@isTest
private class OpdPlanWebServiceTest {
    @isTest
    static  void testMethod1() {
               StaticParameter.rentalApplyIsRunning = true;
        ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AgencyHospitalHandler.class.getName());
        // 省
        Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;
        // 病院を作る
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;

        // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        Contact contact2 = new Contact();
        contact2.AccountId = dep.Id;
        contact2.FirstName = '責任者';
        contact2.LastName = 'test1经销商';
        insert contact2;

        // 20200831 ljh add start
        Date dateToday = Date.today();
        Integer year = dateToday.year();
        Integer month = dateToday.month();
        if (month < 4) {
            year -= 1;
        }
        String selectedTab = String.valueOf(year - 1867 + 'P');
        Account_Number_of_target__c anot = new Account_Number_of_target__c();
        anot.Account__c = strategicDep[0].Id;
        anot.Account_HP__c = hospital.Id;
        anot.OCM_Period__c = selectedTab;
        anot.OCM_Year__c = String.valueOf(year+ '年度');
        anot.OPD_290Miro__c = 1;
        insert anot;
        // 20200831 ljh add end
        // 产品
        Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false,Important_Rroduct_2GI__c=true);
        Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false,Important_Rroduct_2GI__c=true);
        insert new Product2[] {pro1, pro2};

        //20200902 ljh add start
        Campaign cam = new Campaign();
        cam.Name = 'cam';
        cam.StartDate = Date.today().addDays(-15);
        cam.EndDate = Date.today().addDays(18);
        cam.Mailflg_after45__c = true;
        cam.Mailflg_cancel__c = true;
        cam.Mailflg_before15__c = true;
        cam.Mailflg_before7__c = true;
        cam.Mailflg_after3__c = true;
        //cam.Is_LendProduct__c = '否';
        cam.status = '公开中';
        cam.HostName__c ='test';
        cam.cooperatorCompany__c ='test';
        insert cam;
        //20200902 ljh add end
        //备品借出申请
        Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
        raObj.Name = 'testra';
        raObj.Product_category__c = 'GI';
        raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
        //raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
        raObj.demo_purpose2__c =  FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('xuehuizhanhui');
        raObj.Campaign__c = cam.id;
        raObj.direct_send__c = '医疗机构';
        raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
        raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
        raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
        raObj.Hospital__c = hospital.Id;
        raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
        raObj.Account__c = dep.Id;
        raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
        //raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;
        //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
        raObj.Phone_number__c = '1234567890';
        raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
        insert raObj;

        OpdPlanWebService.changeTrade(raObj.Id);
        OpdPlanWebService.changeCampaign(raObj.Id);
        OpdPlanWebService.dataCheck(raObj.Id);
        OpdPlanWebService.raesCountCheck(raObj.Id);
        OpdPlanWebService.changeCampaign(cam.id);
        OpdPlanWebService.test();
    }

    @isTest
    static  void testMethod2(){
          //前置数据
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        // システム管理者
        User user = new User(Test_staff__c = true);
        user.LastName = '_サンブリッジ';
        user.FirstName = 'う';
        user.Alias = 'う';
        user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
        user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
        user.CommunityNickname = 'う';
        user.IsActive = true;
        user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
        user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
        user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
        user.LanguageLocaleKey = 'ja';
        user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
        user.Job_Category__c = '销售推广';
        user.Province__c = '上海市';
        user.Dept__c='医疗华北营业本部';
        user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
        user.SalesManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.BuchangApprovalManagerSales__c = UserInfo.getUserId();
        user.JingliApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.BuchangApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.ZongjianApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();

        // MIXED_DML_OPERATION, DML operation on setup object is not permitted Error
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            user.Foul_Points__c = Integer.valueOf(System.Label.EquipmentRentalBlackList_ChangeOwner_Threshold);
            insert user;
            List<RecordType> rectCo = [select Id from RecordType where IsActive = true and SobjectType = 'Account' and Name = '病院'];
            if (rectCo.size() == 0) {
                return ;
            }
            List<RecordType> rectSct = [select Id from RecordType where IsActive = true and SobjectType = 'Account' and Name = '戦略科室分類 呼吸科'];
            if (rectSct.size() == 0) {
                return;
            }
            List<RecordType> rectDpt = [select Id, Name from RecordType where IsActive = true and SobjectType = 'Account' and Name IN ('診療科 消化科', '診療科 呼吸科') order by Name desc];
            if (rectDpt.size() == 0) {
                return;
            }

