@isTest
public class NFM614ControllerTest {
    static testMethod void testMethod1() {
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTriggerHandler');
        User thisUser = [ select Id from User where Id = :UserInfo.getUserId() ];
        System.runAs ( thisUser ) {
                User myUser_Test = [select ID,name,email from user where Employee_No__c = 'om001744']; 
                List<String> strIdList = new List<String>();
                // Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
                // raObj.Name = '*';
                ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true;
                // 省
                Address_Level__c al = new Address_Level__c();
                al.Name = '東京';
                al.Level1_Code__c = 'CN-99';
                al.Level1_Sys_No__c = '999999';
                insert al;
                // 市
                Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
                al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
                al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
                al2.Level1_Name__c = '東京';
                al2.Name = '渋谷区';
                al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
                al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
                al2.Address_Level__c = al.id;
                insert al2;

                // 病院を作る
                Account hospital = new Account();
                hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
                hospital.Name = 'test hospital';
                hospital.Is_Active__c = '有効';
                hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
                hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
                hospital.Grade__c = '一级';
                hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
                hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
                hospital.State_Master__c = al.id;
                hospital.City_Master__c = al2.id;
                hospital.Town__c = '东京';
                insert hospital;

                // 戦略科室を得る
                Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
                // 診療科を作る
                Account dep = new Account();
                dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
                dep.Name = 'test dep';
                dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
                dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
                dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
                dep.Hospital__c = hospital.Id;
                insert dep;

                Contact contact2 = new Contact();
                contact2.AccountId = dep.Id;
                contact2.LastName = '責任者';
                // contact2.LastName = 'test1经销商';
                insert contact2;

                // 产品
                Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                        Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                        Fixture_Model_No_T__c = 'n01',
                        ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
                Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                        Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                        ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
                Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                        Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                        ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
                insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3};
                

        //---------------------------主体 两个附属品(个体管理 数量管理)
                // 保有设备A (主体)
                Asset assetA1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
                assetA1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
                assetA1.SerialNumber = 'ass01';
                assetA1.Name = 'ass01';
                assetA1.AccountId = dep.Id;
                assetA1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
                assetA1.Hospital__c = hospital.Id;
                assetA1.Product2Id = pro1.Id;
                assetA1.Quantity = 1;
                assetA1.Status = '有库存';
                assetA1.Manage_type__c = '个体管理';
                assetA1.Loaner_accsessary__c = false;
                assetA1.Product_category__c = 'GI';
                assetA1.Delete_Flag__c = false;
                assetA1.Freeze_sign__c = false;
                assetA1.Out_of_wh__c = 0;
                assetA1.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
                assetA1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
                assetA1.Product_category__c = 'GI';
                assetA1.Equipment_Type__c = '产品试用';
                assetA1.SalesProvince__c = '北京';
                // 保有设备A (附属品 数量管理)
                Asset assetA2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
                assetA2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
                assetA2.SerialNumber = 'ass02';
                assetA2.Name = 'ass02';
                assetA2.AccountId = dep.Id;
                assetA2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
                assetA2.Hospital__c = hospital.Id;
                assetA2.Product2Id = pro2.Id;
                assetA2.Quantity = 10;
                assetA2.Status = '有库存';
                assetA2.Manage_type__c = '数量管理';
                assetA2.Loaner_accsessary__c = true;
                assetA2.Product_category__c = 'GI';
                assetA2.Delete_Flag__c = false;
                assetA2.Freeze_sign__c = false;
                assetA2.Out_of_wh__c = 3;
                assetA2.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
                assetA2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
                assetA2.Product_category__c = 'GI';
                assetA2.Equipment_Type__c = '产品试用';
                assetA2.SalesProvince__c = '北京';
                // 保有设备A (附属品 个体管理)
                Asset assetA3 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
                assetA3.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
                assetA3.SerialNumber = 'ass03';
                assetA3.Name = 'ass03';
                assetA3.AccountId = dep.Id;
                assetA3.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
                assetA3.Hospital__c = hospital.Id;
                assetA3.Product2Id = pro3.Id;
                assetA3.Quantity = 1;
                assetA3.Status = '有库存';
                assetA3.Manage_type__c = '个体管理';
                assetA3.Loaner_accsessary__c = true;
                assetA3.Product_category__c = 'GI';
                assetA3.Delete_Flag__c = false;
                assetA3.Freeze_sign__c = false;
                assetA3.Out_of_wh__c = 0;
                assetA3.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
                assetA3.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
                assetA3.Product_category__c = 'GI';
                assetA3.Equipment_Type__c = '产品试用';
                assetA3.SalesProvince__c = '北京';
                insert new Asset[] {assetA1, assetA2, assetA3};


