@isTest
private class NFM501ScheduleTest {

    static testMethod void testExecute() {
       

        System.Test.startTest();
            NFM501Schedule2.assignOneMinute();
            //NFM501Schedule2.assignTwoMinute();
        System.Test.StopTest();
        NFM501Schedule2.test();
    }
}