@isTest
public class AccessorySelectControllerTest {
    static void setupTestData() {
        ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true;
        // 省
        Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;

        // 病院を作る
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;

        // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        Contact contact2 = new Contact();
        contact2.AccountId = dep.Id;
        contact2.FirstName = '責任者';
        contact2.LastName = 'test1经销商';
        insert contact2;

        // 产品
        Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n01',
                ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
        Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
        Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
        insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3};

        //备品借出申请
        Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
        raObj.Name = 'testra';
        raObj.Product_category__c = 'GI';
        raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
        raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
        raObj.direct_send__c = '医疗机构';
        raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
        raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
        raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
        raObj.Hospital__c = hospital.Id;
        raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
        raObj.Account__c = dep.Id;
        raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();  // 希望到货日
        raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数
        // 预定归还日自动生成 预定归还日=（希望到货日+希望借用天数）-1
        // raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();  // 预定归还日
        // B.OLY_OCM-669 入力规则: 希望借用天数不能为空
        raObj.Phone_number__c = '1234567890';
        raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
        insert raObj;

//---------------------------主体 两个附属品(个体管理 数量管理)
        // 保有设备A (主体)
        Asset assetA1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        assetA1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        assetA1.SerialNumber = 'ass01';
        assetA1.Name = 'ass01';
        assetA1.AccountId = dep.Id;
        assetA1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        assetA1.Hospital__c = hospital.Id;
        assetA1.Product2Id = pro1.Id;
        assetA1.Quantity = 1;
        assetA1.Status = '有库存';
        assetA1.Manage_type__c = '个体管理';
        assetA1.Loaner_accsessary__c = false;
        assetA1.Product_category__c = 'GI';
        assetA1.Delete_Flag__c = false;
        assetA1.Freeze_sign__c = false;
        assetA1.Out_of_wh__c = 0;
        assetA1.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
        assetA1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        assetA1.Product_category__c = 'GI';
        assetA1.Equipment_Type__c = '产品试用';
        assetA1.SalesProvince__c = '北京';
        // 保有设备A (附属品 数量管理)
        Asset assetA2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        assetA2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        assetA2.SerialNumber = 'ass02';
        assetA2.Name = 'ass02';
        assetA2.AccountId = dep.Id;
        assetA2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        assetA2.Hospital__c = hospital.Id;
        assetA2.Product2Id = pro2.Id;
        assetA2.Quantity = 10;
        assetA2.Status = '有库存';
        assetA2.Manage_type__c = '数量管理';
        assetA2.Loaner_accsessary__c = true;
        assetA2.Product_category__c = 'GI';
        assetA2.Delete_Flag__c = false;
        assetA2.Freeze_sign__c = false;
        assetA2.Out_of_wh__c = 3;
        assetA2.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
        assetA2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        assetA2.Product_category__c = 'GI';
        assetA2.Equipment_Type__c = '产品试用';
        assetA2.SalesProvince__c = '北京';
        // 保有设备A (附属品 个体管理)
        Asset assetA3 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        assetA3.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        assetA3.SerialNumber = 'ass03';
        assetA3.Name = 'ass03';
        assetA3.AccountId = dep.Id;
        assetA3.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        assetA3.Hospital__c = hospital.Id;
        assetA3.Product2Id = pro3.Id;
        assetA3.Quantity = 1;
        assetA3.Status = '有库存';
        assetA3.Manage_type__c = '个体管理';
        assetA3.Loaner_accsessary__c = true;
        assetA3.Product_category__c = 'GI';
        assetA3.Delete_Flag__c = false;
        assetA3.Freeze_sign__c = false;
        assetA3.Out_of_wh__c = 0;
        assetA3.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
        assetA3.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        assetA3.Product_category__c = 'GI';
        assetA3.Equipment_Type__c = '产品试用';
        assetA3.SalesProvince__c = '北京';
        insert new Asset[] {assetA1, assetA2, assetA3};

        // 备品配套1(主体 两个附属品(个体管理 数量管理))
        Fixture_Set__c fsObjA1 = new Fixture_Set__c();
        fsObjA1.Name = 'set1';
        fsObjA1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
        fsObjA1.Loaner_name__c = 'name1';
        insert fsObjA1;

