BuchangApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.ZongjianApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();

        // MIXED_DML_OPERATION, DML operation on setup object is not permitted Error
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            user.Foul_Points__c = Integer.valueOf(System.Label.EquipmentRentalBlackList_ChangeOwner_Threshold);
            insert user;
			// 省
			Address_Level__c al = new Address_Level__c();
			al.Name = '東京';
			al.Level1_Code__c = 'CN-99';
			al.Level1_Sys_No__c = '999999';
			insert al;
			// 市
			Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
			al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
			al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
			al2.Level1_Name__c = '東京';
			al2.Name = '渋谷区';
			al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
			al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
			al2.Address_Level__c = al.id;
			insert al2;
			// 病院を作る
			Account hospital = new Account();
			hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
			hospital.Name = 'test hospital';
			hospital.Is_Active__c = '有効';
			hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
			hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
			hospital.Grade__c = '一级';
			hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
			hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
			hospital.State_Master__c = al.id;
			hospital.City_Master__c = al2.id;
			hospital.Town__c = '东京';
			insert hospital;

			StaticParameter.EscapeAccountTrigger = true;
			// 戦略科室を得る
			Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
			// 診療科を作る
			Account dep = new Account();
			dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
			dep.Name = 'test dep';
			dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
			dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
			dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
			dep.Hospital__c = hospital.Id;
			insert dep;

			Account dep1 = new Account();
			dep1.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
			dep1.Name = 'test dep1';
			dep1.AgentCode_Ext__c = '9999999';
			dep1.ParentId = strategicDep[0].Id;
			dep1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
			dep1.Hospital__c = hospital.Id;
			insert dep1;

			Contact contact2 = new Contact();
			contact2.AccountId = dep.Id;
			contact2.FirstName = '責任者';
			contact2.LastName = 'test1经销商';
			insert contact2;

			// 产品
			Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
			        Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
			        Fixture_Model_No_T__c = 'modelNo1', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
			        ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
			Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
			        Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
			        Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
			        ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
			insert new Product2[] {pro1, pro2};

			// 保有设备
			Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
			asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
			asset1.SerialNumber = 'A1';
			asset1.Name = 'A1';
			asset1.AccountId = dep.Id;
			asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
			asset1.Hospital__c = hospital.Id;
			asset1.Product2Id = pro1.Id;
			asset1.Quantity = 1;
			asset1.Status = '使用中';
			asset1.Manage_type__c = '个体管理';
			asset1.Loaner_accsessary__c = false;
			asset1.AssetManageConfirm__c = true;
			asset1.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
			asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
			asset1.Product_category__c = 'GI';
			asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
			asset1.SalesProvince__c = '上海';
			asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
			asset1.Internal_Asset_number__c = '0003';
			asset1.WH_location__c = '货架号1';
			asset1.Rental_Count__c = 0;
			asset1.Out_of_wh__c = 0;
			asset1.ImageAssetUploadedTime__c = Datetime.now();
			asset1.ImageSerialUploadedTime__c = Datetime.now();

			Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
			asset2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
			asset2.SerialNumber = 'A2';
			asset2.Name = 'A2';
			asset2.AccountId = dep.Id;
			asset2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
			asset2.Hospital__c = hospital.Id;
			asset2.Product2Id = pro2.Id;
			asset2.Quantity = 5;
			asset2.Status = '使用中';
			asset2.Manage_type__c = '数量管理';
			asset2.Loaner_accsessary__c = true;
			asset2.AssetManageConfirm__c = true;
			asset2.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
			asset2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
			asset2.Product_category__c = 'GI';
			asset2.Equipment_Type__c = '产品试用';
			asset2.SalesProvince__c = '上海';
			asset2.CompanyOfEquipment__c = '北京';
			asset2.WH_location__c = '货架号1';
			asset2.Rental_Count__c = 0;
			asset2.Out_of_wh__c = 0;
			asset2.ImageAssetUploadedTime__c = Datetime.now();
			asset2.ImageSerialUploadedTime__c = Datetime.now();

			insert new Asset[] {asset1, asset2};

