@isTest
private class NFM207ControllerTest {
    //该测试类测试了NFM207Controller、NFM207Handler、NFM207.trigger三个文件
    @isTest
    static void test_method_one() {
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true;
        List<RecordType> rectCo = [select Id from RecordType where IsActive = true and SobjectType = 'Account' and Name = '病院'];
        if (rectCo.size() == 0) {
            return;
        }
        List<RecordType> rectSct = [select Id from RecordType where IsActive = true and SobjectType = 'Account' and Name = '戦略科室分類 呼吸科'];
        if (rectSct.size() == 0) {
            return;
        }
        List<RecordType> rectDpt = [select Id, Name from RecordType where IsActive = true and SobjectType = 'Account' and Name IN ('診療科 消化科', '診療科 呼吸科') order by Name desc];
        if (rectDpt.size() == 0) {
            return;
        }
        List<RecordType> rectAs = [select Id, Name from RecordType where IsActive = true and SobjectType = 'Asset' and Name = '备品'];
        if (rectAs.size() == 0) {
            return;
        }

        Account company1 = new Account();
        company1.RecordTypeId = rectCo[0].Id;
        company1.Name = '病院テスト1';
        List<Account> hps = new Account[] {company1};
        insert hps;

        List<Account> dc1s = [Select Id, Name, Department_Class_Label__c, Sys_Dept_Name_Change_Chk__c from Account where Parent.Id = :company1.Id order by Department_Class_Label__c];

        Account depart1 = new Account();
        depart1.RecordTypeId = rectDpt[0].Id;
        depart1.Name         = '*';
        depart1.Department_Name__c  = '診療科1';
        depart1.ParentId            = dc1s[0].Id;
        depart1.Department_Class__c = dc1s[0].Id;
        depart1.Hospital__c         = company1.Id;
        insert depart1;

        Product2 prd1 = new Product2();
        prd1.ProductCode_Ext__c     = 'HistoryPrd1';
        prd1.ProductCode            = 'HistoryPrd1';
        prd1.Repair_Product_Code__c = 'HistoryPrd1_RP';
        prd1.Name                   = 'HistoryPrd1';
        prd1.Manual_Entry__c        = false;
        prd1.Extend_new_product_gurantee__c = true;
        prd1.Extend_Gurantee_Start__c = Date.today().addDays(-60);
        prd1.Extend_Gurantee_End__c = Date.today().addDays(60);
        insert prd1;

        Oly_TriggerHandler.bypass('AssetHandler');

        Asset ast = new Asset();
        ast.RecordTypeId = rectAs[0].Id;
        ast.SerialNumber = 'abcdefg';
        ast.Name = '测试资产1';
        ast.AccountId              = depart1.Id;
        ast.Department_Class__c    = dc1s[0].Id;
        ast.Hospital__c            = company1.Id;
        ast.Product2Id             = prd1.Id;
        ast.Guarantee_period_for_products__c = Date.today();
        ast.InstallDate                      = Date.today();
        ast.Manage_type__c = '个体管理';
        ast.FirstApproveDate_old__c = Date.today().addDays(-30);
        insert ast;
        Product2 pro5 = new Product2(Name = 'name05', IsActive = true, Family = 'SP',
                                     Fixture_Model_No__c = 'n05', Serial_Lot_No__c = 'S/N tracing',
                                     Fixture_Model_No_T__c = 'n05',
                                     ProductCode_Ext__c = 'pc05', Manual_Entry__c = false);
        insert pro5;


        QIS_Report__c qis = new QIS_Report__c();
        qis.nonyushohin__c = ast.Id;
        //qis.consumable__c  = pro5.Id;
        qis.Hospital__c = company1.Id;
        qis.RC__c = UserInfo.getUserId();
        qis.Department_Class__c = dc1s[0].Id;
        qis.Hospital_Department__c = depart1.Id;
        qis.Damage_For_Doc_Or_Pat__c = '有';
        qis.Relation_With_The_Problem__c = '有可能';
        qis.Report_For_Goz__c = '不知道';
        qis.IsSendQIS__c = true;
        insert qis;