        // 备品配套明细
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
        fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
        fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
        fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
        fsdObjA1.Is_Body__c = true;
        fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
        fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObjA1.Id + ':' + pro1.Id;
        fsdObjA1.SortInt__c = 1;
        // 备品配套明细
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
        fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
        fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
        fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
        fsdObjA2.Is_Body__c = false;
        fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
        fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObjA1.Id + ':' + pro2.Id;
        fsdObjA2.SortInt__c = 2;
        // 备品配套明细
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA3 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjA3.Name = '备品配套明细名3';
        fsdObjA3.Name_CHN_Created__c = '中文名称3';
        fsdObjA3.Product2__c = pro3.Id;
        fsdObjA3.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
        fsdObjA3.Is_Body__c = false;
        fsdObjA3.Is_Optional__c = true;
        fsdObjA3.UniqueKey__c = fsObjA1.Id + ':' + pro3.Id;
        fsdObjA3.SortInt__c = 3;
        insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1,fsdObjA2,fsdObjA3};

        // 借出备品配套一览
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesObj.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
        raesObj.Cancel_Select__c = false;
        raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
        raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObjA1.Id + ':1';
        insert raesObj;

        // 借出备品配套一览明细
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
        raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
        raesdObj1.Queue_Number__c = null;
        raesdObj1.Is_Body__c = true;
        raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
        raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
        raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
        raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
        raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
        raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
        // 借出备品配套一览明细
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
        raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
        raesdObj2.Queue_Number__c = 0;
        raesdObj2.Is_Body__c = false;
        raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObj2.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':1';
        raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
        raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
        raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
        raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
        raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
        // 借出备品配套一览明细
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA3.Id;
        raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
        raesdObj3.Queue_Number__c = 0;
        raesdObj3.Is_Body__c = false;
        raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObj3.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA3.Id + ':1';
        raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
        raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
        raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
        raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
        raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
        insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1,raesdObj2,raesdObj3};

        raesObj.First_RAESD__c = raesdObj1.Id;
        update raesObj;
    }

    static Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj { get {
        List<Rental_Apply_Equipment_Set__c> raesObjs = [select Id
                                        FROM Rental_Apply_Equipment_Set__c];
        System.assertEquals(raesObjs.size(), 1);
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = raesObjs[0];

        return raesObj;
    }}
    static String recid { get { return 'pt_recid='+raesObj.Id; }}

    private static User getUser() {
        String timenow = Datetime.now().format('yyyyMMddHHmmss');
        User hpOwner = new User(Test_staff__c = true, LastName = 'TestMao', FirstName = 'TestMaoF',
                Alias = 'hp', CommunityNickname = 'TestMao', Email = 'Test@sunbridge.com',
                Username = 'Test' + timenow + '@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP', 
                TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja', ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin,
                Dept__c = '医疗华北营业本部', Province__c = '北京');
        insert hpOwner;
        return hpOwner;
    }
    // 已分配的数据节点
    static void setupTestData2() {
        // OLY_OCM-643 追加ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger
        ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true;
        Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();

        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
       

        Fixture_OneToOne_Link__c foLink1 = new Fixture_OneToOne_Link__c();

        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
            StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
            Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.class.getName());
            Oly_TriggerHandler.bypass(AgencyHospitalHandler.class.getName());
            // 省
            Address_Level__c al = new Address_Level__c();
            al.Name = '東京';
            al.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al.Level1_Sys_No__c = '999999';
            insert al;
            // 市
            Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
            al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
            al2.Level1_Name__c = '東京';
            al2.Name = '渋谷区';
            al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
            al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
            al2.Address_Level__c = al.id;
            insert al2;
            // 病院を作る
            Account hospital = new Account();
            hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
            hospital.Name = 'test hospital';
            hospital.Is_Active__c = '有効';
            hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
            hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
            hospital.Grade__c = '一级';
            hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
            hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
            hospital.State_Master__c = al.id;
            hospital.City_Master__c = al2.id;
            hospital.Town__c = '东京';
            insert hospital;