			Repair__c repairObj1 = new Repair__c();
	        repairObj1.Delivered_Product__c = asset1.Id;
	        repairObj1.Hospital__c = hospital.Id;
	        repairObj1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
	        repairObj1.Account__c = dep.Id;
	        repairObj1.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
	        repairObj1.On_site_repair__c = 'RC修理';
	        repairObj1.FSE_ApplyForRepair_time__c = System.now();
	        repairObj1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();


	        Repair__c repairObj2 = new Repair__c();
	        repairObj2.Delivered_Product__c = asset2.Id;
	        repairObj2.Hospital__c = hospital.Id;
	        repairObj2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
	        repairObj2.Account__c = dep.Id;
	        repairObj2.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
	        repairObj2.On_site_repair__c = 'RC修理';
	        repairObj2.FSE_ApplyForRepair_time__c = System.now();
	        repairObj2.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();
	        insert new Repair__c[]{repairObj1,repairObj2};

			//备品借出申请
			Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
			raObj.Name = 'testra';
			raObj.Product_category__c = 'GI';
			raObj.Demo_purpose1__c = '维修代用';
        	raObj.demo_purpose2__c = '	再修理';
			raObj.applyUser__c = Userinfo.getUserId();
			Map<String,Schema.RecordTypeInfo>  DEVELOPERNAMEMAP  = Schema.SObjectType.Rental_Apply__c.getRecordTypeInfosByDeveloperName();
			raObj.RecordTypeId = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyRequest').getRecordTypeId();
			raObj.Demo_purpose_text__c = '123';
			raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
			raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
			//raObj.RecordType.id = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyRequest').getRecordTypeId()
			raObj.direct_send__c = '上门自提';
			raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
			raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
			raObj.pickup_time__c = System.now();
			raObj.Cross_Region_Assign__c = '北京 备品中心';
			raObj.Person_In_Charge__c = user.Id;
			raObj.Repair__c = repairObj1.Id;
			raObj.Hospital__c = hospital.Id;
        	raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
        	raObj.Account__c = dep.Id;
        	raObj.Phone_number__c = '1234567890';
        	raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
			insert raObj;

			Rental_Apply__c raObj1 = new Rental_Apply__c();
			raObj1.Name = 'testraa';
			raObj1.Product_category__c = 'GI';
			raObj1.Demo_purpose1__c = '维修代用';
        	raObj1.demo_purpose2__c = '	再修理';
			raObj1.applyUser__c = Userinfo.getUserId();
			raObj1.RecordTypeId = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyRequest').getRecordTypeId();
			raObj1.Demo_purpose_text__c = '123';
			raObj1.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
			raObj1.Request_return_day__c = Date.toDay();
			//raObj.RecordType.id = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyRequest').getRecordTypeId()
			raObj1.direct_send__c = '上门自提';
			raObj1.Loaner_received_staff__c = '王五';
			raObj1.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
			raObj1.pickup_time__c = System.now();
			raObj1.Cross_Region_Assign__c = '北京 备品中心';
			raObj1.Person_In_Charge__c = user.Id;
			raObj1.Repair__c = repairObj2.Id;
			raObj1.Hospital__c = hospital.Id;
        	raObj1.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
        	raObj1.Account__c = dep.Id;
        	raObj1.Phone_number__c = '1234567890';
        	raObj1.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
			insert raObj1;

			Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
			fsObj1.Name = 'set1';
			fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
			fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
			insert fsObj1;
			Fixture_Set__c fsObj2 = new Fixture_Set__c();
			fsObj2.Name = 'A2';
			fsObj2.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'n02';
			fsObj2.Loaner_name__c = 'name1';
			fsObj2.Loaner_categoryI__c='硬性内镜';
			insert fsObj2;
			Fixture_Set__c fsObj3 = new Fixture_Set__c();
			fsObj3.Name = 'set3';
			fsObj3.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
			fsObj3.Loaner_name__c = 'name1';
			fsObj3.Loaner_categoryI__c='软性内镜';
			insert fsObj3;

