@isTest
private class RentalQueueShippmentDateBatchTest {
    static void setupTestData() {
        // MIXED_DML_OPERATION, DML operation on setup object is not permitted Error
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AgencyHospitalHandler.class.getName());
        Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();

        // 保有设备
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA3 = new Fixture_Set_Detail__c();
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA4 = new Fixture_Set_Detail__c();
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();

        Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        Asset asset3 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        Asset asset4 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        Fixture_OneToOne_Link__c foLink1 = new Fixture_OneToOne_Link__c();
        Fixture_OneToOne_Link__c foLink2 = new Fixture_OneToOne_Link__c();
        
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj4 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj5 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj6 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            // システム管理者
            User user = new User(Test_staff__c = true);
            user.LastName = '_サンブリッジ';
            user.FirstName = 'う';
            user.Alias = 'う';
            user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.CommunityNickname = 'う';
            user.IsActive = true;
            user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
            user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
            user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
            user.LanguageLocaleKey = 'ja';
            user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
            user.Province__c = '北京';
            user.Dept__c = '医疗华北营业本部';
            user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
            insert user;

            // 省
            Address_Level__c al = new Address_Level__c();
            al.Name = '東京';
            al.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al.Level1_Sys_No__c = '999999';
            insert al;
            // 市
            Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
            al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
            al2.Level1_Name__c = '東京';
            al2.Name = '渋谷区';
            al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
            al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
            al2.Address_Level__c = al.id;
            insert al2;
            // 病院を作る
            Account hospital = new Account();
            hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
            hospital.Name = 'test hospital';
            hospital.Is_Active__c = '有効';
            hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
            hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
            hospital.Grade__c = '一级';
            hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
            hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
            hospital.State_Master__c = al.id;
            hospital.City_Master__c = al2.id;
            hospital.Town__c = '东京';
            insert hospital;

            // 戦略科室を得る
            Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
            // 診療科を作る
            Account dep = new Account();
            dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
            dep.Name = 'test dep1';
            dep.AgentCode_Ext__c = '9999999';
            dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
            dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            dep.Hospital__c = hospital.Id;
            insert dep;

            Contact contact2 = new Contact();
            contact2.AccountId = dep.Id;
            contact2.FirstName = '責任者';
            contact2.LastName = 'test1经销商';
            insert contact2;

            // 产品
            Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                    ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                    ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n03', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                    ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro4 = new Product2(Name='name04',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n04',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n04', Asset_Model_No__c = 'Pro4',
                    ProductCode_Ext__c='pc04',Manual_Entry__c=false);
            insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3, pro4};

            //备品借出申请
            //Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
            raObj.Name = 'testra';
            raObj.OwnerId = user.Id;
            raObj.Product_category__c = 'GI';
            raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
            raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
            raObj.direct_send__c = '医疗机构';
            raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
            raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
            raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
            raObj.Hospital__c = hospital.Id;
            raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
            raObj.Account__c = dep.Id;
            raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
            raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
            raObj.Phone_number__c = '1234567890';
            raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
            raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;
            insert raObj;

            // 保有设备
            //Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset1.SerialNumber = 'asset1';
            asset1.Name = 'asset1';
            asset1.AccountId = dep.Id;
            asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset1.Hospital__c = hospital.Id;
            asset1.Product2Id = pro1.Id;
            asset1.Quantity = 1;
            asset1.Status = '不明';
            asset1.Manage_type__c = '个体管理';
            asset1.Loaner_accsessary__c = false;
            asset1.Out_of_wh__c = 0;
            asset1.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset1.Product_category__c = 'GI';
            asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset1.SalesProvince__c = '北京';
            asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset1.Internal_Asset_number__c = '0001';

