@isTest
private class OrderListHandlerTest {
    static testMethod void testMethod1(){
        Sample_order_list__c sorl = new Sample_order_list__c();
        // sorl.Name = '123';
        sorl.Status__c = '暂存';
        insert sorl;
        sorl.Status__c = '订单已发送';
        update sorl;
    }

    static testMethod void testMethod2(){
        Sample_order_list__c sorl = new Sample_order_list__c();
        // sorl.Name = '123';
        sorl.Status__c = '订单已发送';
        insert sorl;
    }
}