			// 备品配套明细
			Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
			fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
			fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
			fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
			fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
			fsdObjA1.Is_Body__c = true;
			fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
			fsdObjA1.Is_OneToOne__c = false;
			fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
			fsdObjA1.SortInt__c = 1;

			Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
			fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
			fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
			fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
			fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
			fsdObjA2.Is_Body__c = false;
			fsdObjA2.Is_Optional__c = false;
			fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;
			fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
			fsdObjA2.SortInt__c = 2;
			insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1, fsdObjA2};

			// 借出备品配套一览
			Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
			raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
			raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
			raesObj.Cancel_Select__c = false;
			raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
			raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
			raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
			raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
			raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
			insert raesObj;

			// Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
			// raesObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
			// raesObj1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
			// raesObj1.Cancel_Select__c = false;
			// raesObj1.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
			// raesObj1.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
			// raesObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
			// raesObj1.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
			// raesObj1.Fixture_Set__c=fsObj1.id;
			// insert raesObj1;

			// 借出备品配套一览明细
			Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
			raesdObj1.Name = fsdObjA1.Name;
			raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
			raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
			raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
			raesdObj1.Queue_Number__c = null;
			raesdObj1.Is_Body__c = true;
			raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
			raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
			raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
			//raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 10;
			//raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
			//raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = false;
			//raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
			raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
			raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
			raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
			raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
			raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
			raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

			Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
			raesdObj2.Name = fsdObjA2.Name;
			raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
			raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
			raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
			raesdObj2.Queue_Number__c = null;
			raesdObj2.Is_Body__c = false;
			raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
			raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 1;
			raesdObj2.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':1';
			//raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 1;
			//raesdObj2.FSD_Is_Optional__c = false;
			//raesdObj2.FSD_Is_OneToOne__c = false;
			//raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
			raesdObj2.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
			raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
			raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
			raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
			raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
			raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

			Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
			raesdObj3.Name = fsdObjA2.Name;
			raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj.Id;
			raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
			raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
			raesdObj3.Queue_Number__c = null;
			raesdObj3.Is_Body__c = false;
			raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
			raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 2;
			raesdObj3.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':2';
			raesdObj3.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
			raesdObj3.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
			raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
			raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
			raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
			raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
			insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1, raesdObj2, raesdObj3};

			// 申请单变为已批准
			raObj.Status__c = '已批准';
			update raObj;

			FixtureDeliverySlip__c fdsObj = new FixtureDeliverySlip__c();
			fdsObj.Name = '00001';
			fdsObj.DeliveryCompany__c = '利讯';
			fdsObj.Distributor_method__c = '陆运';
			fdsObj.DeliveryType__c = '发货';
			fdsObj.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
			fdsObj.Shippment_loaner_time__c = System.now();

			FixtureDeliverySlip__c fdsObj2 = new FixtureDeliverySlip__c();
			fdsObj2.Name = '00002';
			fdsObj2.DeliveryCompany__c = '利讯';
			fdsObj2.Distributor_method__c = '陆运';
			fdsObj2.DeliveryType__c = '回寄';
			fdsObj2.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
			fdsObj2.Shippment_loaner_time__c = System.now();

			FixtureDeliverySlip__c fdsObj3 = new FixtureDeliverySlip__c();
			fdsObj3.Name = 'RepairRenewal_Ship_Dummy';
			fdsObj3.DeliveryCompany__c = '利讯';
			fdsObj3.Distributor_method__c = '陆运';
			fdsObj3.DeliveryType__c = '发货';
			fdsObj3.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
			fdsObj3.Shippment_loaner_time__c = System.now();