        QIS_Report__c qis1 = new QIS_Report__c();
        //qis.nonyushohin__c = ast.Id;
        qis1.consumable__c  = pro5.Id;
        qis1.Hospital__c = company1.Id;
        qis1.RC__c = UserInfo.getUserId();
        qis1.Department_Class__c = dc1s[0].Id;
        qis1.Hospital_Department__c = depart1.Id;
        qis1.Damage_For_Doc_Or_Pat__c = '有';
        qis1.Relation_With_The_Problem__c = '有可能';
        qis1.Report_For_Goz__c = '不知道';
        qis1.IsSendQIS__c = false;
        insert qis1;
        qis1.IsSendQIS__c = true;
        NFM207Controller.isRunning = false;
        update qis1;
        System.assertEquals(true, qis1.IsSendQIS__c);
    }
    //NFM207Handler的setUpProduct方法
    @isTest
    static void test_method_setUpProduct() {
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true;
        id rectCo = 
        Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('HP').getRecordTypeId();

        if (rectCo == null) {
            return;
        }
        id rectSct = 
        Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('Department_Class_BF').getRecordTypeId();
        if (rectSct == null) {
            return;
        }
        List<RecordType> rectDpt = [select Id, Name from RecordType where IsActive = true and SobjectType = 'Account' and Name IN ('診療科 消化科', '診療科 呼吸科') order by Name desc];
        if (rectDpt.size() == 0) {
            return;
        }
        id rectAs = 
        Schema.SObjectType.Asset.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('Shipment').getRecordTypeId();
        if (rectAs  == null) {
            return;
        }

        Account company1 = new Account();
        company1.RecordTypeId = rectCo ;
        company1.Name = '病院テスト1';
        List<Account> hps = new Account[] {company1};
        insert hps;

        List<Account> dc1s = [Select Id, Name, Department_Class_Label__c, Sys_Dept_Name_Change_Chk__c from Account where Parent.Id = :company1.Id order by Department_Class_Label__c];

        Account depart1 = new Account();
        depart1.RecordTypeId = rectDpt[0].Id;
        depart1.Name         = '*';
        depart1.Department_Name__c  = '診療科1';
        depart1.ParentId            = dc1s[0].Id;
        depart1.Department_Class__c = dc1s[0].Id;
        depart1.Hospital__c         = company1.Id;
        insert depart1;

        Product2 prd1 = new Product2();
        prd1.ProductCode_Ext__c     = 'HistoryPrd1';
        prd1.ProductCode            = 'HistoryPrd1';
        prd1.Repair_Product_Code__c = 'HistoryPrd1_RP';
        prd1.Name                   = 'HistoryPrd1';
        prd1.Manual_Entry__c        = false;
        prd1.Extend_new_product_gurantee__c = true;
        prd1.Extend_Gurantee_Start__c = Date.today().addDays(-60);
        prd1.Extend_Gurantee_End__c = Date.today().addDays(60);
        insert prd1;

        Oly_TriggerHandler.bypass('AssetHandler');

        Asset ast = new Asset();
        ast.RecordTypeId = rectAs ;
        ast.SerialNumber = 'abcdefg';
        ast.Name = '测试资产1';
        ast.AccountId              = depart1.Id;
        ast.Department_Class__c    = dc1s[0].Id;
        ast.Hospital__c            = company1.Id;
        ast.Product2Id             = prd1.Id;
        ast.Guarantee_period_for_products__c = Date.today();
        ast.InstallDate                      = Date.today();
        ast.Order_No__c                      = '12345';
        ast.Manage_type__c = '个体管理';
        ast.Asset_Owner__c ='病院資産';

        ast.FirstApproveDate_old__c = Date.today().addDays(-30);
        insert ast;
        Product2 pro5 = new Product2(Name = 'name05', IsActive = true, Family = 'SP',
                                     Fixture_Model_No__c = 'n05', Serial_Lot_No__c = 'S/N tracing',
                                     Fixture_Model_No_T__c = 'n05',
                                     ProductCode_Ext__c = 'pc05', Manual_Entry__c = false);
        insert pro5;

        QIS_Report__c qis1 = new QIS_Report__c();
        qis1.nonyushohin__c = ast.Id;
        //qis1.consumable__c  = pro5.Id;
        qis1.Hospital__c = company1.Id;
        qis1.RC__c = UserInfo.getUserId();
        qis1.Department_Class__c = dc1s[0].Id;
        qis1.Hospital_Department__c = depart1.Id;
        qis1.Damage_For_Doc_Or_Pat__c = '有';
        qis1.Relation_With_The_Problem__c = '有可能';
        qis1.Report_For_Goz__c = '不知道';
        qis1.IsSendQIS__c = false;
        qis1.Generation_Source__c = '保有设备';
        qis1.consumable__c = pro5.Id;
        qis1.Lots_No__c = 'LOT123';
        qis1.sell__c = '购买';
        qis1.Instration_date_consumable__c = Date.today();
        qis1.contract_number_ET__c = '123';

        insert qis1;

        Task t1 = new Task(
            Subject = 'test_task',
            Status = '未着手',
            Priority = '中',
            whatid = qis1.id
        );
        insert new Task[] {t1};

        qis1.QIS_Status__c = '完毕';
        qis1.QIS_result_follow__c = 'OK';
        update qis1;
    }


}