            // 病院を作る
            Account hospital = new Account();
            hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE DeveloperName = 'HP'].id;
            hospital.Name = 'test hospital';
            insert hospital;

            // 戦略科室を得る
            List<Account> strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_GI'];

            // 診療科を作る
            Account dep = new Account();
            dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE DeveloperName = 'Department_GI'].id;
            dep.Name = 'test dep';
            dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
            dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            dep.Hospital__c = hospital.Id;
            insert dep;

            //联系人
            Oly_TriggerHandler.bypass('PIHelper');
            Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTriggerHandler');
            Contact core = new Contact(email = 'jplumber@salesforce.com',
                                       firstname = 'Joe',
                                       lastname = 'Plumber',
                                       accountid = dep.id);
            insert core;

            // 製品を作る
            Product2 productA = new Product2( Name = 'テスト商品',
                                              Fixture_Model_No__c = 'n01');
            insert productA;

            // 納入機器を作成する
            Asset asset = new Asset();
            asset.Name = 'テスト機器';
            asset.AccountId = dep.Id;
            asset.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset.Hospital__c = hospital.Id;
            asset.SerialNumber = 'testserial';
            insert asset;

            Fixture_Set__c fixtures1 = new Fixture_Set__c();
            fixtures1.Name = 'set1';
            fixtures1.Loaner_name__c = 'name1';
            insert new Fixture_Set__c[] {fixtures1};

            Fixture_Set_Detail__c fsd1 = new Fixture_Set_Detail__c();
            fsd1.Product2__c = productA.Id;
            fsd1.Fixture_Set__c = fixtures1.Id;
            fsd1.Is_Body__c = true;
            fsd1.Is_Optional__c = false;
            fsd1.UniqueKey__c = fixtures1.Id + ':' + productA.Id;
            fsd1.SortInt__c = 1;

            insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsd1};

                OPDPlan__c oPDPlan0 = new OPDPlan__c();
                oPDPlan0.Status__c = '草案中';
                oPDPlan0.OPDPlan_ImplementDate__c = Date.today().addDays(1);
                oPDPlan0.NoOpp_Reason__c = 'HCP对应';
                oPDPlan0.OPDType__c = '科室';
                insert oPDPlan0;

            Rental_Apply__c ra = new Rental_Apply__c();
            ra.Name = 'test';
            ra.applyUser__c = user.Id;
            ra.Status__c = FixtureUtil.raStatusMap.get(FixtureUtil.RaStatus.Cao_An_Zhong.ordinal());
            ra.Request_shipping_day__c = Date.today().addDays(3);
            ra.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;
            ra.Request_return_day__c = Date.today().addDays(8);
            ra.Demo_purpose1__c = '其他';
            ra.Demo_purpose2__c = '其他';
            ra.Account__c = dep.Id;
            ra.Strategic_dept__c = dep.Id;
            ra.Hospital__c = hospital.Id;
            ra.Loaner_medical_Staff__c = core.Id;
            ra.Phone_number__c = '12222222222';
            ra.Person_In_Charge__c = user.Id;
            ra.OPDPlan__c = oPDPlan0.id;
            ra.SupplementCreated__c = true;
            insert ra;

            Rental_Apply_Equipment_Set__c es1 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
            es1.Rental_Apply__c = ra.Id;
            es1.Fixture_Set__c = fixtures1.Id;
            es1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            es1.UniqueKey__c = '1:' + fixtures1.Id + ':1';

            insert new Rental_Apply_Equipment_Set__c[] {es1};

            //创建借出配套明细
            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c esd1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            esd1.Rental_Apply__c = ra.Id;
            esd1.Fixture_Set_Detail__c = fsd1.Id;
            esd1.Rental_Num__c = 1;
            esd1.Queue_Number__c = 0;
            esd1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = es1.Id;
            esd1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            esd1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            esd1.Product_category_text__c = 'GI';
            esd1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            esd1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            esd1.UniqueKey__c = '1:' + es1.Id + ':' + fsd1.Id + ':1';
            esd1.Is_Body__c = true;
            insert esd1;

                OpdPlanWebService.changeTrade(ra.Id);
                OpdPlanWebService.changeCampaign(ra.Id);
                OpdPlanWebService.dataCheck(ra.Id);
                OpdPlanWebService.raesCountCheck(ra.Id);
        }
             

    }



}