            //Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset2.SerialNumber = 'asset2';
            asset2.Name = 'asset2';
            asset2.AccountId = dep.Id;
            asset2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset2.Hospital__c = hospital.Id;
            asset2.Product2Id = pro2.Id;
            asset2.Quantity = 1;
            asset2.Status = '不明';
            asset2.Manage_type__c = '个体管理';
            asset2.Loaner_accsessary__c = true;
            asset2.Out_of_wh__c = 0;
            asset2.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset2.Product_category__c = 'GI';
            asset2.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset2.SalesProvince__c = '北京';
            asset2.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset2.Internal_Asset_number__c = '0002';

            //Asset asset3 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset3.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset3.SerialNumber = 'asset3';
            asset3.Name = 'asset3';
            asset3.AccountId = dep.Id;
            asset3.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset3.Hospital__c = hospital.Id;
            asset3.Product2Id = pro3.Id;
            asset3.Quantity = 5;
            asset3.Status = '不明';
            asset3.Manage_type__c = '数量管理';
            asset3.Loaner_accsessary__c = true;
            asset3.Out_of_wh__c = 0;
            asset3.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset3.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset3.Product_category__c = 'GI';
            asset3.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset3.SalesProvince__c = '北京';
            asset3.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset3.Internal_Asset_number__c = '0003';

            //Asset asset4 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset4.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset4.SerialNumber = 'asset4';
            asset4.Name = 'asset4';
            asset4.AccountId = dep.Id;
            asset4.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset4.Hospital__c = hospital.Id;
            asset4.Product2Id = pro4.Id;
            asset4.Quantity = 10;
            asset4.Status = '不明';
            asset4.Manage_type__c = '数量管理';
            asset4.Loaner_accsessary__c = true;
            asset4.Out_of_wh__c = 0;
            asset4.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset4.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset4.Product_category__c = 'GI';
            asset4.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset4.SalesProvince__c = '北京';
            asset4.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset4.Internal_Asset_number__c = '0004';
            insert new Asset[] {asset1, asset2, asset3, asset4};

            // 备品一对一Link表
            //Fixture_OneToOne_Link__c foLink1 = new Fixture_OneToOne_Link__c();
            foLink1.Main_Asset__c = asset1.Id;
            foLink1.Accessory_Asset__c = asset2.Id;
            foLink1.Quantity__c = 1;

            //Fixture_OneToOne_Link__c foLink2 = new Fixture_OneToOne_Link__c();
            foLink2.Main_Asset__c = asset1.Id;
            foLink2.Accessory_Asset__c = asset3.Id;
            foLink2.Quantity__c = 1;
            insert new Fixture_OneToOne_Link__c[] {foLink1, foLink2};

            // 备品配套
            Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
            fsObj1.Name = 'set1';
            fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
            fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
            insert fsObj1;

            // 备品配套明细
            //Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
            fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
            fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
            fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
            fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA1.Is_Body__c = true;
            fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
            fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
            fsdObjA1.SortInt__c = 1;
            fsdObjA1.Quantity__c = 1;

            //Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
            fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
            fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
            fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
            fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA2.Is_Body__c = false;
            fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
            fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
            fsdObjA2.SortInt__c = 2;
            fsdObjA2.Quantity__c = 1;
            fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;

            //Fixture_Set_Detail__c fsdObjA3 = new Fixture_Set_Detail__c();
            fsdObjA3.Name = '备品配套明细名3';
            fsdObjA3.Name_CHN_Created__c = '中文名称3';
            fsdObjA3.Product2__c = pro3.Id;
            fsdObjA3.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA3.Is_Body__c = false;
            fsdObjA3.Is_Optional__c = true;
            fsdObjA3.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro3.Id;
            fsdObjA3.SortInt__c = 3;
            fsdObjA3.Quantity__c = 2;
            fsdObjA3.Is_OneToOne__c = true;