			FixtureDeliverySlip__c fdsObj4 = new FixtureDeliverySlip__c();
			fdsObj4.Name = 'RepairRenewal_Return_Dummy';
			fdsObj4.DeliveryCompany__c = '利讯';
			fdsObj4.Distributor_method__c = '陆运';
			fdsObj4.DeliveryType__c = '发货';
			fdsObj4.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
			fdsObj4.Shippment_loaner_time__c = System.now();
			
			insert new List<FixtureDeliverySlip__c>{fdsObj,fdsObj2,fdsObj3,fdsObj4};
			raesdObj1.StockDown__c = true;
			raesdObj1.StockDown_time__c = Date.today();
			raesdObj1.Inspection_result__c = 'OK';
			raesdObj1.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;
			//raesdObj1.Return_DeliverySlip__c = fdsObj2.Id;
			//raesdObj1.Asset_return_time__c = System.now();
			raesdObj1.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
			raesdObj1.Select_time__c = System.now();
			raesdObj1.Asset__c = asset1.Id;

			raesdObj2.StockDown__c = true;
			raesdObj2.StockDown_time__c = Date.today();
			raesdObj2.Inspection_result__c = 'OK';
			raesdObj2.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;
			//raesdObj2.Return_DeliverySlip__c = fdsObj2.Id;
			//raesdObj2.Asset_return_time__c = System.now();
			raesdObj2.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
			raesdObj2.Select_time__c = System.now();
			raesdObj2.Asset__c = asset2.Id;
			raesdObj2.Fixture_OneToOne_Link_Id__c = 'abc';

			raesdObj3.StockDown__c = true;
			raesdObj3.StockDown_time__c = Date.today();
			raesdObj3.Inspection_result__c = 'OK';
			raesdObj3.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;
			//raesdObj3.Return_DeliverySlip__c = fdsObj2.Id;
			//raesdObj3.Asset_return_time__c = System.now();
			raesdObj3.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
			raesdObj3.Select_time__c = System.now();
			raesdObj3.Asset__c = asset2.Id;
			raesdObj3.Fixture_OneToOne_Link_Id__c = 'abc';
			update new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1, raesdObj2, raesdObj3};

			raesObj.Received_Confirm__c = 'OK';
			update raesObj;

			Oly_TriggerHandler.clearAllBypasses();
		}
	}
	static void setupTestData2() {
		StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass(Product2Handler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AssetHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(FixtureSetHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyTriggerHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyEquipmentSetHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyEquipmentSetDetailHandler.Class.getName());
        // システム管理者
        User user = new User(Test_staff__c = true);
        user.LastName = '_サンブリッジ';
        user.FirstName = 'う';
        user.Alias = 'う';
        user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
        user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
        user.CommunityNickname = 'う';
        user.IsActive = true;
        user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
        user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
        user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
        user.LanguageLocaleKey = 'ja';
        user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
        user.Job_Category__c = '销售推广';
        user.Province__c = '上海市';
        user.Dept__c='医疗华北营业本部';
        user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
        user.SalesManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.BuchangApprovalManagerSales__c = UserInfo.getUserId();
        user.JingliApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.BuchangApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.ZongjianApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();

        // MIXED_DML_OPERATION, DML operation on setup object is not permitted Error
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            user.Foul_Points__c = Integer.valueOf(System.Label.EquipmentRentalBlackList_ChangeOwner_Threshold);
            insert user;
			// 省
			Address_Level__c al = new Address_Level__c();
			al.Name = '東京';
			al.Level1_Code__c = 'CN-99';
			al.Level1_Sys_No__c = '999999';
			insert al;
			// 市
			Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
			al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
			al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
			al2.Level1_Name__c = '東京';
			al2.Name = '渋谷区';
			al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
			al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
			al2.Address_Level__c = al.id;
			insert al2;
			// 病院を作る
			Account hospital = new Account();
			hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
			hospital.Name = 'test hospital';
			hospital.Is_Active__c = '有効';
			hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
			hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
			hospital.Grade__c = '一级';
			hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
			hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
			hospital.State_Master__c = al.id;
			hospital.City_Master__c = al2.id;
			hospital.Town__c = '东京';
			insert hospital;

