@isTest
public class lexSubmitApprovalRentalApplyTest {
    static testMethod void testMethod01(){
            // Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTrigger.Class.getName());
            Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.Class.getName());
             // 省
             Address_Level__c al = new Address_Level__c();
             al.Name = '東京';
             al.Level1_Code__c = 'CN-99';
             al.Level1_Sys_No__c = '999999';
             insert al;
             // 市
             Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
             al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
             al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
             al2.Level1_Name__c = '東京';
             al2.Name = '渋谷区';
             al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
             al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
             al2.Address_Level__c = al.id;
             insert al2;
     
             // 病院を作る
             Account hospital = new Account();
             hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
             hospital.Name = 'test hospital';
             hospital.Is_Active__c = '有効';
             hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
             hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
             hospital.Grade__c = '一级';
             hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
             hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
             hospital.State_Master__c = al.id;
             hospital.City_Master__c = al2.id;
             hospital.Town__c = '东京';
             insert hospital;
     
             // 戦略科室を得る
             Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
             // 診療科を作る
             Account dep = new Account();
             dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
             dep.Name = 'test dep';
             dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
             dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
             dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
             dep.Hospital__c = hospital.Id;
             insert dep;
     
             Contact contact2 = new Contact();
             contact2.AccountId = dep.Id;
             contact2.FirstName = '責任者';
             contact2.LastName = 'test1经销商';
             insert contact2;
     
             // 产品
             Product2 pro5 = new Product2(Name='name05',IsActive=true,Family='SP',
                     Fixture_Model_No__c='n05',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                     Fixture_Model_No_T__c = 'n05',
                     ProductCode_Ext__c='pc05',Manual_Entry__c=false);
             insert pro5;
     
             //备品借出申请
             Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
             raObj.Name = 'testra';
             raObj.Product_category__c = 'GI';
             raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
             raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
             raObj.direct_send__c = '医疗机构';
             raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
             raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
             raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
             raObj.Hospital__c = hospital.Id;
             raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
             raObj.Account__c = dep.Id;
             raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();  // 希望到货日
             raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数
             // 预定归还日自动生成 预定归还日=（希望到货日+希望借用天数）-1
             // raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();  // 预定归还日
             // B.OLY_OCM-669 入力规则: 希望借用天数不能为空
             raObj.Phone_number__c = '1234567890';
             raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
             insert raObj;
     
             // 保有设备C (只有附属品 个体管理)
             Asset assetC1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
             assetC1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
             assetC1.SerialNumber = 'assetC1';
             assetC1.Name = 'assetC1';
             assetC1.AccountId = dep.Id;
             assetC1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
             assetC1.Hospital__c = hospital.Id;
             assetC1.Product2Id = pro5.Id;
             assetC1.Quantity = 1;
             assetC1.Status = '有库存';
             assetC1.Manage_type__c = '个体管理';
             assetC1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
             assetC1.Loaner_accsessary__c = true;
             assetC1.Delete_Flag__c = false;
             assetC1.Freeze_sign__c = false;
             assetC1.Out_of_wh__c = 0;
             // 保有设备
             Asset asset = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
             asset.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
             asset.SerialNumber = 'asset';
             asset.Name = 'asset';
             asset.AccountId = dep.Id;
             asset.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
             asset.Hospital__c = hospital.Id;
             asset.Product2Id = pro5.Id;
             asset.Quantity = 1;
             asset.Status = '有库存';
             asset.Manage_type__c = '个体管理';
             asset.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
             asset.Loaner_accsessary__c = true;
             asset.Delete_Flag__c = false;
             asset.Freeze_sign__c = false;
             asset.Out_of_wh__c = 0;
             insert new Asset[] {assetC1, asset};
     
             // 备品配套(只有附属品)
             Fixture_Set__c fsObjC1 = new Fixture_Set__c();
             fsObjC1.Name = 'setC1';
             fsObjC1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNoC1';
             fsObjC1.Loaner_name__c = 'nameC1';
             insert fsObjC1;
     
             // 备品配套明细(只有附属品)
             Fixture_Set_Detail__c fsdObjC1 = new Fixture_Set_Detail__c();
             fsdObjC1.Name = 'detailAccessory';
             fsdObjC1.Name_CHN_Created__c = 'detailAccessoryName';
             fsdObjC1.Product2__c = pro5.Id;
             fsdObjC1.Fixture_Set__c = fsObjC1.Id;
             fsdObjC1.Is_Body__c = false;
             fsdObjC1.Is_Optional__c = true;
             fsdObjC1.UniqueKey__c = fsObjC1.Id + ':' + pro5.Id;
             fsdObjC1.SortInt__c = 1;
             insert fsdObjC1;
     
             // 借出备品配套一览
             Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObjC1 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
             raesObjC1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesObjC1.Fixture_Set__c = fsObjC1.Id;
             raesObjC1.Cancel_Select__c = false;
             raesObjC1.Shipment_request_time__c = Date.toDay();
             raesObjC1.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
             raesObjC1.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
             raesObjC1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
             raesObjC1.UniqueKey__c = '1:'+ fsObjC1.Id + ':1';
             insert raesObjC1;
     
             // 借出备品配套一览明细
             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObjC1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObjC1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesdObjC1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjC1.Id;
             raesdObjC1.Rental_Num__c = 1;
             raesdObjC1.Queue_Number__c = null;
             raesdObjC1.Is_Body__c = false;
             raesdObjC1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObjC1.Id;
             raesdObjC1.Asset__c = assetC1.Id;
             raesdObjC1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
             raesdObjC1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObjC1.Id + ':' + fsdObjC1.Id + ':1';
             raesdObjC1.Salesdepartment_before__c = '0.备品中心';
             raesdObjC1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObjC1.Product_category_text__c = 'GI';
             raesdObjC1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
             insert raesdObjC1;
             lexSubmitApprovalRentalApplyController.init(raObj.id);
             lexSubmitApprovalRentalApplyController.updateRentalApply(raObj.id,'批准','','','','');
    }
}