            //Fixture_Set_Detail__c fsdObjA4 = new Fixture_Set_Detail__c();
            fsdObjA4.Name = '备品配套明细名4';
            fsdObjA4.Name_CHN_Created__c = '中文名称4';
            fsdObjA4.Product2__c = pro4.Id;
            fsdObjA4.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA4.Is_Body__c = false;
            fsdObjA4.Is_Optional__c = true;
            fsdObjA4.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro4.Id;
            fsdObjA4.SortInt__c = 4;
            fsdObjA4.Quantity__c = 2;
            fsdObjA4.Is_OneToOne__c = false;
            fsdObjA4.Is_Optional__c = true;
            insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1, fsdObjA2, fsdObjA3, fsdObjA4};
            FixtureDeliverySlip__c fdsObj = new FixtureDeliverySlip__c();
            fdsObj.Name = '00001';
            fdsObj.DeliveryCompany__c = '利讯';
            fdsObj.Distributor_method__c = '陆运';
            fdsObj.DeliveryType__c = '发货';
            fdsObj.Shippment_loaner_time__c = System.now();
            insert fdsObj;
            //备品借出申请
            /*Rental_Apply__c raObj00 = new Rental_Apply__c();
            raObj00.Name = 'testra';
            raObj00.OwnerId = user.Id;
            raObj00.Product_category__c = 'GI';
            raObj00.Demo_purpose1__c = '产品试用';
            raObj00.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
            raObj00.direct_send__c = '医疗机构';
            raObj00.Loaner_received_staff__c = '王五';
            raObj00.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
            raObj00.direct_shippment_address__c = '北京市';
            raObj00.Hospital__c = hospital.Id;
            raObj00.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
            raObj00.Account__c = dep.Id;
            raObj00.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
            raObj00.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;
            //raObj00.Request_return_day__c = Date.toDay();
            raObj00.Answer_for_request__c = 'Test';
            raObj00.Asset_loaner_start_day__c = Date.today();
            raObj00.Asset_loaner_closed_day__c = Date.today();
            raObj00.Phone_number__c = '1234567890';
            raObj00.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
            insert raObj00;
            // 借出备品配套一览
            Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj00 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
            raesObj00.Rental_Apply__c = raObj00.Id;
            raesObj00.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            raesObj00.Cancel_Select__c = false;
            raesObj00.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
            raesObj00.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
            raesObj00.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            raesObj00.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
            insert raesObj00;

