@isTest
private class FinalReplyDayUpdateAlertBatchTest {
    static testMethod void testMethod1() {
    	try{
	    	StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
	        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
	        Oly_TriggerHandler.bypass(Product2Handler.Class.getName());
	        Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.Class.getName());
	        Oly_TriggerHandler.bypass(AssetHandler.Class.getName());
	        Oly_TriggerHandler.bypass(FixtureSetHandler.Class.getName());
	        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyTriggerHandler.Class.getName());
	        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyEquipmentSetHandler.Class.getName());
	        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyEquipmentSetDetailHandler.Class.getName());
	        // システム管理者
	        User user = new User(Test_staff__c = true);
	        user.LastName = '_サンブリッジ';
	        user.FirstName = 'う';
	        user.Alias = 'う';
	        user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
	        user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
	        user.CommunityNickname = 'う';
	        user.IsActive = true;
	        user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
	        user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
	        user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
	        user.LanguageLocaleKey = 'ja';
	        user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
	        user.Job_Category__c = '销售推广';
	        user.Province__c = '上海市';
	        user.Dept__c='医疗华北营业本部';
	        user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
	        user.SalesManager__c = UserInfo.getUserId();
	        user.BuchangApprovalManagerSales__c = UserInfo.getUserId();
	        user.JingliApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();
	        user.BuchangApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();
	        user.ZongjianApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();

	        // MIXED_DML_OPERATION, DML operation on setup object is not permitted Error
	        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
	            user.Foul_Points__c = Integer.valueOf(System.Label.EquipmentRentalBlackList_ChangeOwner_Threshold);
	            insert user;
				// 省
				Address_Level__c al = new Address_Level__c();
				al.Name = '東京';
				al.Level1_Code__c = 'CN-99';
				al.Level1_Sys_No__c = '999999';
				insert al;
				// 市
				Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
				al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
				al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
				al2.Level1_Name__c = '東京';
				al2.Name = '渋谷区';
				al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
				al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
				al2.Address_Level__c = al.id;
				insert al2;
				// 病院を作る
				Account hospital = new Account();
				hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
				hospital.Name = 'test hospital';
				hospital.Is_Active__c = '有効';
				hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
				hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
				hospital.Grade__c = '一级';
				hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
				hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
				hospital.State_Master__c = al.id;
				hospital.City_Master__c = al2.id;
				hospital.Town__c = '东京';
				insert hospital;

				StaticParameter.EscapeAccountTrigger = true;
				// 戦略科室を得る
				Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
				// 診療科を作る
				Account dep = new Account();
				dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
				dep.Name = 'test dep';
				dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
				dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
				dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
				dep.Hospital__c = hospital.Id;
				insert dep;

				Account dep1 = new Account();
				dep1.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
				dep1.Name = 'test dep1';
				dep1.AgentCode_Ext__c = '9999999';
				dep1.ParentId = strategicDep[0].Id;
				dep1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
				dep1.Hospital__c = hospital.Id;
				insert dep1;

				Contact contact2 = new Contact();
				contact2.AccountId = dep.Id;
				contact2.FirstName = '責任者';
				contact2.LastName = 'test1经销商';
				insert contact2;

				// 产品
				Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
				        Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
				        Fixture_Model_No_T__c = 'modelNo1', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
				        ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
				Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
				        Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
				        Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
				        ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
				insert new Product2[] {pro1, pro2};

				// 保有设备
				Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
				asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
				asset1.SerialNumber = 'A1';
				asset1.Name = 'A1';
				asset1.AccountId = dep.Id;
				asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
				asset1.Hospital__c = hospital.Id;
				asset1.Product2Id = pro1.Id;
				asset1.Quantity = 1;
				asset1.Status = '使用中';
				asset1.Manage_type__c = '个体管理';
				asset1.Loaner_accsessary__c = false;
				asset1.AssetManageConfirm__c = true;
				asset1.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
				asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
				asset1.Product_category__c = 'GI';
				asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
				asset1.SalesProvince__c = '上海';
				asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
				asset1.Internal_Asset_number__c = '0003';
				asset1.WH_location__c = '货架号1';
				asset1.Rental_Count__c = 0;
				asset1.Out_of_wh__c = 0;
				asset1.ImageAssetUploadedTime__c = Datetime.now();
				asset1.ImageSerialUploadedTime__c = Datetime.now();

				Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
				asset2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
				asset2.SerialNumber = 'A2';
				asset2.Name = 'A2';
				asset2.AccountId = dep.Id;
				asset2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
				asset2.Hospital__c = hospital.Id;
				asset2.Product2Id = pro2.Id;
				asset2.Quantity = 5;
				asset2.Status = '使用中';
				asset2.Manage_type__c = '数量管理';
				asset2.Loaner_accsessary__c = true;
				asset2.AssetManageConfirm__c = true;
				asset2.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
				asset2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
				asset2.Product_category__c = 'GI';
				asset2.Equipment_Type__c = '产品试用';
				asset2.SalesProvince__c = '上海';
				asset2.CompanyOfEquipment__c = '北京';
				asset2.WH_location__c = '货架号1';
				asset2.Rental_Count__c = 0;
				asset2.Out_of_wh__c = 0;
				asset2.ImageAssetUploadedTime__c = Datetime.now();
				asset2.ImageSerialUploadedTime__c = Datetime.now();

				insert new Asset[] {asset1, asset2};

