@isTest
private class ConsumEquipmentSetShipmentControllerTest {

     static testMethod void testCoverUp() {
        ConsumEquipmentSetShipmentController.test();
    }
    //System.LimitException: Too many SOQL queries: 101  

   
    // 造出出库指示完成数据
    //@testSetup static void setupTestData(){
    //    ConsumTestDataFactory factory = new ConsumTestDataFactory();
    //    factory.setupTestData();
    //    factory.selectDetails();
    //    factory.approve();
    //    factory.defaultAssign();
    //    factory.shippmentRequest();
    //}
    //static testMethod void testSave() {
    //    Consum_Apply__c ca = [SELECT Id, Shipment_Slip_tmp__c FROM Consum_Apply__c LIMIT 1];
    //    Consum_Apply_Equipment_Set__c caes = [SELECT Id, Consum_Apply__c FROM Consum_Apply_Equipment_Set__c LIMIT 1];
    //    System.assertEquals(null, ca.Shipment_Slip_tmp__c);

    //    List<Consum_Apply_Equipment_Set_Detail__c> caesdList = null;
    //    caesdList = [SELECT Id
    //                      , Shippment_loaner_time__c
    //                      , DeliverySlip__c
    //                      , RAESD_Status__c
    //                   FROM Consum_Apply_Equipment_Set_Detail__c
    //                   WHERE Consum_Apply__c=:ca.Id
    //            ];
    //    System.assertEquals(null, caesdList[0].Shippment_loaner_time__c);
    //    System.assertEquals(null, caesdList[0].DeliverySlip__c);
    //    System.assertEquals('已出库指示', caesdList[0].RAESD_Status__c);

    //    PageReference ref = new PageReference('/apex/ConsumEquipmentSetShipment?Id=' + caes.Id);
    //    Test.setCurrentPage(ref);
    //    ConsumEquipmentSetShipmentController controller = new ConsumEquipmentSetShipmentController();
    //    CreateRelationListPagingCmpCtrl cmp = new CreateRelationListPagingCmpCtrl();
    //    cmp.pageController = controller;
    //    controller.init();
    //    controller.myComponentController.init();
    //    controller.searchOpp();
    //    Test.startTest();
    //    controller.slip.Name = '运输单号';
    //    controller.slip.DeliveryType__c = '发货';
    //    controller.slip.Distributor_method__c = '陆运';
    //    controller.slip.DeliveryCompany__c = 'Fedex';
    //    controller.slip.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
    //    controller.slip.Combine_Pack__c = '123';
    //    controller.save();
    //    Test.stopTest();
    //    ca = [SELECT Id, Shipment_Slip_tmp__c FROM Consum_Apply__c LIMIT 1];
    //    System.assertNotEquals(null, ca.Shipment_Slip_tmp__c);
    //}

    //static testMethod void testSend() {
    //    Consum_Apply__c ca = [SELECT Id, Shipment_Slip_tmp__c FROM Consum_Apply__c LIMIT 1];
    //    Consum_Apply_Equipment_Set__c caes = [SELECT Id FROM Consum_Apply_Equipment_Set__c LIMIT 1];
    //    System.assertEquals(null, ca.Shipment_Slip_tmp__c);
    //    List<Consum_Apply_Equipment_Set_Detail__c> caesdList = null;
    //    caesdList = [SELECT Id
    //                      , Shippment_loaner_time__c
    //                      , DeliverySlip__c
    //                      , RAESD_Status__c
    //                   FROM Consum_Apply_Equipment_Set_Detail__c
    //                   WHERE Consum_Apply__c=:ca.Id
    //            ];
    //    System.assertEquals(null, caesdList[0].Shippment_loaner_time__c);
    //    System.assertEquals(null, caesdList[0].DeliverySlip__c);
    //    System.assertEquals('已出库指示', caesdList[0].RAESD_Status__c);

    //    PageReference ref = new PageReference('/apex/ConsumEquipmentSetShipment?Id=' + caes.Id);
    //    Test.setCurrentPage(ref);
    //    ConsumEquipmentSetShipmentController controller = new ConsumEquipmentSetShipmentController();
    //    CreateRelationListPagingCmpCtrl cmp = new CreateRelationListPagingCmpCtrl();
    //    cmp.pageController = controller;
    //    controller.init();
    //    controller.myComponentController.init();
    //    controller.searchOpp();

    //    Test.startTest();
    //    controller.cancel();
    //    controller.searchSlip();
    //    controller.slip.Name = '运输单号';
    //    controller.slip.DeliveryType__c = '发货';
    //    controller.slip.Distributor_method__c = '陆运';
    //    controller.slip.DeliveryCompany__c = 'Fedex';
    //    controller.slip.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
    //    controller.slip.Combine_Pack__c = '123';
    //    controller.viewList[0].check = true;
    //    Consum_Apply_Equipment_Set_Detail__c caesd = (Consum_Apply_Equipment_Set_Detail__c)controller.viewList[0].sobj;
    //    caesd.Inspection_Cnt_Jia__c = 1;
    //    controller.send();
    //    Test.stopTest();

    //    caesdList = [SELECT Id
    //                      , Shippment_loaner_time__c
    //                      , DeliverySlip__c
    //                      , RAESD_Status__c
    //                   FROM Consum_Apply_Equipment_Set_Detail__c
    //                   WHERE Consum_Apply__c=:ca.Id
    //            ];
    //    System.assertNotEquals(null, caesdList[0].Shippment_loaner_time__c);
    //    System.assertNotEquals(null, caesdList[0].DeliverySlip__c);
    //    System.assertEquals('已出库', caesdList[0].RAESD_Status__c);
    //    FixtureDeliverySlip__c slip = [SELECT Name
    //                                         , DeliveryType__c
    //                                         , Distributor_method__c
    //                                         , DeliveryCompany__c
    //                                         , Wh_Staff__c
    //                                         , Combine_Pack__c
    //                                         FROM FixtureDeliverySlip__c
    //                                         WHERE Id=:caesdList[0].DeliverySlip__c
    //                                    ];
    //    System.assertEquals('运输单号', slip.Name);
    //    System.assertEquals('发货', slip.DeliveryType__c);
    //    System.assertEquals('陆运', slip.Distributor_method__c);
    //    System.assertEquals('Fedex', slip.DeliveryCompany__c);
    //    System.assertEquals(Userinfo.getUserId(), slip.Wh_Staff__c);
    //    System.assertEquals('123', slip.Combine_Pack__c);




    //}
}