			StaticParameter.EscapeAccountTrigger = true;
			// 戦略科室を得る
			Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
			// 診療科を作る
			Account dep = new Account();
			dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
			dep.Name = 'test dep';
			dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
			dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
			dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
			dep.Hospital__c = hospital.Id;
			insert dep;

			Account dep1 = new Account();
			dep1.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
			dep1.Name = 'test dep1';
			dep1.AgentCode_Ext__c = '9999999';
			dep1.ParentId = strategicDep[0].Id;
			dep1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
			dep1.Hospital__c = hospital.Id;
			insert dep1;

			Contact contact2 = new Contact();
			contact2.AccountId = dep.Id;
			contact2.FirstName = '責任者';
			contact2.LastName = 'test1经销商';
			insert contact2;

			// 产品
			Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
			        Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
			        Fixture_Model_No_T__c = 'modelNo1', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
			        ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
			Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
			        Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
			        Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
			        ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
			insert new Product2[] {pro1, pro2};

			// 保有设备
			Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
			asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
			asset1.SerialNumber = 'A1';
			asset1.Name = 'A1';
			asset1.AccountId = dep.Id;
			asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
			asset1.Hospital__c = hospital.Id;
			asset1.Product2Id = pro1.Id;
			asset1.Quantity = 1;
			asset1.Status = '使用中';
			asset1.Manage_type__c = '个体管理';
			asset1.Loaner_accsessary__c = false;
			asset1.AssetManageConfirm__c = true;
			asset1.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
			asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
			asset1.Product_category__c = 'GI';
			asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
			asset1.SalesProvince__c = '上海';
			asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
			asset1.Internal_Asset_number__c = '0003';
			asset1.WH_location__c = '货架号1';
			asset1.Rental_Count__c = 0;
			asset1.Out_of_wh__c = 0;
			asset1.ImageAssetUploadedTime__c = Datetime.now();
			asset1.ImageSerialUploadedTime__c = Datetime.now();

			Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
			asset2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
			asset2.SerialNumber = 'A2';
			asset2.Name = 'A2';
			asset2.AccountId = dep.Id;
			asset2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
			asset2.Hospital__c = hospital.Id;
			asset2.Product2Id = pro2.Id;
			asset2.Quantity = 5;
			asset2.Status = '使用中';
			asset2.Manage_type__c = '数量管理';
			asset2.Loaner_accsessary__c = true;
			asset2.AssetManageConfirm__c = true;
			asset2.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
			asset2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
			asset2.Product_category__c = 'GI';
			asset2.Equipment_Type__c = '产品试用';
			asset2.SalesProvince__c = '上海';
			asset2.CompanyOfEquipment__c = '北京';
			asset2.WH_location__c = '货架号1';
			asset2.Rental_Count__c = 0;
			asset2.Out_of_wh__c = 0;
			asset2.ImageAssetUploadedTime__c = Datetime.now();
			asset2.ImageSerialUploadedTime__c = Datetime.now();

			insert new Asset[] {asset1, asset2};

			Repair__c repairObj1 = new Repair__c();
	        repairObj1.Delivered_Product__c = asset1.Id;
	        repairObj1.Hospital__c = hospital.Id;
	        repairObj1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
	        repairObj1.Account__c = dep.Id;
	        repairObj1.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
	        repairObj1.On_site_repair__c = 'RC修理';
	        repairObj1.FSE_ApplyForRepair_time__c = System.now();
	        repairObj1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();


	        Repair__c repairObj2 = new Repair__c();
	        repairObj2.Delivered_Product__c = asset2.Id;
	        repairObj2.Hospital__c = hospital.Id;
	        repairObj2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
	        repairObj2.Account__c = dep.Id;
	        repairObj2.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
	        repairObj2.On_site_repair__c = 'RC修理';
	        repairObj2.FSE_ApplyForRepair_time__c = System.now();
	        repairObj2.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();
	        insert new Repair__c[]{repairObj1,repairObj2};