				Repair__c repairObj1 = new Repair__c();
		        repairObj1.Delivered_Product__c = asset1.Id;
		        repairObj1.Hospital__c = hospital.Id;
		        repairObj1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
		        repairObj1.Account__c = dep.Id;
		        repairObj1.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
		        repairObj1.On_site_repair__c = 'RC修理';
		        repairObj1.FSE_ApplyForRepair_time__c = System.now();
		        repairObj1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();


		        Repair__c repairObj2 = new Repair__c();
		        repairObj2.Delivered_Product__c = asset2.Id;
		        repairObj2.Hospital__c = hospital.Id;
		        repairObj2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
		        repairObj2.Account__c = dep.Id;
		        repairObj2.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
		        repairObj2.On_site_repair__c = 'RC修理';
		        repairObj2.FSE_ApplyForRepair_time__c = System.now();
		        repairObj2.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();
		        insert new Repair__c[]{repairObj1,repairObj2};

				//备品借出申请
				Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
				raObj.Name = 'testra';
				raObj.Product_category__c = 'GI';
				raObj.Demo_purpose1__c = '维修代用';
	        	raObj.demo_purpose2__c = '保修用户';	
	        	raObj.Status_Text__c = '已批准';
				raObj.applyUser__c = Userinfo.getUserId();
				Map<String,Schema.RecordTypeInfo>  DEVELOPERNAMEMAP  = Schema.SObjectType.Rental_Apply__c.getRecordTypeInfosByDeveloperName();
				raObj.RecordTypeId = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyRequest').getRecordTypeId();
				raObj.Demo_purpose_text__c = '123';
				raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
				raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
				//raObj.RecordType.id = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyRequest').getRecordTypeId()
				raObj.direct_send__c = '上门自提';
				raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
				raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
				raObj.pickup_time__c = System.now();
				raObj.Cross_Region_Assign__c = '北京 备品中心';
				raObj.Person_In_Charge__c = user.Id;
				raObj.Repair__c = repairObj1.Id;
				raObj.Hospital__c = hospital.Id;
	        	raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
	        	raObj.Account__c = dep.Id;
	        	raObj.Phone_number__c = '1234567890';
	        	raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
	        	// raObj.HP_received_Confirmed_F__c='医院已装机确认';
				insert raObj;

				Rental_Apply__c raObj1 = new Rental_Apply__c();
				raObj1.Name = 'testraa';
				raObj1.Product_category__c = 'GI';
				raObj1.Demo_purpose1__c = '维修代用';
	        	raObj1.demo_purpose2__c = '保修用户';
				raObj1.applyUser__c = Userinfo.getUserId();
				raObj1.RecordTypeId = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyRequest').getRecordTypeId();
				raObj1.Demo_purpose_text__c = '123';
				raObj1.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
				raObj1.Request_return_day__c = Date.toDay();
				//raObj.RecordType.id = DEVELOPERNAMEMAP.get('AgencyRequest').getRecordTypeId()
				raObj1.direct_send__c = '上门自提';
				raObj1.Loaner_received_staff__c = '王五';
				raObj1.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
				raObj1.pickup_time__c = System.now();
				raObj1.Cross_Region_Assign__c = '北京 备品中心';
				raObj1.Person_In_Charge__c = user.Id;
				raObj1.Repair__c = repairObj2.Id;
				raObj1.Hospital__c = hospital.Id;
	        	raObj1.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
	        	raObj1.Account__c = dep.Id;
	        	raObj1.Phone_number__c = '1234567890';
	        	raObj1.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
	        	//raObj1.RC_Ordered_Date__c = null;
	        	raObj1.DataMigration_Flag__c = FALSE;
				insert raObj1;

				Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
				fsObj1.Name = 'set1';
				fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
				fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
				insert fsObj1;
				Fixture_Set__c fsObj2 = new Fixture_Set__c();
				fsObj2.Name = 'A2';
				fsObj2.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'n02';
				fsObj2.Loaner_name__c = 'name1';
				fsObj2.Loaner_categoryI__c='硬性内镜';
				insert fsObj2;
				Fixture_Set__c fsObj3 = new Fixture_Set__c();
				fsObj3.Name = 'set3';
				fsObj3.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
				fsObj3.Loaner_name__c = 'name1';
				fsObj3.Loaner_categoryI__c='软性内镜';
				insert fsObj3;

