@isTest
private class RentalApplySplitOptCtlTest {
	static void setupTestData() {
        // 省
        Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;

        // 病院を作る
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;

        // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        Contact contact2 = new Contact();
        contact2.AccountId = dep.Id;
        contact2.FirstName = '責任者';
        contact2.LastName = 'test1经销商';
        insert contact2;

        // 产品
        Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
        Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
        insert new Product2[] {pro1, pro2};

        // 保有设备
        Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        asset1.SerialNumber = 'asset1';
        asset1.Name = 'asset1';
        asset1.AccountId = dep.Id;
        asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        asset1.Hospital__c = hospital.Id;
        asset1.Product2Id = pro1.Id;
        asset1.Quantity = 1;
        asset1.Status = '不明';
        asset1.Manage_type__c = '个体管理';
        asset1.Loaner_accsessary__c = false;
        asset1.Out_of_wh__c = 0;
        asset1.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
        asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        asset1.Product_category__c = 'GI';
        asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
        asset1.SalesProvince__c = '北京';
        asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
        asset1.Internal_Asset_number__c = '0001';

        Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        asset2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        asset2.SerialNumber = 'asset2';
        asset2.Name = 'asset2';
        asset2.AccountId = dep.Id;
        asset2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        asset2.Hospital__c = hospital.Id;
        asset2.Product2Id = pro2.Id;
        asset2.Quantity = 1;
        asset2.Status = '不明';
        asset2.Manage_type__c = '个体管理';
        asset2.Loaner_accsessary__c = true;
        asset2.Out_of_wh__c = 0;
        asset2.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
        asset2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        asset2.Product_category__c = 'GI';
        asset2.Equipment_Type__c = '产品试用';
        asset2.SalesProvince__c = '北京';
        asset2.CompanyOfEquipment__c = '北京';
        asset2.Internal_Asset_number__c = '0002';
        insert new Asset[] {asset1, asset2};

        // 备品配套
        Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
        fsObj1.Name = 'set1';
        fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
        fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
        insert fsObj1;

        // 备品配套明细
        Fixture_Set_Detail__c fsdObj1 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObj1.Name = 'set_detail1';
        fsdObj1.Name_CHN_Created__c = 'set_detail1';
        fsdObj1.Product2__c = pro1.Id;
        fsdObj1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        fsdObj1.Is_Body__c = true;
        fsdObj1.Quantity__c = 1;
        fsdObj1.Is_OneToOne__c = false;
        fsdObj1.Is_Optional__c = false;
        fsdObj1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
        fsdObj1.SortInt__c = 1;

        Fixture_Set_Detail__c fsdObj2 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObj2.Name = 'set_detail2';
        fsdObj2.Name_CHN_Created__c = 'set_detail2';
        fsdObj2.Product2__c = pro2.Id;
        fsdObj2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        fsdObj2.Is_Body__c = false;
        fsdObj2.Quantity__c = 1;
        fsdObj2.Is_OneToOne__c = false;
        fsdObj2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
        fsdObj2.SortInt__c = 2;
        insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObj1, fsdObj2};

        ////备品借出申请
        Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
        raObj.Name = 'testra';
        raObj.Product_category__c = 'GI';
        raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
        raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
        raObj.direct_send__c = '医疗机构';
        raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
        raObj.Status__c = '草案中';                        // 申请单状态为“草案中”时才能修改数量
        raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
        raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
        raObj.Hospital__c = hospital.Id;
        raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
        raObj.Account__c = dep.Id;
        raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
        raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 16;
        //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
        raObj.Phone_number__c = '1234567890';
        raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
        insert raObj;

        //备品借出历史
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raescObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        raescObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raescObj1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        raescObj1.Rental_Num__c = 1;    
        raescObj1.Cancel_Select__c = false;
        raescObj1.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        raescObj1.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
        raescObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raescObj1.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';

        Rental_Apply_Equipment_Set__c raescObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        raescObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raescObj2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        raescObj2.Rental_Num__c = 1;    
        raescObj2.Cancel_Select__c = false;
        raescObj2.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        raescObj2.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
        raescObj2.IndexFromUniqueKey__c = 3;
        raescObj2.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':2';