			//备品借出申请
			Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
			raObj.Name = 'testra';
			raObj.Product_category__c = 'GI';
			raObj.Demo_purpose1__c = '维修代用';
        	raObj.demo_purpose2__c = '	再修理';
			raObj.applyUser__c = Userinfo.getUserId();
			Map<String,Schema.RecordTypeInfo>  DEVELOPERNAMEMAP  = Schema.SObjectType.Rental_Apply__c.getRecordTypeInfosByDeveloperName();
			raObj.RecordTypeId = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyRequest').getRecordTypeId();
			raObj.Demo_purpose_text__c = '123';
			raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
			raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
			//raObj.RecordType.id = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyRequest').getRecordTypeId()
			raObj.direct_send__c = '上门自提';
			raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
			raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
			raObj.pickup_time__c = System.now();
			raObj.Cross_Region_Assign__c = '北京 备品中心';
			raObj.Person_In_Charge__c = user.Id;
			raObj.Repair__c = repairObj1.Id;
			raObj.Hospital__c = hospital.Id;
        	raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
        	raObj.Account__c = dep.Id;
        	raObj.Phone_number__c = '1234567890';
        	raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
			insert raObj;

			Rental_Apply__c raObj1 = new Rental_Apply__c();
			raObj1.Name = 'testraa';
			raObj1.Product_category__c = 'GI';
			raObj1.Demo_purpose1__c = '维修代用';
        	raObj1.demo_purpose2__c = '	再修理';
			raObj1.applyUser__c = Userinfo.getUserId();
			raObj1.RecordTypeId = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyRequest').getRecordTypeId();
			raObj1.Demo_purpose_text__c = '123';
			raObj1.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
			raObj1.Request_return_day__c = Date.toDay();
			//raObj.RecordType.id = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyRequest').getRecordTypeId()
			raObj1.direct_send__c = '上门自提';
			raObj1.Loaner_received_staff__c = '王五';
			raObj1.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
			raObj1.pickup_time__c = System.now();
			raObj1.Cross_Region_Assign__c = '北京 备品中心';
			raObj1.Person_In_Charge__c = user.Id;
			raObj1.Repair__c = repairObj2.Id;
			raObj1.Hospital__c = hospital.Id;
        	raObj1.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
        	raObj1.Account__c = dep.Id;
        	raObj1.Phone_number__c = '1234567890';
        	raObj1.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
			insert raObj1;

			Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
			fsObj1.Name = 'set1';
			fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
			fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
			fsObj1.Loaner_categoryI__c='硬性内镜';
			insert fsObj1;
			Fixture_Set__c fsObj2 = new Fixture_Set__c();
			fsObj2.Name = 'A2';
			fsObj2.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'n02';
			fsObj2.Loaner_name__c = 'name1';
			fsObj2.Loaner_categoryI__c='硬性内镜';
			insert fsObj2;
			Fixture_Set__c fsObj3 = new Fixture_Set__c();
			fsObj3.Name = 'set3';
			fsObj3.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
			fsObj3.Loaner_name__c = 'name1';
			fsObj3.Loaner_categoryI__c='硬性内镜';
			insert fsObj3;

			// 备品配套明细
			Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
			fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
			fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
			fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
			fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
			fsdObjA1.Is_Body__c = true;
			fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
			fsdObjA1.Is_OneToOne__c = false;
			fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
			fsdObjA1.SortInt__c = 1;

			Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
			fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
			fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
			fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
			fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
			fsdObjA2.Is_Body__c = false;
			fsdObjA2.Is_Optional__c = false;
			fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;
			fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
			fsdObjA2.SortInt__c = 2;
			insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1, fsdObjA2};

