@isTest
private class RentalApplyMultiPostponeControllerTest {
    static testMethod void testMethod1() {
        ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true; // OLY_OCM-643 追加ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger
        Oly_TriggerHandler.bypass(Product2Handler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AssetHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(FixtureSetHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyTriggerHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyEquipmentSetHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyEquipmentSetDetailHandler.Class.getName());

        // 省
        Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;
        // 病院を作る
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;

        StaticParameter.EscapeAccountTrigger = true;
        // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        Contact contact2 = new Contact();
        contact2.AccountId = dep.Id;
        contact2.FirstName = '責任者';
        contact2.LastName = 'test1经销商';
        insert contact2;

        // 产品
        Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
        Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
        Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n03', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
        insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3};

        // 保有设备
        Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        asset1.SerialNumber = 'asset1';
        asset1.Name = 'asset1';
        asset1.AccountId = dep.Id;
        asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        asset1.Hospital__c = hospital.Id;
        asset1.Product2Id = pro1.Id;
        asset1.Quantity = 1;
        asset1.Status = '不明';
        asset1.Manage_type__c = '个体管理';
        asset1.Loaner_accsessary__c = false;
        asset1.Out_of_wh__c = 0;
        asset1.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
        asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        asset1.Product_category__c = 'GI';
        asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
        asset1.SalesProvince__c = '北京';
        asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
        asset1.Internal_Asset_number__c = '0001';
        insert new Asset[] {asset1};

        //备品借出申请
        Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
        raObj.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Rental_Apply__c' and DeveloperName = 'AgencyRequest'].id;
        raObj.Name = 'testra';
        raObj.Product_category__c = 'GI';
        raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
        raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
        raObj.direct_send__c = '医疗机构';
        raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
        raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
        raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
        raObj.Hospital__c = hospital.Id;
        raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
        raObj.Account__c = dep.Id;
        raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
        raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数
        raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
        raObj.Status__c = '草案中';
        raObj.Phone_number__c = '1234567890';
        raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
        raObj.Assign_Person__c = Userinfo.getUserId();
        insert raObj;

        // 备品配套
        Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
        fsObj1.Name = 'set1';
        fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
        fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
        insert fsObj1;

        // 备品配套明细
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
        fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
        fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
        fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        fsdObjA1.Is_Body__c = true;
        fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
        fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
        fsdObjA1.SortInt__c = 1;

        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
        fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
        fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
        fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        fsdObjA2.Is_Body__c = false;
        fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
        fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
        fsdObjA2.SortInt__c = 2;

        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA3 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjA3.Name = '备品配套明细名3';
        fsdObjA3.Name_CHN_Created__c = '中文名称3';
        fsdObjA3.Product2__c = pro3.Id;
        fsdObjA3.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        fsdObjA3.Is_Body__c = false;
        fsdObjA3.Is_Optional__c = true;
        fsdObjA3.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro3.Id;
        fsdObjA3.SortInt__c = 3;
        insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1,fsdObjA2,fsdObjA3};

        // 借出备品配套一览
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        raesObj.Cancel_Select__c = false;
        raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay().addDays(1);
        raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
        raesObj.Loaner_received_time__c = Datetime.now();
        raesObj.Loaner_received_time__c = Datetime.now();
        raesObj.Final_reply_day_text__c = Date.today().addDays(15);
        insert raesObj;

        // 借出备品配套一览明细
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
        raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
        raesdObj1.Queue_Number__c = null;
        raesdObj1.Is_Body__c = true;
        raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
        raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
        raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 0;
        raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
        raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = false;
        raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
        raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
        raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
        raesdObj1.Asset_return_time__c = null;
        raesdObj1.Shippment_loaner_time__c = Datetime.now();
        raesdObj1.Inspection_result__c = 'OK';
        insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1};

        raObj.Status__c = '已出库';
        update raObj;

        //备品借出申请
        Rental_Apply__c raObj2 = new Rental_Apply__c();
        raObj2.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Rental_Apply__c' and DeveloperName = 'AgencyRequest'].id;
        raObj2.Name = 'testraa';
        raObj2.Product_category__c = 'GI';
        raObj2.Demo_purpose1__c = '产品试用';
        raObj2.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
        raObj2.direct_send__c = '医疗机构';
        raObj2.Loaner_received_staff__c = '李四';
        raObj2.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
        raObj2.direct_shippment_address__c = '北京市';
        raObj2.Hospital__c = hospital.Id;
        raObj2.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
        raObj2.Account__c = dep.Id;
        raObj2.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
        raObj2.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数
        raObj2.Request_return_day__c = Date.toDay();
        raObj2.Status__c = '欠品中';
        raObj2.Phone_number__c = '1234567890';
        raObj2.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
        raObj2.Root_Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raObj2.Assign_Person__c = Userinfo.getUserId();
        insert raObj2;

        raObj.Root_Rental_Apply__c = raObj2.Id;
        update raObj;

        //备品借出申请
        Rental_Apply__c raObj3 = new Rental_Apply__c();
        raObj3.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Rental_Apply__c' and DeveloperName = 'AgencyRequest'].id;
        raObj3.Name = 'testra';
        raObj3.Product_category__c = 'GI';
        raObj3.Demo_purpose1__c = '维修代用';
        raObj3.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('baoxiuyonghu');
        raObj3.direct_send__c = '医疗机构';
        raObj3.Loaner_received_staff__c = '王五';
        raObj3.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
        raObj3.direct_shippment_address__c = '北京市';
        raObj3.Request_shipping_day__c = Date.toDay();  // 希望到货日
        raObj3.Phone_number__c = '1234567890';
        //raObj3.Campaign__c = cam.Id;
        raObj3.Status__c = '取消';
        raObj3.Cancel_Reason__c = '主动取消';
        raObj3.SupplementCreated__c = true;
        raObj3.Root_Rental_Apply__c = raObj2.Id;
        insert raObj3;

        Oly_TriggerHandler.clearAllBypasses();

        Test.startTest();
            List<Rental_Apply__c> raObjs = [select Id,Root_Rental_Apply__c from Rental_Apply__c];
            //测试构造器里面的代码
            PageReference peg = new PageReference('/apex/RentalApplyMultiPostpone?parentId='+raObjs[0].id);
            System.Test.setCurrentPage(peg);

            RentalApplyMultiPostponeController rampc = new RentalApplyMultiPostponeController();
            rampc.parentId = raObjs[1].id;
            rampc.init();
            rampc.senBackPage();

        Test.stopTest();
    }
}