            // 戦略科室を得る
            Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
            // 診療科を作る
            Account dep = new Account();
            dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
            dep.Name = 'test dep';
            dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
            dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
            dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            dep.Hospital__c = hospital.Id;
            insert dep;

            Contact contact2 = new Contact();
            contact2.AccountId = dep.Id;
            contact2.FirstName = '責任者';
            contact2.LastName = 'test1经销商';
            insert contact2;

            // 产品
            Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                    ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                    ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);

            insert new Product2[] {pro1, pro2};

            //备品借出申请
            raObj.Name = 'testra';
            raObj.Product_category__c = 'GI';
            raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
            raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
            raObj.direct_send__c = '医疗机构';
            raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
            raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
            raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
            raObj.Hospital__c = hospital.Id;
            raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
            raObj.Account__c = dep.Id;
            raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();  // 希望到货日
            raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数
            // 预定归还日自动生成 预定归还日=（希望到货日+希望借用天数）-1
            // raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();  // 预定归还日
            // B.OLY_OCM-669 入力规则: 希望借用天数不能为空
            raObj.Status__c = '草案中';
            raObj.Phone_number__c = '1234567890';
            raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
            insert raObj;

            // 保有设备
            asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset1.SerialNumber = 'asset1';
            asset1.Name = 'asset1';
            asset1.AccountId = dep.Id;
            asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset1.Hospital__c = hospital.Id;
            asset1.Product2Id = pro1.Id;
            asset1.Quantity = 10;
            asset1.Status = '不明';
            asset1.Manage_type__c = '个体管理';
            asset1.Loaner_accsessary__c = false;
            asset1.Out_of_wh__c = 0;
            asset1.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset1.Product_category__c = 'GI';
            asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset1.SalesProvince__c = '北京';
            asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset1.Internal_Asset_number__c = '0001';

            asset2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset2.SerialNumber = 'asset2';
            asset2.Name = 'asset2';
            asset2.AccountId = dep.Id;
            asset2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset2.Hospital__c = hospital.Id;
            asset2.Product2Id = pro2.Id;
            asset2.Quantity = 10;
            asset2.Status = '不明';
            asset2.Manage_type__c = '个体管理';
            asset2.Loaner_accsessary__c = true;
            asset2.Out_of_wh__c = 0;
            asset2.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset2.Product_category__c = 'GI';
            asset2.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset2.SalesProvince__c = '北京';
            asset2.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset2.Internal_Asset_number__c = '0002';

            insert new Asset[] {asset1, asset2};

            // 备品一对一Link表
            //Fixture_OneToOne_Link__c foLink1 = new Fixture_OneToOne_Link__c();
            foLink1.Main_Asset__c = asset1.Id;
            foLink1.Accessory_Asset__c = asset2.Id;
            foLink1.Quantity__c = 1;

            insert new Fixture_OneToOne_Link__c[] {foLink1};

            // 备品配套
            Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
            fsObj1.Name = 'set1';
            fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
            fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
            insert fsObj1;

            // 备品配套明细
            fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
            fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
            fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
            fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA1.Is_Body__c = true;
            fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
            fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
            fsdObjA1.SortInt__c = 1;

            fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
            fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
            fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
            fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA2.Is_Body__c = false;
            fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
            fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
            fsdObjA2.SortInt__c = 2;

            insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1,fsdObjA2};

            // 借出备品配套一览
            raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            raesObj.Cancel_Select__c = false;
            raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
            raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
            raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
            insert raesObj;
        }
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();

        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {

            // 借出备品配套一览明细
            raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
            raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj1.Queue_Number__c = null;
            raesdObj1.Is_Body__c = true;
            raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
            raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 1;
            raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj1.Fixture_OneToOne_Link_Id__c = foLink1.Id;
            raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
            raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
            raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            // 借出备品配套一览明细
            raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
            raesdObj2.Rental_Num__c = 2;
            raesdObj2.Queue_Number__c = null;
            raesdObj2.Is_Body__c = false;
            raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
            raesdObj2.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':2';
            raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj2.FSD_Is_Optional__c = true;
            raesdObj2.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj2.Cancel_Select__c = false;
            raesdObj2.Fixture_OneToOne_Link_Id__c = foLink1.Id;
            raesdObj2.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n04';
            raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n04';
            raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1,raesdObj2};