            // 借出备品配套一览明细
            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj01 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj01.Rental_Apply__c = raObj00.Id;
            raesdObj01.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
            raesdObj01.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj01.Queue_Number__c = null;
            raesdObj01.Is_Body__c = true;
            raesdObj01.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj00.Id;
            raesdObj01.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            raesdObj01.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj00.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
            raesdObj01.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj01.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj01.FSD_Is_OneToOne__c = false;
            raesdObj01.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj01.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
            raesdObj01.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
            raesdObj01.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj01.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj01.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj01.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj02 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj02.Rental_Apply__c = raObj00.Id;
            raesdObj02.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
            raesdObj02.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj02.Queue_Number__c = null;
            raesdObj02.Is_Body__c = false;
            raesdObj02.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj00.Id;
            raesdObj02.IndexFromUniqueKey__c = 2;
            raesdObj02.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj00.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':2';
            raesdObj02.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj02.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj02.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj02.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj02.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
            raesdObj02.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
            raesdObj02.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj02.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj02.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj02.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj03 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj03.Rental_Apply__c = raObj00.Id;
            raesdObj03.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA3.Id;
            raesdObj03.Rental_Num__c = 2;
            raesdObj03.Queue_Number__c = null;
            raesdObj03.Is_Body__c = false;
            raesdObj03.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj00.Id;
            raesdObj03.IndexFromUniqueKey__c = 3;
            raesdObj03.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj00.Id + ':' + fsdObjA3.Id + ':3';
            raesdObj03.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj03.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj03.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj03.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj03.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n03';
            raesdObj03.Fixture_Model_No_text__c = 'n03';
            raesdObj03.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj03.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj03.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj03.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj04 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj04.Rental_Apply__c = raObj00.Id;
            raesdObj04.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA3.Id;
            raesdObj04.Rental_Num__c = 2;
            raesdObj04.Queue_Number__c = null;
            raesdObj04.Is_Body__c = false;
            raesdObj04.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj00.Id;
            raesdObj04.IndexFromUniqueKey__c = 4;
            raesdObj04.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj00.Id + ':' + fsdObjA3.Id + ':4';
            raesdObj04.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj04.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj04.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj04.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj04.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n03';
            raesdObj04.Fixture_Model_No_text__c = 'n03';
            raesdObj04.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj04.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj04.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj04.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj05 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj05.Rental_Apply__c = raObj00.Id;
            raesdObj05.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA4.Id;
            raesdObj05.Rental_Num__c = 2;
            raesdObj05.Queue_Number__c = null;
            raesdObj05.Is_Body__c = false;
            raesdObj05.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj00.Id;
            raesdObj05.IndexFromUniqueKey__c = 5;
            raesdObj05.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj00.Id + ':' + fsdObjA4.Id + ':5';
            raesdObj05.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj05.FSD_Is_Optional__c = true;
            raesdObj05.FSD_Is_OneToOne__c = false;
            raesdObj05.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj05.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n04';
            raesdObj05.Fixture_Model_No_text__c = 'n04';
            raesdObj05.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj05.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj05.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj05.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj06 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj06.Rental_Apply__c = raObj00.Id;
            raesdObj06.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA4.Id;
            raesdObj06.Rental_Num__c = 2;
            raesdObj06.Queue_Number__c = null;
            raesdObj06.Is_Body__c = false;
            raesdObj06.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj00.Id;
            raesdObj06.IndexFromUniqueKey__c = 6;
            raesdObj06.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj00.Id + ':' + fsdObjA4.Id + ':6';
            raesdObj06.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj06.FSD_Is_Optional__c = true;
            raesdObj06.FSD_Is_OneToOne__c = false;
            raesdObj06.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj06.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n04';
            raesdObj06.Fixture_Model_No_text__c = 'n04';
            raesdObj06.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj06.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj06.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj06.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj01,raesdObj02,raesdObj03,raesdObj04,raesdObj05,raesdObj06};
            Test.setCreatedDate(raObj00.Id, Datetime.now().addDays(-2));
            // 申请单
            raObj00.Status__c = FixtureUtil.raStatusMap.get(FixtureUtil.RaStatus.Yi_Pi_Zhun.ordinal());
            raObj00.Status_Text__c = FixtureUtil.raStatusMap.get(FixtureUtil.RaStatus.Yi_Pi_Zhun.ordinal());
            raObj00.NotWatch_RA_Status__c = true;
            raObj00.Request_approval_time__c = Datetime.now().addDays(-1);
            update raObj00;

            // 借出备品配套一览明细
            raesdObj01.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj01.Asset__c = asset1.Id;
            raesdObj01.Loaner_accsessary__c = false;
            raesdObj01.FSD_Name_CHN__c = 'name01';
            raesdObj01.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Fen_Pei.ordinal());
            raesdObj02.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj02.Asset__c = asset2.Id;
            raesdObj02.Loaner_accsessary__c = true;
            raesdObj02.Fixture_OneToOne_Link_Id__c = foLink1.Id;
            raesdObj02.FSD_Name_CHN__c = 'name02';
            raesdObj02.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Fen_Pei.ordinal());
            raesdObj03.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj03.Asset__c = asset3.Id;
            raesdObj03.Loaner_accsessary__c = true;
            raesdObj03.Fixture_OneToOne_Link_Id__c = foLink2.Id;
            raesdObj03.FSD_Name_CHN__c = 'name03';
            raesdObj03.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Fen_Pei.ordinal());
            raesdObj04.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj04.Asset__c = asset3.Id;
            raesdObj04.Loaner_accsessary__c = true;
            raesdObj04.FSD_Name_CHN__c = 'name03';
            raesdObj04.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Fen_Pei.ordinal());
            raesdObj05.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj05.Asset__c = asset4.Id;
            raesdObj05.Loaner_accsessary__c = true;
            raesdObj05.FSD_Name_CHN__c = 'name04';
            raesdObj05.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Fen_Pei.ordinal());
            raesdObj06.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj06.Asset__c = asset4.Id;
            raesdObj06.Loaner_accsessary__c = true;
            raesdObj06.FSD_Name_CHN__c = 'name04';
            raesdObj06.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Fen_Pei.ordinal());
            update new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj01,raesdObj02,raesdObj03,raesdObj04,raesdObj05,raesdObj06};

