@isTest
public class TransferTestDataFactory {
    private static final Map<String,Schema.RecordTypeInfo>  DEVELOPERNAMEMAP  = Schema.SObjectType.TransferApply__c.getRecordTypeInfosByDeveloperName();//记录类型
    public void setupTestData() {
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AgencyHospitalHandler.class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AssetHandler.class.getName());
        ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true;
        StaticParameter.EscapeAccountTrigger = true;
        // 备品配套明细
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA3 = new Fixture_Set_Detail__c();

        Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        Asset asset3 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');

        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            // システム管理者
            User user = new User(Test_staff__c = true);
            user.LastName = '_サンブリッジ';
            user.FirstName = 'う';
            user.Alias = 'う';
            user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.CommunityNickname = 'う';
            user.IsActive = true;
            user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
            user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
            user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
            user.LanguageLocaleKey = 'ja';
            user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
            user.Province__c = '北京';
            user.Dept__c = '医疗华北营业本部';
            user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
            insert user;

            // 省
            Address_Level__c al = new Address_Level__c();
            al.Name = '東京';
            al.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al.Level1_Sys_No__c = '999999';
            insert al;
            // 市
            Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
            al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
            al2.Level1_Name__c = '東京';
            al2.Name = '渋谷区';
            al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
            al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
            al2.Address_Level__c = al.id;
            insert al2;

            // 病院を作る
            Account hospital = new Account();
            hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
            hospital.Name = 'test hospital';
            hospital.Is_Active__c = '有効';
            hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
            hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
            hospital.Grade__c = '一级';
            hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
            hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
            hospital.State_Master__c = al.id;
            hospital.City_Master__c = al2.id;
            hospital.Town__c = '东京';
            insert hospital;

            StaticParameter.EscapeAccountTrigger = true;
            // 戦略科室を得る
            Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
            // 診療科を作る
            Account dep = new Account();
            dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
            dep.Name = 'test dep1';
            dep.AgentCode_Ext__c = System.Label.Account_Asset_FJZ;
            dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
            dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            dep.Hospital__c = hospital.Id;

            Account dep1 = new Account();
            dep1.recordtypeId = dep.recordtypeId;
            dep1.Name = 'test dep1';
            dep1.AgentCode_Ext__c = System.Label.Account_Asset;
            dep1.ParentId = strategicDep[0].Id;
            dep1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            dep1.Hospital__c = hospital.Id;

            insert new Account[]{dep, dep1};


            Contact contact2 = new Contact();
            contact2.AccountId = dep.Id;
            contact2.FirstName = '責任者';
            contact2.LastName = 'test1经销商';
            insert contact2;

            // 产品
            Product2 pro1 = new Product2(Name='CLH-250:内窥镜冷光源',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='CLH-250',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'CLH-250', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                    ProductCode_Ext__c='4604362',Manual_Entry__c=false);

            Product2 pro2 = new Product2(Name='电源线',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='电源线',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = '电源线', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                    ProductCode_Ext__c='BP900003',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro3 = new Product2(Name='MAJ-1933:数字调光电缆',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='MAJ-1933',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'MAJ-1933', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                    ProductCode_Ext__c='N3647100',Manual_Entry__c=false);
            insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3};

             //保有设备
            asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset1.SerialNumber = 'T1';
            asset1.Name = 'CLH-250:内窥镜冷光源';
            asset1.AccountId = dep.Id;
            asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset1.Hospital__c = hospital.Id;
            asset1.Product2Id = pro1.Id;
            asset1.Quantity = 1;
            asset1.Status = '使用中';
            asset1.Manage_type__c = '个体管理';
            asset1.Loaner_accsessary__c = false;
            asset1.Out_of_wh__c = 0;
            asset1.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
            asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset1.Product_category__c = 'GI';
            asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset1.SalesProvince__c = '北京';
            asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset1.Internal_Asset_number__c = '0001';
            asset1.WH_location__c = '货架号3';
            asset1.AssetManageConfirm__c = true;
            asset1.EquipmentSet_Managment_Code__c = '123';
            asset1.Asset_loaner_category__c = '固定资产';