			// 借出备品配套一览
			Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
			raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
			raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
			raesObj.Cancel_Select__c = false;
			raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
			raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
			raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
			raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
			raesObj.Fixture_Set__c=fsObj1.id;
			insert raesObj;

			// Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
			// raesObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
			// raesObj1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
			// raesObj1.Cancel_Select__c = false;
			// raesObj1.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
			// raesObj1.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
			// raesObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
			// raesObj1.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
			// raesObj1.Fixture_Set__c=fsObj1.id;
			// insert raesObj1;

			// 借出备品配套一览明细
			Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
			raesdObj1.Name = fsdObjA1.Name;
			raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
			raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
			raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
			raesdObj1.Queue_Number__c = null;
			raesdObj1.Is_Body__c = true;
			raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
			raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
			raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
			//raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 10;
			//raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
			//raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = false;
			//raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
			raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
			raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
			raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
			raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
			raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
			raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

			Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
			raesdObj2.Name = fsdObjA2.Name;
			raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
			raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
			raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
			raesdObj2.Queue_Number__c = null;
			raesdObj2.Is_Body__c = false;
			raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
			raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 1;
			raesdObj2.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':1';
			//raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 1;
			//raesdObj2.FSD_Is_Optional__c = false;
			//raesdObj2.FSD_Is_OneToOne__c = false;
			//raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
			raesdObj2.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
			raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
			raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
			raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
			raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
			raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

			Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
			raesdObj3.Name = fsdObjA2.Name;
			raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj.Id;
			raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
			raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
			raesdObj3.Queue_Number__c = null;
			raesdObj3.Is_Body__c = false;
			raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
			raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 2;
			raesdObj3.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':2';
			raesdObj3.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
			raesdObj3.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
			raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
			raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
			raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
			raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
			insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1, raesdObj2, raesdObj3};

			// 申请单变为已批准
			raObj.Status__c = '已批准';
			update raObj;
			raObj1.Status__c='取消';
			raObj1.Cancel_Reason__c='被动取消';
			update raObj1;

			FixtureDeliverySlip__c fdsObj = new FixtureDeliverySlip__c();
			fdsObj.Name = '00001';
			fdsObj.DeliveryCompany__c = '利讯';
			fdsObj.Distributor_method__c = '陆运';
			fdsObj.DeliveryType__c = '发货';
			fdsObj.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
			fdsObj.Shippment_loaner_time__c = System.now();

			FixtureDeliverySlip__c fdsObj2 = new FixtureDeliverySlip__c();
			fdsObj2.Name = '00002';
			fdsObj2.DeliveryCompany__c = '利讯';
			fdsObj2.Distributor_method__c = '陆运';
			fdsObj2.DeliveryType__c = '回寄';
			fdsObj2.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
			fdsObj2.Shippment_loaner_time__c = System.now();

			FixtureDeliverySlip__c fdsObj3 = new FixtureDeliverySlip__c();
			fdsObj3.Name = 'RepairRenewal_Ship_Dummy';
			fdsObj3.DeliveryCompany__c = '利讯';
			fdsObj3.Distributor_method__c = '陆运';
			fdsObj3.DeliveryType__c = '发货';
			fdsObj3.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
			fdsObj3.Shippment_loaner_time__c = System.now();

			FixtureDeliverySlip__c fdsObj4 = new FixtureDeliverySlip__c();
			fdsObj4.Name = 'RepairRenewal_Return_Dummy';
			fdsObj4.DeliveryCompany__c = '利讯';
			fdsObj4.Distributor_method__c = '陆运';
			fdsObj4.DeliveryType__c = '发货';
			fdsObj4.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
			fdsObj4.Shippment_loaner_time__c = System.now();
			
