@isTest
private class RentalQueueShippmentDate0BatchTest {


 @testSetup
    private static void setupTestData(){
    //前置数据
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            String flag='NG2';
            String d1='产品试用';
            String dept='医疗华北营业本部';
            User user = new User(Test_staff__c = true);
            user.LastName = '_サンブリッジ';
            user.FirstName = 'う';
            user.Alias = 'う';
            user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.CommunityNickname = 'う';
            user.IsActive = true;
            user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
            user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
            user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
            user.LanguageLocaleKey = 'ja';
            user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
            user.Province__c = '北京';
            user.Dept__c = dept;
            user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
            insert user;
             // 省
             Address_Level__c al = new Address_Level__c();
             al.Name = '東京';
             al.Level1_Code__c = 'CN-99';
             al.Level1_Sys_No__c = '999999';
             insert al;
             // 市
             Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
             al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
             al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
             al2.Level1_Name__c = '東京';
             al2.Name = '渋谷区';
             al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
             al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
             al2.Address_Level__c = al.id;
             insert al2;
             // 病院を作る
             Account hospital = new Account();
             hospital.recordtypeId = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('HP').getRecordTypeId();
             hospital.Name = 'test hospital';
             hospital.Is_Active__c = '有効';
             hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
             hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
             hospital.Grade__c = '一级';
             hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
             hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
             hospital.State_Master__c = al.id;
             hospital.City_Master__c = al2.id;
             hospital.Town__c = '东京';
             insert hospital;   
             Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
             // 診療科を作る
             Account dep = new Account();
             dep.recordtypeId = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('Department_OTH').getRecordTypeId();
             dep.Name = 'test dep1';
             dep.AgentCode_Ext__c = '9999999';
             dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
             dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
             dep.Hospital__c = hospital.Id;
             insert dep;

             Contact contact2 = new Contact();
             contact2.AccountId = dep.Id;
             contact2.FirstName = '責任者';
             contact2.LastName = 'test1经销商';
             insert contact2;

            Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                    ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                    ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n03', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                    ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro4 = new Product2(Name='name04',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n04',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n04', Asset_Model_No__c = 'Pro4',
                    ProductCode_Ext__c='pc04',Manual_Entry__c=false);
            insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3, pro4};



             //备品借出申请
             Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
             raObj.QueueShippmentDate__c=Date.today();
             raObj.Name = 'testra';
             raObj.OwnerId = user.Id;
             raObj.Product_category__c = 'GI';
             raObj.Demo_purpose1__c ='产品试用';
             raObj.demo_purpose2__c = '试用(无询价)';
             raObj.direct_send__c = '医疗机构';
             raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
             raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
             raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
             raObj.Hospital__c = hospital.Id;
             raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
             raObj.Account__c = dep.Id;
             raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
             raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 16;
             //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
             raObj.Phone_number__c = '1234567890';
             raObj.Request_approval_time__c = Datetime.newInstance(1970, 1, 1);
             raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
             if ('协议借用' == d1) {
                 raObj.DB_loaner_request__c = '123';
                 raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(10);
                 if (false) {
                     raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(-1);
                 }
             }
             insert raObj;

            OCM_Management_Province__c mp1 = new OCM_Management_Province__c();
            mp1.Name = '其他';
            mp1.Province__c = '北京市';
            mp1.Window1__c = user.Id;
            insert mp1;

            StaticParameter.EscapeCampain =false;
            StaticParameter.shareToOSCMFlag = false; 
            Campaign cam = new Campaign();
            cam.Name = 'test campaign';
            cam.StartDate = Date.today().addDays(15);
            cam.EndDate = Date.today().addDays(18);
            cam.Name2__c = '1234';
            cam.Status = '申请中';
            cam.Mailflg_after45__c = true;
            cam.Mailflg_cancel__c = true;
            cam.Mailflg_before15__c = true;
            cam.Mailflg_before7__c = true;
            cam.Mailflg_after3__c = true;
            cam.HostName__c = '1';
            cam.cooperatorCompany__c = '1';
            cam.RecordTypeId = System.label.RecordType_CampaignService;
            cam.OwnerId = user.Id;
            insert cam;