        }
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            // 申请单
            raObj.Status__c = FixtureUtil.raStatusMap.get(FixtureUtil.RaStatus.Yi_Pi_Zhun.ordinal());
            raObj.Status_Text__c = FixtureUtil.raStatusMap.get(FixtureUtil.RaStatus.Yi_Pi_Zhun.ordinal());
            raObj.NotWatch_RA_Status__c = true;
            update raObj;

            // 借出备品配套一览明细
            raesdObj1.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj1.Asset__c = asset1.Id;
            raesdObj1.Loaner_accsessary__c = false;
            raesdObj1.FSD_Name_CHN__c = 'name01';
            raesdObj1.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Fen_Pei.ordinal());

            raesdObj2.Select_Time__c = Date.toDay();
            raesdObj2.Asset__c = asset2.Id;
            raesdObj2.Loaner_accsessary__c = true;
            raesdObj2.FSD_Name_CHN__c = 'name02';
            raesdObj2.Shipment_Status_Text__c = FixtureUtil.raesdStatusMap.get(FixtureUtil.HistoryStatus.Yi_Fen_Pei.ordinal());

            update new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1,raesdObj2};

            raesObj.First_RAESD__c = raesdObj2.Id;
            update raesObj;

        }
    }

    static Rental_Apply__c raObj { get {
        List<Rental_Apply__c> raObjs = [select Id FROM Rental_Apply__c];
        System.assertEquals(raObjs.size(), 1);
        Rental_Apply__c raObj = raObjs[0];

        return raObj;
    }}

    private static User getUser2() {
        String timenow = Datetime.now().format('yyyyMMddHHmmss');
        // システム管理者
        User user = new User(Test_staff__c = true);
        user.LastName = '_サンブリッジ';
        user.FirstName = 'う';
        user.Alias = 'う';
        user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
        user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
        user.CommunityNickname = 'う';
        user.IsActive = true;
        user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
        user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
        user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
        user.LanguageLocaleKey = 'ja';
        user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
        user.Job_Category__c = '销售推广';
        user.Province__c = '上海市';
        user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
        user.SalesManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.BuchangApprovalManagerSales__c = UserInfo.getUserId();
        user.JingliApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.BuchangApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.ZongjianApprovalManager__c = UserInfo.getUserId();
        user.Dept__c = '医疗华北营业本部';
        insert user;
        return user;
    }

    static testMethod void unitTestInit() {
        system.runAs(getUser()) {
            setupTestData();

            PageReference ref = new PageReference('/apex/AccessorySelect?' + recid);
            Test.setCurrentPage(ref);

            AccessorySelectController controller = new AccessorySelectController();

            CreateRelationListPagingCmpCtrl cmp = new CreateRelationListPagingCmpCtrl();
            cmp.pageController = controller;
            controller.myComponentController.init();

            Test.startTest();
            controller.init();
            Test.stopTest();

            System.debug('init Success');
        }
    }

    static testMethod void unitTestTurnback() {
        system.runAs(getUser()) {
            setupTestData();

            PageReference ref =  new PageReference('/apex/MainFixtureSelect?' + recid);
            Test.setCurrentPage(ref);

            AccessorySelectController controller = new AccessorySelectController();

            CreateRelationListPagingCmpCtrl cmp = new CreateRelationListPagingCmpCtrl();
            cmp.pageController = controller;
            controller.myComponentController.init();

            Test.startTest();
            controller.turnback();
            Test.stopTest();

            System.debug('turnback Success');
        }
    }

    static testMethod void unitTestCancel() {
        system.runAs(getUser()) {
            setupTestData();

            PageReference ref =  new PageReference('/apex/AccessorySelect?' + recid);
            Test.setCurrentPage(ref);

            AccessorySelectController controller = new AccessorySelectController();

            CreateRelationListPagingCmpCtrl cmp = new CreateRelationListPagingCmpCtrl();
            cmp.pageController = controller;
            controller.myComponentController.init();

            Test.startTest();
            controller.cancel();
            Test.stopTest();

