@isTest
private class lexUploadOBPMLwcControllerTest {
    static testMethod void testMethod1() {
    	try{
    		 Address_Level__c al = new Address_Level__c();
	        al.Name = '東京';
	        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
	        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
	        insert al;
	        // 市
	        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
	        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
	        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
	        al2.Level1_Name__c = '東京';
	        al2.Name = '渋谷区';
	        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
	        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
	        al2.Address_Level__c = al.id;
	        insert al2;

	        // 病院を作る
	        Account hospital = new Account();
	        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
	        hospital.Name = 'test hospital';
	        hospital.Is_Active__c = '有効';
	        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
	        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
	        hospital.Grade__c = '一级';
	        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
	        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
	        hospital.State_Master__c = al.id;
	        hospital.City_Master__c = al2.id;
	        hospital.Town__c = '东京';
	        insert hospital;
    		Contact contact2 = new Contact();
	        contact2.AccountId = hospital.Id;
	        contact2.FirstName = '責任者';
	        contact2.LastName = 'test1经销商';
	        insert contact2;
	        lexUploadOBPMLwcController c=new lexUploadOBPMLwcController();
	        List<String> contactids =new List<String>();
	        contactids.add(contact2.Id);
	        lexUploadOBPMLwcController.sendToOBPM(null,contactids);
    	}catch(Exception e){

    	}

    }
}