             Rental_Apply__c raObj2= new Rental_Apply__c();
             raObj2.QueueShippmentDate__c=Date.today();
             raObj2.Name = 'fuckyou';
             raObj2.OwnerId = user.Id;
             raObj2.Product_category__c = 'SP';
             raObj2.Demo_purpose1__c ='产品试用';
             raObj2.demo_purpose2__c = '学会展会';
             raObj2.direct_send__c = '医疗机构';
             raObj2.Loaner_received_staff__c = 'van';
             raObj2.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
             raObj2.direct_shippment_address__c = '昆明市';
             raObj2.Hospital__c = hospital.Id;
             raObj2.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
             raObj2.Account__c = dep.Id;
             raObj2.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
             //raObj2.Hope_Lonaer_date_Num__c = 17;
             //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
             raObj2.Campaign__c=cam.id;
             raObj2.Phone_number__c = '1234567880';
             raObj2.Request_approval_time__c = Datetime.newInstance(1970, 1, 1);
             raObj2.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
             if ('协议借用' == d1) {
                 raObj2.DB_loaner_request__c = '123';
                 raObj2.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(10);
                 if (false) {
                     raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(-1);
                 }
             }
             insert raObj2;

        // 备品配套
            Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
            fsObj1.Name = 'set1';
            fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
            fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
            insert fsObj1;

             Fixture_Set__c fsObj2 = new Fixture_Set__c();
            fsObj2.Name = 'set2';
            fsObj2.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo2';
            fsObj2.Loaner_name__c = 'name';
            insert fsObj2;


             Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
             // 备品配套明细
             fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
             fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
             fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
             fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             fsdObjA1.Is_Body__c = true;
             fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
             fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
             fsdObjA1.SortInt__c = 1;
             fsdObjA1.Quantity__c = 1;
             insert fsdObjA1;

             Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
             fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
             fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
             fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
             fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj2.Id;
             fsdObjA2.Is_Body__c = false;
             fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
             fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj2.Id + ':' + pro2.Id;
             fsdObjA2.SortInt__c = 2;
             fsdObjA2.Quantity__c = 1;
             fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;
             insert fsdObjA2;


             List<Rental_Apply_Equipment_Set__c> rael1=new List<Rental_Apply_Equipment_Set__c>();
             Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
             // 借出备品配套一览
             raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             raesObj.Cancel_Select__c = false;
             raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
             raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
             raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
             raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
             rael1.add(raesObj);

              Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
             // 借出备品配套一览
             raesObj2.Rental_Apply__c = raObj2.Id;
             raesObj2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             raesObj2.Cancel_Select__c = false;
             raesObj2.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
             raesObj2.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
             raesObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
             raesObj2.UniqueKey__c = '2:'+ fsObj1.Id + ':2';
             rael1.add(raesObj2);
             insert rael1;

              //生成寄出申请单
            FixtureDeliverySlip__c fdsObjOut = new FixtureDeliverySlip__c();
            fdsObjOut.Name = '00001';
            fdsObjOut.DeliveryCompany__c = '利讯';
            fdsObjOut.Distributor_method__c = '陆运';
            fdsObjOut.DeliveryType__c = '发货';
            fdsObjOut.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
            fdsObjOut.Shippment_loaner_time__c = System.now();
            insert fdsObjOut;
        
             List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesLl=new List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>();
             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
             raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj1.Queue_Number__c = 14;
             raesdObj1.Queue_Day__c=date.today();
             raesdObj1.Queue_Time__c=Time.newInstance(1,1,1,1);
             raesdObj1.Is_Body__c = true;
             raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
             raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
             raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
             raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = false;
             raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
             raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
             raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '3.西北营业本部';
             raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
             raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
             raesdObj1.Cancel_Select__c=false;
             raesdObj1.IsAdjust__c=false;
             raesdObj1.DeliverySlip__c=fdsObjOut.id;
             raesdObj1.Arrival_in_wh__c=false;
             raesdObj1.Inspection_result_after_Final__c='OK';
             raesdObj1.NextShippmentDate__c=Date.today();
             raesLl.add(raesdObj1);
            