            // 分配后修改asset里面的数据
            asset1.Last_Reserve_RAES_Detail__c = raesdObj01.Id;
            asset1.Out_of_wh__c = 1;
            asset1.Lei_Ji_Jie_Chu_Shu_Jia__c = 1;
            asset2.Last_Reserve_RAES_Detail__c = raesdObj02.Id;
            asset2.Out_of_wh__c = 1;
            asset2.Lei_Ji_Jie_Chu_Shu_Jia__c = 1;
            asset3.Last_Reserve_RAES_Detail__c = null;
            asset3.Out_of_wh__c = 2;
            asset3.Lei_Ji_Jie_Chu_Shu_Jia__c = 2;
            asset4.Last_Reserve_RAES_Detail__c = null;
            asset4.Out_of_wh__c = 2;
            asset4.Lei_Ji_Jie_Chu_Shu_Jia__c = 2;
            update new Asset[] {asset1,asset2,asset3,asset4};

            // 出库指示操作 下架操作 检测 发货
            raesdObj01.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
            raesdObj01.Shipment_request__c = true;
            raesdObj01.StockDown__c = true;
            raesdObj01.StockDown_time__c = Date.toDay();
            raesdObj01.StockDown_staff__c = Userinfo.getUserId();
            raesdObj01.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Xia_Jia.ordinal());
            raesdObj01.Inspection_result__c = 'OK';
            raesdObj01.Pre_inspection_time__c = System.now();
            raesdObj01.Inspection_staff__c = Userinfo.getUserId();
            raesdObj01.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;
            raesdObj01.NextShippmentDate__c = Date.newInstance(2022,1,20);

            raesdObj02.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
            raesdObj02.Shipment_request__c = true;
            raesdObj02.StockDown__c = true;
            raesdObj02.StockDown_time__c = Date.toDay();
            raesdObj02.StockDown_staff__c = Userinfo.getUserId();
            raesdObj02.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Xia_Jia.ordinal());
            raesdObj02.Inspection_result__c = 'OK';
            raesdObj02.Pre_inspection_time__c = System.now();
            raesdObj02.Inspection_staff__c = Userinfo.getUserId();
            raesdObj02.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;

            raesdObj03.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
            raesdObj03.Shipment_request__c = true;
            raesdObj03.StockDown__c = true;
            raesdObj03.StockDown_time__c = Date.toDay();
            raesdObj03.StockDown_staff__c = Userinfo.getUserId();
            raesdObj03.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Xia_Jia.ordinal());
            raesdObj03.Inspection_result__c = 'OK';
            raesdObj03.Pre_inspection_time__c = System.now();
            raesdObj03.Inspection_staff__c = Userinfo.getUserId();
            raesdObj03.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;

            raesdObj04.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
            raesdObj04.Shipment_request__c = true;
            raesdObj04.StockDown__c = true;
            raesdObj04.StockDown_time__c = Date.toDay();
            raesdObj04.StockDown_staff__c = Userinfo.getUserId();
            raesdObj04.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Xia_Jia.ordinal());
            raesdObj04.Inspection_result__c = 'OK';
            raesdObj04.Pre_inspection_time__c = System.now();
            raesdObj04.Inspection_staff__c = Userinfo.getUserId();
            raesdObj04.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;

            raesdObj05.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
            raesdObj05.Shipment_request__c = true;
            raesdObj05.StockDown__c = true;
            raesdObj05.StockDown_time__c = Date.toDay();
            raesdObj05.StockDown_staff__c = Userinfo.getUserId();
            raesdObj05.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Xia_Jia.ordinal());
            raesdObj05.Inspection_result__c = 'OK';
            raesdObj05.Pre_inspection_time__c = System.now();
            raesdObj05.Inspection_staff__c = Userinfo.getUserId();
            raesdObj05.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;