            System.debug('cancel Success');
        }
    }

    static testMethod void unitTestSave() {
        system.runAs(getUser()) {
            setupTestData();

            PageReference ref =  new PageReference('/apex/AccessorySelect?' + recid);
            Test.setCurrentPage(ref);

            AccessorySelectController controller = new AccessorySelectController();

            CreateRelationListPagingCmpCtrl cmp = new CreateRelationListPagingCmpCtrl();
            cmp.pageController = controller;
            controller.myComponentController.init();

            Test.startTest();
            controller.save();
            Test.stopTest();

            System.debug('save Success');

        }
    }

    /**
    * #OLY_OCM-668 附属品取消分配功能测试   //101 注释
    */
    // static testMethod void unitTestUnassign() {
    //     CreateRelationListPagingCmpCtrl cmp;
    //     PageReference ref;
    //     List<Rental_Apply_Equipment_Set__c> raesObjs;

    //     system.runAs(getUser2()) {
    //         setupTestData2();
    //         // 初始化页面
    //         raesObjs = [
    //             select Id, RAES_Status__c, Rental_Start_Date__c,First_RAESD__r.Is_Body__c, Rental_End_Date__c 
    //             FROM Rental_Apply_Equipment_Set__c
    //         ];
    //         ref = new PageReference('/apex/AccessorySelect?pt_recid=' + raesObjs[0].Id);
    //         Test.setCurrentPage(ref);
    //         AccessorySelectController controller = new AccessorySelectController();
    //         cmp = new CreateRelationListPagingCmpCtrl();
    //         cmp.pageController = controller;
    //         controller.myComponentController.init();

    //         List<Id> assetIdList = new List<Id> ();
    //         // 得出已分配的附属品
    //         Map<Id,Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> oldRaesdMap=new Map<Id,Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>();
    //         for(Integer i=0;i<controller.viewList.size();i++){
    //             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c robj = (Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c) controller.viewList[i].sobj;
    //             if (robj.Fu_Shu_Pin_Fen_Pei_Jia__c=='已分配'){
    //                 controller.viewList[i].check = true;
    //                 oldRaesdMap.put(robj.Id,robj);
    //                 assetIdList.add(robj.Asset__c);
    //             }
    //         }
    //         System.assert(oldRaesdMap.size()>0);

    //         // 获取取消分配前的备品数
    //         Map<Id, Asset> oldAssetMap = new Map<Id, Asset>([Select Id,Out_of_wh__c,Rental_Count__c, Quantity From Asset where Id in :assetIdList]);

    //         // 取消分配
    //         Test.startTest();
    //         controller.unassign();
    //         Test.stopTest();

    //         system.assert(ApexPages.getMessages()[0].getDetail().contains('一对一分配的附属品，不能取消分配'));

            // 取消后的明细
            //101 注释
            // List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> newRaesdList = new List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>([
            //         SELECT Id
            //              , Asset__c
            //              , Select_Time__c
            //              , Shipment_request__c
            //              , Shipment_request_time2__c
            //              , Fixture_OneToOne_Link_Id__c
            //              , SerialNumber_text__c
            //           FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c
            //          WHERE Id in :oldRaesdMap.keySet()]);


            // // 取消后的备品数量
            // Map<Id, Asset> newAssetMap = new Map<Id, Asset>([Select Id,Out_of_wh__c,Rental_Count__c, Quantity From Asset where Id in :assetIdList]);

            // for(Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2:newRaesdList){

            //     //一对一附属品是否已取消分配
            //     System.assertNOTEquals(null, raesdObj2.Asset__c);
            //     System.assertNOTEquals(null, raesdObj2.Fixture_OneToOne_Link_Id__c);
            //     System.assertNOTEquals(null, raesdObj2.Select_Time__c);

            // }
            // // 取消排队后保有设备的数量是否正确
            // for(Id assetId : assetIdList){
            //     Decimal oldAssetCount = oldAssetMap.get(assetId).Out_of_wh__c;
            //     Decimal newAssetCount= newAssetMap.get(assetId).Out_of_wh__c;
            //     System.assertNOTEquals(1, oldAssetCount-newAssetCount);
            // }

    //     }
    // }
}