@Istest
public class lexRentalApplyFaultReportControllerTest {
   static testMethod void testMethod01(){
    ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true;
    // 省
    Address_Level__c al = new Address_Level__c();
    al.Name = '東京';
    al.Level1_Code__c = 'CN-99';
    al.Level1_Sys_No__c = '999999';
    insert al;
    // 市
    Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
    al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
    al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
    al2.Level1_Name__c = '東京';
    al2.Name = '渋谷区';
    al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
    al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
    al2.Address_Level__c = al.id;
    insert al2;

    // 病院を作る
    Account hospital = new Account();
    hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
    hospital.Name = 'test hospital';
    hospital.Is_Active__c = '有効';
    hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
    hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
    hospital.Grade__c = '一级';
    hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
    hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
    hospital.State_Master__c = al.id;
    hospital.City_Master__c = al2.id;
    hospital.Town__c = '东京';
    insert hospital;

    // 戦略科室を得る
    Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
    // 診療科を作る
    Account dep = new Account();
    dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
    dep.Name = 'test dep';
    dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
    dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
    dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
    dep.Hospital__c = hospital.Id;
    insert dep;

    // 产品
    Product2 pro5 = new Product2(Name='name05',IsActive=true,Family='SP',
            Fixture_Model_No__c='n05',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
            Fixture_Model_No_T__c = 'n05',
            ProductCode_Ext__c='pc05',Manual_Entry__c=false);
    insert pro5;

    //备品借出申请
    Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
    raObj.Name = 'testra';
    raObj.Product_category__c = 'GI';
    raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
    raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
    raObj.direct_send__c = '医疗机构';
    raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
    raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
    raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
    raObj.Hospital__c = hospital.Id;
    raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
    raObj.Account__c = dep.Id;
    raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();  // 希望到货日
    raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数
    // 预定归还日自动生成 预定归还日=（希望到货日+希望借用天数）-1
    // raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();  // 预定归还日
    // B.OLY_OCM-669 入力规则: 希望借用天数不能为空
    raObj.Phone_number__c = '1234567890';
    insert raObj;

    // 保有设备C (只有附属品 个体管理)
    Asset assetC1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
    assetC1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
    assetC1.SerialNumber = 'assetC1';
    assetC1.Name = 'assetC1';
    assetC1.AccountId = dep.Id;
    assetC1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
    assetC1.Hospital__c = hospital.Id;
    assetC1.Product2Id = pro5.Id;
    assetC1.Quantity = 1;
    assetC1.Status = '有库存';
    assetC1.Manage_type__c = '个体管理';
    assetC1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
    assetC1.Loaner_accsessary__c = true;
    assetC1.Delete_Flag__c = false;
    assetC1.Freeze_sign__c = false;
    assetC1.Out_of_wh__c = 0;
    // 保有设备
    Asset asset = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
    asset.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
    asset.SerialNumber = 'asset';
    asset.Name = 'asset';
    asset.AccountId = dep.Id;
    asset.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
    asset.Hospital__c = hospital.Id;
    asset.Product2Id = pro5.Id;
    asset.Quantity = 1;
    asset.Status = '有库存';
    asset.Manage_type__c = '个体管理';
    asset.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
    asset.Loaner_accsessary__c = true;
    asset.Delete_Flag__c = false;
    asset.Freeze_sign__c = false;
    asset.Out_of_wh__c = 0;
    insert new Asset[] {assetC1, asset};

    // 备品配套(只有附属品)
    Fixture_Set__c fsObjC1 = new Fixture_Set__c();
    fsObjC1.Name = 'setC1';
    fsObjC1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNoC1';
    fsObjC1.Loaner_name__c = 'nameC1';
    insert fsObjC1;

    // 备品配套明细(只有附属品)
    Fixture_Set_Detail__c fsdObjC1 = new Fixture_Set_Detail__c();
    fsdObjC1.Name = 'detailAccessory';
    fsdObjC1.Name_CHN_Created__c = 'detailAccessoryName';
    fsdObjC1.Product2__c = pro5.Id;
    fsdObjC1.Fixture_Set__c = fsObjC1.Id;
    fsdObjC1.Is_Body__c = true;
    // fsdObjC1.Is_Optional__c = true;
    fsdObjC1.UniqueKey__c = fsObjC1.Id + ':' + pro5.Id;
    fsdObjC1.SortInt__c = 1;
    insert fsdObjC1;

    // 借出备品配套一览
    Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObjC1 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
    raesObjC1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
    raesObjC1.Fixture_Set__c = fsObjC1.Id;
    raesObjC1.Cancel_Select__c = false;
    raesObjC1.Shipment_request_time__c = Date.toDay();
    raesObjC1.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
    raesObjC1.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
    raesObjC1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
    raesObjC1.UniqueKey__c = '1:'+ fsObjC1.Id + ':1';
    insert raesObjC1;

    // 借出备品配套一览明细
    Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObjC1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
    raesdObjC1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
    raesdObjC1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjC1.Id;
    raesdObjC1.Rental_Num__c = 1;
    raesdObjC1.Queue_Number__c = null;
    raesdObjC1.Is_Body__c = true;
    raesdObjC1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObjC1.Id;
    raesdObjC1.Asset__c = assetC1.Id;
    raesdObjC1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
    raesdObjC1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObjC1.Id + ':' + fsdObjC1.Id + ':1';
    raesdObjC1.Salesdepartment_before__c = '0.备品中心';
    raesdObjC1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
    raesdObjC1.Product_category_text__c = 'GI';
    raesdObjC1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
    raesdObjC1.Inspection_result_after__c = 'NG';
    raesdObjC1.Inspection_result_after_NG__c = '废弃';
    insert raesdObjC1;
    lexRentalApplyFaultReportController.init(raObj.Id);
    List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> eList = [
        SELECT Id, Name,  
        Rental_Apply__r.OCM_dept_category__c,
        Rental_Apply__r.Name,
        Rental_Apply__r.Person_In_Charge__c,
        Rental_Apply__r.Person_In_Charge__r.Name,  
        Rental_Apply__r.demo_purpose2__c, 
        Rental_Apply__r.WorkPlace__c, 
        Rental_Apply__r.Hospital__r.Name, 
        Loaner_asset_no__c,
        AssetName__c,
        Fixture_Model_No__c, 
        SerialNumber_F__c, 
        Inspection_result_after__c, 
        Inspection_result_after_NG__c
        FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c
        WHERE  Inspection_result_after__c = 'NG'
        AND Is_Body__c = true
        ];
        System.debug('数据：'+eList);
   }
}