            raesdObj06.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
            raesdObj06.Shipment_request__c = true;
            raesdObj06.StockDown__c = true;
            raesdObj06.StockDown_time__c = Date.toDay();
            raesdObj06.StockDown_staff__c = Userinfo.getUserId();
            raesdObj06.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Xia_Jia.ordinal());
            raesdObj06.Inspection_result__c = 'OK';
            raesdObj06.Pre_inspection_time__c = System.now();
            raesdObj06.Inspection_staff__c = Userinfo.getUserId();
            raesdObj06.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;

            update new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj01,raesdObj02,raesdObj03,raesdObj04,raesdObj05,raesdObj06};*/

            // 借出备品配套一览
            //Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
            raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            raesObj.Cancel_Select__c = false;
            raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
            raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
            raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
            insert raesObj;
            // 借出备品配套一览明细
            //Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
            raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj1.Queue_Number__c = null;
            raesdObj1.Is_Body__c = true;
            raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
            raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = false;
            raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
            raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
            raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            //Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
            raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj2.Queue_Number__c = null;
            raesdObj2.Is_Body__c = false;
            raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
            raesdObj2.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':2';
            raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj2.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj2.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj2.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
            raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
            raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            //Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA3.Id;
            raesdObj3.Rental_Num__c = 2;
            raesdObj3.Queue_Number__c = null;
            raesdObj3.Is_Body__c = false;
            raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 3;
            raesdObj3.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA3.Id + ':3';
            raesdObj3.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj3.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj3.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj3.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj3.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n03';
            raesdObj3.Fixture_Model_No_text__c = 'n03';
            raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            //Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj4 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj4.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj4.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA3.Id;
            raesdObj4.Rental_Num__c = 2;
            raesdObj4.Queue_Number__c = null;
            raesdObj4.Is_Body__c = false;
            raesdObj4.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj4.IndexFromUniqueKey__c = 4;
            raesdObj4.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA3.Id + ':4';
            raesdObj4.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj4.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj4.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj4.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj4.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n03';
            raesdObj4.Fixture_Model_No_text__c = 'n03';
            raesdObj4.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj4.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj4.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj4.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            //Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj5 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj5.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj5.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA4.Id;
            raesdObj5.Rental_Num__c = 2;
            raesdObj5.Queue_Number__c = null;
            raesdObj5.Is_Body__c = false;
            raesdObj5.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj5.IndexFromUniqueKey__c = 5;
            raesdObj5.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA4.Id + ':5';
            raesdObj5.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj5.FSD_Is_Optional__c = true;
            raesdObj5.FSD_Is_OneToOne__c = false;
            raesdObj5.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj5.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n04';
            raesdObj5.Fixture_Model_No_text__c = 'n04';
            raesdObj5.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj5.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj5.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj5.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            //Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj6 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj6.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj6.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA4.Id;
            raesdObj6.Rental_Num__c = 2;
            raesdObj6.Queue_Number__c = null;
            raesdObj6.Is_Body__c = false;
            raesdObj6.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj6.IndexFromUniqueKey__c = 6;
            raesdObj6.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA4.Id + ':6';
            raesdObj6.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj6.FSD_Is_Optional__c = true;
            raesdObj6.FSD_Is_OneToOne__c = false;
            raesdObj6.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj6.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n04';
            raesdObj6.Fixture_Model_No_text__c = 'n04';
            raesdObj6.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj6.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj6.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj6.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1,raesdObj2,raesdObj3,raesdObj4,raesdObj5,raesdObj6};
            // 申请单
            raObj.Status__c = '已批准';
            raObj.Status_Text__c = '已批准';
            raObj.NotWatch_RA_Status__c = true;
            update raObj;