             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj2.Id;
             raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
             raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj2.Queue_Number__c = 19;
             raesdObj2.Queue_Day__c=date.today();
             raesdObj2.Queue_Time__c=Time.newInstance(1,1,1,1);
             raesdObj2.Is_Body__c = true;
             raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
             raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
             raesdObj2.UniqueKey__c = '2:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':2';
             raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj2.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj2.FSD_Is_OneToOne__c = true;
             raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj2.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
             raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
             raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '0.备品中心';
             raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '上海 备品中心';
             raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
             raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
             raesdObj2.Cancel_Select__c = false;
             raesdObj2.IsAdjust__c=true;
             raesdObj2.DeliverySlip__c=fdsObjOut.id;
             raesdObj2.Arrival_in_wh__c=false;
             raesdObj2.Inspection_result_after_Final__c='OK';
             raesdObj2.NextShippmentDate__c=Date.today();
             raesLl.add(raesdObj2);

             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj2.Id;
             raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
             raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj3.Queue_Number__c = 15;
             raesdObj3.Queue_Day__c=date.today();
             raesdObj3.Queue_Time__c=Time.newInstance(1,1,1,1);
             raesdObj3.Is_Body__c = true;
             raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
             raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 3;
             raesdObj3.UniqueKey__c = '3:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':3';
             raesdObj3.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj3.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj3.FSD_Is_OneToOne__c = true;
             raesdObj3.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj3.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
             raesdObj3.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
             raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '0.备品中心';
             raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '上海 备品中心';
             raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
             raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
             raesdObj3.Cancel_Select__c = false;
             raesdObj3.IsAdjust__c=true;
             raesdObj3.DeliverySlip__c=fdsObjOut.id;
             raesdObj3.Arrival_in_wh__c=false;
             raesdObj3.Inspection_result_after_Final__c='OK';
             raesdObj3.NextShippmentDate__c=Date.today();
             raesLl.add(raesdObj3);

             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj4 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj4.Rental_Apply__c = raObj2.Id;
             raesdObj4.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
             raesdObj4.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj4.Queue_Number__c = 16;
             raesdObj4.Queue_Day__c=date.today();
             raesdObj4.Queue_Time__c=Time.newInstance(1,1,1,1);
             raesdObj4.Is_Body__c = true;
             raesdObj4.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
             raesdObj4.IndexFromUniqueKey__c = 4;
             raesdObj4.UniqueKey__c = '4:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':4';
             raesdObj4.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj4.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj4.FSD_Is_OneToOne__c = true;
             raesdObj4.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj4.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
             raesdObj4.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
             raesdObj4.Salesdepartment_before__c = '3.西北营业本部';
             raesdObj4.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObj4.Product_category_text__c = 'SP';
             raesdObj4.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
             raesdObj4.Cancel_Select__c = false;
             raesdObj4.IsAdjust__c=true;
             raesdObj4.DeliverySlip__c=fdsObjOut.id;
             raesdObj4.Arrival_in_wh__c=false;
             raesdObj4.Inspection_result_after_Final__c='OK';
             raesdObj4.NextShippmentDate__c=Date.today();
             raesLl.add(raesdObj4);

             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj5 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj5.Rental_Apply__c = raObj2.Id;
             raesdObj5.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
             raesdObj5.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj5.Queue_Number__c = 17;
             raesdObj5.Queue_Day__c=date.today();
             raesdObj5.Queue_Time__c=Time.newInstance(2,2,2,2);
             raesdObj5.Is_Body__c = true;
             raesdObj5.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
             raesdObj5.IndexFromUniqueKey__c = 5;
             raesdObj5.UniqueKey__c = '5:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':5';
             raesdObj5.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj5.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj5.FSD_Is_OneToOne__c = true;
             raesdObj5.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj5.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
             raesdObj5.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
             raesdObj5.Salesdepartment_before__c = '3.西北营业本部';
             raesdObj5.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObj5.Product_category_text__c = 'SP';
             raesdObj5.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
             raesdObj5.Cancel_Select__c = false;
             raesdObj5.IsAdjust__c=true;
             raesdObj5.DeliverySlip__c=fdsObjOut.id;
             raesdObj5.Arrival_in_wh__c=false;
             raesdObj5.Inspection_result_after_Final__c='OK';
             raesdObj5.NextShippmentDate__c=Date.today();
             raesLl.add(raesdObj5);
             insert raesLl;
        }
    }



    @isTest
    static void testMethod1() {
         System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())){
            RentalQueueShippmentDate0Batch theBatch=new RentalQueueShippmentDate0Batch();
            test.startTest();
            DataBase.executeBatch(theBatch,200);
            test.stopTest();
          }     
    }
}