@isTest
public class ProRegisterBatchTest {
	static testMethod void Test01(){
		Product_Register__c PRC = new Product_Register__c();
		PRC.Name = '国械注进20183222249';
		PRC.MedPrdClass__c = '3';
		PRC.RegisterNoClass_New__c = '';
		PRC.RegisterNoClass_Old__c = '6822';
		PRC.PrdCompanyAddr__c = '名称:奥林巴斯医疗株式会社;住所:日本国东京都涩谷区幡之谷二丁目43番地2号;联系方式:0081-426-42-2667';
		PRC.RegisterNoStatus__c = '有效';
		PRC.ValidTo__c = Date.today();	
		insert PRC;

		Id execBTId = Database.executeBatch(new ProRegisterBatch(), 100);
		execBTId = Database.executeBatch(new ProRegisterBatch(PRC.Id), 100);
	}
}