            // 借出备品配套一览明细
            raesdObj1.Loaner_accsessary__c = false;
            raesdObj1.FSD_Name_CHN__c = 'name01';
            raesdObj1.Queue_Number__c = 1;

            raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '0.备品中心,1.华北营业本部';
                raesdObj1.QuenType__c = '默认排队';
                raesdObj1.ExternalKey__c =  'n01北京 备品中心0.备品中心,1.华北营业本部产品试用GI';

            raesdObj2.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj2.Asset__c = asset2.Id;
            raesdObj2.Loaner_accsessary__c = true;
            raesdObj2.Fixture_OneToOne_Link_Id__c = foLink1.Id;
            raesdObj2.FSD_Name_CHN__c = 'name02';
            raesdObj2.Shipment_Status_Text__c = '已分配';
            raesdObj3.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj3.Asset__c = asset3.Id;
            raesdObj3.Loaner_accsessary__c = true;
            raesdObj3.Fixture_OneToOne_Link_Id__c = foLink2.Id;
            raesdObj3.FSD_Name_CHN__c = 'name03';
            raesdObj3.Shipment_Status_Text__c = '已分配';
            raesdObj4.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj4.Asset__c = asset3.Id;
            raesdObj4.Loaner_accsessary__c = true;
            raesdObj4.FSD_Name_CHN__c = 'name03';
            raesdObj4.Shipment_Status_Text__c = '已分配';
            raesdObj5.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj5.Asset__c = asset4.Id;
            raesdObj5.Loaner_accsessary__c = true;
            raesdObj5.FSD_Name_CHN__c = 'name04';
            raesdObj5.Shipment_Status_Text__c = '已分配';
            raesdObj6.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj6.Asset__c = asset4.Id;
            raesdObj6.Loaner_accsessary__c = true;
            raesdObj6.FSD_Name_CHN__c = 'name04';
            raesdObj6.Shipment_Status_Text__c = '已分配';
            update new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1,raesdObj2,raesdObj3,raesdObj4,raesdObj5,raesdObj6};

            // 分配后修改asset里面的数据
            asset2.Last_Reserve_RAES_Detail__c = raesdObj2.Id;
            asset2.Out_of_wh__c = 1;
            asset2.Lei_Ji_Jie_Chu_Shu_Jia__c = 1;
            asset3.Last_Reserve_RAES_Detail__c = null;
            asset3.Out_of_wh__c = 2;
            asset3.Lei_Ji_Jie_Chu_Shu_Jia__c = 2;
            asset4.Last_Reserve_RAES_Detail__c = null;
            asset4.Out_of_wh__c = 2;
            asset4.Lei_Ji_Jie_Chu_Shu_Jia__c = 2;
            update new Asset[] {asset1,asset2,asset3,asset4};

            // 创建序列
            Rental_Apply_Sequence__c  ras1 =  new Rental_Apply_Sequence__c();
            ras1.ExternalKey__c = 'n01北京 备品中心0.备品中心部产品试用GI';
            ras1.Demo_Purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
            ras1.Apply_Set_Detail__c = raesdObj1.Id;
            ras1.Series_No__c = 1;
            ras1.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
            ras1.Invalid_Flag__c = false;
            ras1.Product_category__c = 'GI';
            ras1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            ras1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            ras1.Fixture_Model_No__c = '';
            ras1.Equipment_Type__c = '产品试用';

            Rental_Apply_Sequence__c  ras2 =  new Rental_Apply_Sequence__c();
            ras2.ExternalKey__c = 'n01北京 备品中心1.华北营业本部产品试用GI';
            ras2.Demo_Purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
            ras2.Apply_Set_Detail__c = raesdObj1.Id;
            ras2.Series_No__c = 1;
            ras2.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            ras2.Invalid_Flag__c = false;
            ras2.Product_category__c = 'GI';
            ras2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            ras2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            ras2.Fixture_Model_No__c = '';
            ras2.Equipment_Type__c = '产品试用';
            insert new Rental_Apply_Sequence__c[] {ras1,ras2};
        }
    }

    static testMethod void testMethod1() {
        setupTestData();
        system.test.startTest();
        database.executeBatch(new RentalQueueShippmentDateBatch(),20);
        system.test.stopTest();
    }
          
}