				// 备品配套明细
				Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
				fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
				fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
				fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
				fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
				fsdObjA1.Is_Body__c = true;
				fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
				fsdObjA1.Is_OneToOne__c = false;
				fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
				fsdObjA1.SortInt__c = 1;

				Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
				fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
				fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
				fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
				fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
				fsdObjA2.Is_Body__c = false;
				fsdObjA2.Is_Optional__c = false;
				fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;
				fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
				fsdObjA2.SortInt__c = 2;
				insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1, fsdObjA2};

				// 借出备品配套一览
				Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
				raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
				raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
				raesObj.Cancel_Select__c = false;
	            // raesObj.Cancel_Reason__c='主动取消';
				raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
				raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
				raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
				raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
				raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
				insert raesObj;

				// Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
				// raesObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
				// raesObj1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
				// raesObj1.Cancel_Select__c = false;
				// raesObj1.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
				// raesObj1.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
				// raesObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
				// raesObj1.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
				// raesObj1.Fixture_Set__c=fsObj1.id;
				// insert raesObj1;

				// 借出备品配套一览明细
				Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
				raesdObj1.Name = fsdObjA1.Name;
				raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
				raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
				raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
				raesdObj1.Queue_Number__c = null;
				raesdObj1.Is_Body__c = true;
				// raesdObj1.Arrival_in_wh__c=false;
				// raesdObj1.Lost_item_giveup__c =false;
				raesdObj1.Cancel_Select__c = false;
	          	// raesdObj1.Cancel_Reason__c='主动取消'; 
				raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
				raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
				raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
				//raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 10;
				//raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
				//raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = false;
				//raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
				raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
				raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
				raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
				raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
				raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
				raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
				raesdObj1.Shippment_loaner_time__c=Date.today();

				Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
				raesdObj2.Name = fsdObjA2.Name;
				raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
				raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
				raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
				raesdObj2.Queue_Number__c = null;
				raesdObj2.Is_Body__c = false;
				// raesdObj2.Arrival_in_wh__c=false;
				// raesdObj2.Lost_item_giveup__c =false;
				raesdObj2.Cancel_Select__c = false;
	            // raesdObj2.Cancel_Reason__c='主动取消';
				raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
				raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 1;
				raesdObj2.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':1';
				//raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 1;
				//raesdObj2.FSD_Is_Optional__c = false;
				//raesdObj2.FSD_Is_OneToOne__c = false;
				//raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
				raesdObj2.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
				raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
				raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
				raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
				raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
				raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
				raesdObj2.Shippment_loaner_time__c=Date.today();

				Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
				raesdObj3.Name = fsdObjA2.Name;
				raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj.Id;
				raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
				raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
				raesdObj3.Queue_Number__c = null;
				raesdObj3.Is_Body__c = false;
				// raesdObj3.Arrival_in_wh__c=false;
				// raesdObj3.Lost_item_giveup__c =false;
				raesdObj3.Cancel_Select__c = false;
	            // raesdObj3.Cancel_Reason__c='主动取消';
				raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
				raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 2;
				raesdObj3.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':2';
				raesdObj3.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
				raesdObj3.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
				raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
				raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
				raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
				raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
				raesdObj3.Shippment_loaner_time__c=Date.today();
				insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1, raesdObj2, raesdObj3};

				// 申请单变为已批准
				raObj.Status__c = '已出库';
				update raObj;


				raesObj.Received_Confirm__c = 'OK';
				List<String> statusList = new List<String>{
			            '已出库', '申请者已收货', '申请者收货NG', '医院已装机确认'
			    };
			    Date today = Date.today();

				System.Test.startTest();
				
				raesObj.Bollow_Date_Add_7_WD__c =Date.today();
	            raesObj.Cancel_Select__c=false;
	            raesObj.Received_Confirm__c='NG';
	            raesObj.Received_ng_detail__c='adwada';
	            update raesObj;
	           	List<Rental_Apply_Equipment_Set__c> rl=[SELECT Repair_Status_Text__c,Id, Bollow_Date_Add_7_WD__c, Rental_Apply__c, Rental_Apply__r.Person_In_Charge__r.Email 
		                FROM Rental_Apply_Equipment_Set__c 
		                WHERE Rental_Apply__r.DataMigration_Flag__c = FALSE
		                AND Demo_purpose2__c IN ('保修用户','市场多年保修')
		                AND Rental_Apply__r.RC_Ordered_Date__c = null
		                AND Bollow_Date_Add_7_WD__c =: today
		                // AND Repair_Status_Text__c != '0.删除'
		                // AND Repair_Status_Text__c != '0.取消'
		                AND RAES_Status__c IN: statusList];
                System.debug('rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr:'+rl);
	            Database.executeBatch(new FinalReplyDayUpdateAlertBatch(), 1);
            	System.Test.stopTest();
       		}
        }catch(Exception e){
			System.debug('test error:'+e.getMessage());
		}
    }
}