        Rental_Apply_Equipment_Set__c raescObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        raescObj3.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raescObj3.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        raescObj3.Rental_Num__c = 2;    
        raescObj3.Cancel_Select__c = false;
        raescObj3.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        raescObj3.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
        raescObj3.IndexFromUniqueKey__c = 2;
        raescObj3.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':3';

        Rental_Apply_Equipment_Set__c raescObj4 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        raescObj4.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raescObj4.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        raescObj4.Rental_Num__c = 2;    
        raescObj4.Cancel_Select__c = false;
        raescObj4.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        raescObj4.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
        raescObj4.IndexFromUniqueKey__c = 4;
        raescObj4.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':4';

        Rental_Apply_Equipment_Set__c raescObj5 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        raescObj5.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raescObj5.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        raescObj5.Rental_Num__c = 3;    
        raescObj5.Cancel_Select__c = false;
        raescObj5.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        raescObj5.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
        raescObj5.IndexFromUniqueKey__c = 5;
        raescObj5.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':5';

        insert new Rental_Apply_Equipment_Set__c[] {raescObj1, raescObj2, raescObj3, raescObj4, raescObj5};

        // 借出备品配套一览明细
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObjC1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        raesdObjC1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesdObjC1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObj1.Id;
        raesdObjC1.Rental_Num__c = 1;
        raesdObjC1.Queue_Number__c = null;
        raesdObjC1.Is_Body__c = false;
        raesdObjC1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raescObj1.Id;
        raesdObjC1.Asset__c = asset1.Id;
        raesdObjC1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObjC1.UniqueKey__c = '1:'+ raescObj1.Id + ':' + fsdObj1.Id + ':1';
        raesdObjC1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
        raesdObjC1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
        raesdObjC1.Product_category_text__c = 'GI';
        raesdObjC1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
        insert raesdObjC1;

        raObj.Status__c = '已批准';
        FixtureUtil.withoutUpdate(new Rental_Apply__c[]{raObj});
    }

    // 分单功能url传入的是一览Ids拼接，以‘，’隔开
    static String raescObjIds(Integer rentalNum) { 
        
        List<Rental_Apply_Equipment_Set__c> raescObjs = [select Id from Rental_Apply_Equipment_Set__c where Rental_Num__c =:rentalNum];

        String ids = '';
        for (Rental_Apply_Equipment_Set__c raesTemp : raescObjs) {
        	ids += raesTemp.Id + ',';
        }
        if (ids.length() > 1) {
            ids = ids.substring(0,ids.length()-1);
        }
        
        return ids;
    }

    static Rental_Apply__c raObj { get {
        List<Rental_Apply__c> raObjs = [select Id, Name, Account__c, Hospital__c, Strategic_dept__c, Loaner_medical_Staff__c FROM Rental_Apply__c];
        Rental_Apply__c raObj = raObjs[0];

        return raObj;
    }}

    private static User getUser() {
        String timenow = Datetime.now().format('yyyyMMddHHmmss');
        User hpOwner = new User(Test_staff__c = true, LastName = 'TestMao', FirstName = 'TestMaoF',
                Alias = 'hp', CommunityNickname = 'TestMao', Email = 'Test@sunbridge.com',
                Username = 'Test' + timenow + '@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP',
                TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja',
                ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin,
                Dept__c = '医疗华北营业本部', Province__c = '北京');
        insert hpOwner;
        return hpOwner;
    }

    static String recid { get { return 'objId='+raObj.Id+'&raName'+raObj.Name; }}
    /**
    * @description 分单
    **/
    static testMethod void testSaveSplit() {
    	system.runAs(getUser()) {

        	setupTestData();

            // ---------------------------- 对原申请单的第一次分单 -----------------------
        	PageReference ref = new PageReference('/apex/RentalApplySplitOpt?' + recid + '&raesIds=' + raescObjIds(1));
        	Test.setCurrentPage(ref);

        	RentalApplySplitOptController controller = new RentalApplySplitOptController();

            Test.startTest();
            controller.Split = 'center';
            controller.goToSplit();
            Test.stopTest();
        }

    }
    
}