			insert new List<FixtureDeliverySlip__c>{fdsObj,fdsObj2,fdsObj3,fdsObj4};
			raesdObj1.StockDown__c = true;
			raesdObj1.StockDown_time__c = Date.today();
			raesdObj1.Inspection_result__c = 'OK';
			raesdObj1.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;
			//raesdObj1.Return_DeliverySlip__c = fdsObj2.Id;
			//raesdObj1.Asset_return_time__c = System.now();
			raesdObj1.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
			raesdObj1.Select_time__c = System.now();
			raesdObj1.Asset__c = asset1.Id;

			raesdObj2.StockDown__c = true;
			raesdObj2.StockDown_time__c = Date.today();
			raesdObj2.Inspection_result__c = 'OK';
			raesdObj2.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;
			//raesdObj2.Return_DeliverySlip__c = fdsObj2.Id;
			//raesdObj2.Asset_return_time__c = System.now();
			raesdObj2.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
			raesdObj2.Select_time__c = System.now();
			raesdObj2.Asset__c = asset2.Id;
			raesdObj2.Fixture_OneToOne_Link_Id__c = 'abc';

			raesdObj3.StockDown__c = true;
			raesdObj3.StockDown_time__c = Date.today();
			raesdObj3.Inspection_result__c = 'OK';
			raesdObj3.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;
			//raesdObj3.Return_DeliverySlip__c = fdsObj2.Id;
			//raesdObj3.Asset_return_time__c = System.now();
			raesdObj3.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
			raesdObj3.Select_time__c = System.now();
			raesdObj3.Asset__c = asset2.Id;
			raesdObj3.Fixture_OneToOne_Link_Id__c = 'abc';
			update new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1, raesdObj2, raesdObj3};

			raesObj.Received_Confirm__c = 'OK';
			update raesObj;

			Oly_TriggerHandler.clearAllBypasses();
		}
	}


	@isTest
	public static void test_doRenewal3() {
		setupTestData2();
		Test.startTest();
		List<Rental_Apply__c> raList = [SELECT Id,Routine_Check_Status__c,Repair__c FROM Rental_Apply__c];
		PageReference ref = new PageReference('/apex/RepairRenewal?raid=' + raList[0].Id);
		Test.setCurrentPage(ref);
		List<Repair__c> repairL = [Select Id From Repair__c];
		RepairRenewalController controller = new RepairRenewalController();
		controller.init();
		raList[0].Routine_Check_Status__c = 'OK';
		controller.raObj.Repair__c = repairL[1].Id;
		controller.doRenewal();

		Test.stopTest();
	}
	
	// @isTest
	// public static void test_doRenewal4() {
	// 	setupTestData();
	// 	Test.startTest();
	// 	List<Rental_Apply__c> raList = [SELECT Id,Routine_Check_Status__c,Repair__c FROM Rental_Apply__c];
	// 	PageReference ref = new PageReference('/apex/RepairRenewal?raid=' + raList[0].Id);
	// 	Test.setCurrentPage(ref);
	// 	List<Repair__c> repairL = [Select Id From Repair__c];
	// 	RepairRenewalController controller = new RepairRenewalController();
	// 	controller.init();
	// 	raList[0].Routine_Check_Status__c = 'OK';
	// 	controller.raObj.Repair__c = repairL[1].Id;
	// 	controller.doRenewal();

	// 	Test.stopTest();
	// }

	// @isTest
	// public static void test_doRenewal5() {
	// 	setupTestData2();
	// 	Test.startTest();
	// 	List<Rental_Apply__c> raList = [SELECT Id,Routine_Check_Status__c,Repair__c FROM Rental_Apply__c];
	// 	PageReference ref = new PageReference('/apex/RepairRenewal?raid=' + raList[0].Id);
	// 	Test.setCurrentPage(ref);
	// 	List<Repair__c> repairL = [Select Id From Repair__c];
	// 	RepairRenewalController controller = new RepairRenewalController();
	// 	controller.init();
	// 	raList[0].Routine_Check_Status__c = 'OK';
	// 	controller.raObj.Repair__c = repairL[1].Id;
	// 	controller.doRenewal();

	// 	Test.stopTest();
	// }
}