                RepairSubOrder__c subRepair = new RepairSubOrder__c();
                subRepair.Name = 'test001';
                subRepair.Status__c = '待处理';
                insert subRepair;
                
                Repair__c rep = new Repair__c();
                rep.Hospital__c = hospital.Id;
                rep.Account__c = dep.Id;
                rep.engineerSendDate__c = Datetime.now();
                rep.Repair_Source__c = '从报修子单';
                rep.Delivered_Product__c = assetA1.Id;
                rep.AWS_Data_Id__c = '12314';
                rep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
                rep.RepairSubOrder__c = subRepair.Id;
                Insert rep;

                //备品借出申请
                Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
                raObj.Name = 'testra';
                raObj.Product_category__c = 'GI';
                raObj.Repair__c = rep.Id;
                // raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
                raObj.Person_In_Charge__c = myUser_Test.Id;
                raObj.Demo_purpose1__c = '维修代用';
                raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('yibanyonghu');
                raObj.direct_send__c = '医疗机构';
                raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
                raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
                raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
                raObj.Hospital__c = hospital.Id;
                raObj.applyUser__c = System.UserInfo.getUserId();
                raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
                raObj.Account__c = dep.Id;
                raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();  // 希望到货日
                // raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数
                // 预定归还日自动生成 预定归还日=（希望到货日+希望借用天数）-1
                // raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();  // 预定归还日
                // B.OLY_OCM-669 入力规则: 希望借用天数不能为空
                raObj.Phone_number__c = '1234567890';
                raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
                insert raObj;


                // 备品配套1(主体 两个附属品(个体管理 数量管理))
                Fixture_Set__c fsObjA1 = new Fixture_Set__c();
                fsObjA1.Name = 'set1';
                fsObjA1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
                fsObjA1.Loaner_name__c = 'name1';
                insert fsObjA1;

                // 备品配套明细
                Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
                fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
                fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
                fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
                fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
                fsdObjA1.Is_Body__c = true;
                fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
                fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObjA1.Id + ':' + pro1.Id;
                fsdObjA1.SortInt__c = 1;
                // 备品配套明细
                Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
                fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
                fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
                fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
                fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
                fsdObjA2.Is_Body__c = false;
                fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
                fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObjA1.Id + ':' + pro2.Id;
                fsdObjA2.SortInt__c = 2;
                // 备品配套明细
                Fixture_Set_Detail__c fsdObjA3 = new Fixture_Set_Detail__c();
                fsdObjA3.Name = '备品配套明细名3';
                fsdObjA3.Name_CHN_Created__c = '中文名称3';
                fsdObjA3.Product2__c = pro3.Id;
                fsdObjA3.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
                fsdObjA3.Is_Body__c = false;
                fsdObjA3.Is_Optional__c = true;
                fsdObjA3.UniqueKey__c = fsObjA1.Id + ':' + pro3.Id;
                fsdObjA3.SortInt__c = 3;
                insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1,fsdObjA2,fsdObjA3};

                // 借出备品配套一览
                Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
                raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
                raesObj.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
                raesObj.Cancel_Select__c = false;
                raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
                raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
                raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
                raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObjA1.Id + ':1';
                insert raesObj;

                // 借出备品配套一览明细
                Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
                raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
                raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
                raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
                raesdObj1.Queue_Number__c = null;
                raesdObj1.Is_Body__c = true;
                raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
                raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
                raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
                raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
                raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
                raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
                raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
                // 借出备品配套一览明细
                Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
                raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
                raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
                raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
                raesdObj2.Queue_Number__c = 0;
                raesdObj2.Is_Body__c = false;
                raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 1;
                raesdObj2.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':1';
                raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
                raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
                raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
                raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
                raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
                // 借出备品配套一览明细
                Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
                raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj.Id;
                raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA3.Id;
                raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
                raesdObj3.Queue_Number__c = 0;
                raesdObj3.Is_Body__c = false;
                raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 1;
                raesdObj3.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA3.Id + ':1';
                raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
                raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
                raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
                raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
                raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
                insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1,raesdObj2,raesdObj3};

                raesObj.First_RAESD__c = raesdObj1.Id;
                update raesObj;
                // Insert raObj;
                strIdList.add(raObj.Id);
                NFM614Controller.executefuture(null,strIdList);
        }
        // NFM614Controller con = new NFM614Controller();
    }
}