            asset2.RecordTypeId = '01210000000kOPR';
            asset2.SerialNumber = 'T2';
            asset2.Name = '电源线';
            asset2.AccountId = dep.Id;
            asset2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset2.Hospital__c = hospital.Id;
            asset2.Product2Id = pro2.Id;
            asset2.Quantity = 10;
            asset2.Status = '使用中';
            asset2.Manage_type__c = '数量管理';
            asset2.Loaner_accsessary__c = true;
            asset2.Out_of_wh__c = 0;
            asset2.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
            asset2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset2.Product_category__c = 'GI';
            asset2.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset2.SalesProvince__c = '北京';
            asset2.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset2.Internal_Asset_number__c = '0002';
            asset2.WH_location__c = '货架号2';
            asset2.Asset_loaner_category__c = '固定资产';

            asset3.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset3.SerialNumber = 'UK-19-2401685';
            asset3.Name = 'MAJ-1933:数字调光电缆';
            asset3.AccountId = dep.Id;
            asset3.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset3.Hospital__c = hospital.Id;
            asset3.Product2Id = pro3.Id;
            asset3.Quantity = 5;
            asset3.Status = '使用中';
            asset3.Manage_type__c = '数量管理';
            asset3.Loaner_accsessary__c = true;
            asset3.Out_of_wh__c = 0;
            asset3.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
            asset3.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset3.Product_category__c = 'GI';
            asset3.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset3.SalesProvince__c = '北京';
            asset3.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset3.Internal_Asset_number__c = '0003';
            asset3.WH_location__c = '货架号1';
            asset3.Asset_loaner_category__c = '固定资产';

            insert new Asset[] {asset1, asset2, asset3};

            // 备品一对一Link表
            Fixture_OneToOne_Link__c foLink1 = new Fixture_OneToOne_Link__c();
            foLink1.Main_Asset__c = asset1.Id;
            foLink1.Accessory_Asset__c = asset2.Id;
            foLink1.Quantity__c = 1;

            insert new Fixture_OneToOne_Link__c[] {foLink1};

            // 备品配套
            Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
            fsObj1.Name = 'set1';
            fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
            fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
            insert fsObj1;

            // 备品配套明细
            fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
            fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
            fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
            fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA1.Is_Body__c = true;
            fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
            fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
            fsdObjA1.SortInt__c = 1;
            fsdObjA1.Quantity__c = 1;

            fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
            fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
            fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
            fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA2.Is_Body__c = false;
            fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
            fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
            fsdObjA2.SortInt__c = 2;
            fsdObjA2.Quantity__c = 1;
            fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;

            fsdObjA3.Name = '备品配套明细名3';
            fsdObjA3.Name_CHN_Created__c = '中文名称3';
            fsdObjA3.Product2__c = pro3.Id;
            fsdObjA3.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA3.Is_Body__c = false;
            fsdObjA3.Is_Optional__c = true;
            fsdObjA3.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro3.Id;
            fsdObjA3.SortInt__c = 3;
            fsdObjA3.Quantity__c = 1;
            fsdObjA3.Is_OneToOne__c = true;

            insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1, fsdObjA2, fsdObjA3};   
        }  
    }
    public void CreateTa(String RecordTypeName){
    	this.setupTestData();
    	TransferApply__c raObj = new TransferApply__c();
	    TransferApplySummary__c raesObj = new TransferApplySummary__c();
	    //TransferApplySummary__c raesObj2 = new TransferApplySummary__c();
	    //调拨申请一览明细
	    TransferApplyDetail__c raesdObj1 = new TransferApplyDetail__c();
	    TransferApplyDetail__c raesdObj2 = new TransferApplyDetail__c();
	    TransferApplyDetail__c raesdObj3 = new TransferApplyDetail__c();
	    //调拨申请
	    raObj.Name = '*';
	    //1 备品中心之间调拨 
	    if(RecordTypeName != null && RecordTypeName == 'CenterToCenter'){
	    	raObj.From_Location__c = '北京 备品中心';
		    raObj.Destination_Location__c = '上海 备品中心';
		    raObj.RecordTypeId = DEVELOPERNAMEMAP.get('CenterToCenter').getRecordTypeId();
	    }
	    // 2 办事处调拨至备品中心  
	    if(RecordTypeName != null && RecordTypeName == 'AgencyToCenter'){
		    raObj.From_Location__c = '大连';
	        raObj.Destination_location__c = '北京 备品中心';
	        raObj.RecordTypeId = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyToCenter').getRecordTypeId();
	    }
	    //3 备品中心移管至非集中管理部门
	    if(RecordTypeName != null && RecordTypeName == 'CenterToOther'){
	    	raObj.From_Location__c = '北京 备品中心';
		    raObj.Destination_Location__c = '北京 石景山';
		    raObj.RecordTypeId = DEVELOPERNAMEMAP.get('CenterToOther').getRecordTypeId();
	    }
	    //4 备品中心调拨至办事处
	    if(RecordTypeName != null && RecordTypeName == 'CenterToAgency'){
	    	raObj.From_Location__c = '北京 备品中心';
		    raObj.Destination_Location__c = '大连';
		    raObj.RecordTypeId = DEVELOPERNAMEMAP.get('CenterToAgency').getRecordTypeId();
	    }
	    //5 同备品中心内调拨
	    if(RecordTypeName != null && RecordTypeName == 'InsideCenter'){
	    	raObj.From_Location__c = '北京 备品中心';
		    raObj.Destination_Location__c = '北京 备品中心';
		    raObj.RecordTypeId = DEVELOPERNAMEMAP.get('InsideCenter').getRecordTypeId();
	    }
	    insert raObj;
	    Fixture_Set__c fsObj1 = [select Id FROM Fixture_Set__c Limit 1];
	    List<Fixture_Set_Detail__c> fsdObjA = [select Id FROM Fixture_Set_Detail__c WHERE Fixture_Set__c = :fsObj1.Id];
	    // 调拨备品配套一览
	    raesObj.TransferApply__c = raObj.Id;
	    raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
	    raesObj.Cancel_Select__c = false;
	    raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
	    insert raesObj;


	    // 调拨备品配套一览明细
	    raesdObj1.TransferApply__c = raObj.Id;
	    raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA[0].Id;
	    raesdObj1.TransferApplySummary__c = raesObj.Id;
	    raesdObj1.Asset__c = [SELECT Id FROM Asset LIMIT 1].Id;
	    raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
	    raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
	    raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
	    raesdObj1.TransferCount__c = 1;
	    raesdObj1.FSD_SortInt__c = 01;
	    if(RecordTypeName != null && RecordTypeName != 'InsideCenter'){
	    	raesdObj2.TransferApply__c = raObj.Id;
		    raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA[1].Id;
		    raesdObj2.TransferApplySummary__c = raesObj.Id;
		    raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
		    raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
		    raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
		    raesdObj2.TransferCount__c = 1;
		    raesdObj2.FSD_SortInt__c = 02;

		    raesdObj3.TransferApply__c = raObj.Id;
		    raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA[2].Id;
		    raesdObj3.TransferApplySummary__c = raesObj.Id;
		    raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 3;
		    raesdObj3.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
		    raesdObj3.ApplyPersonAppended__c = false;
		    raesdObj3.FSD_SortInt__c = 03;
	    }
	    if(RecordTypeName != null && RecordTypeName != 'InsideCenter'){
	     	insert new TransferApplyDetail__c[] {raesdObj1,raesdObj2,raesdObj3};
	    }else{
	    	insert new TransferApplyDetail__c[] {raesdObj1};
	    }  
    }
}