@isTest
private class ASOTDeleteRealBatchTest {
    static testMethod void testMethod1() {
        ASOTDeleteRealBatch batch3 = new ASOTDeleteRealBatch();
      Database.executeBatch(batch3,200);
    }
    @testSetup
    private static void setUpDate(){
         List<Account_Service_Of_Target__c> asotL = new  List<Account_Service_Of_Target__c>();

         Date toDayTime = Date.today();
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'hospitalabc';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.IF_Coverage_Target_HP__c = '1';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.Town__c = '东京';
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM701ControllerHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('UpdateContractAimAmountHandler');
        insert hospital;

        Account_Service_Of_Target__c asot1 = new Account_Service_Of_Target__c();
        asot1.Renew_Finish_Else__c = 10;
         asot1.Renew_Finish_Correlation_Lightsource__c = 10;
         asot1.Renew_Finish_Rigid_Mirror_3__c = 10;
         asot1.Renew_Finish_Rigid_Mirror_1__c = 10;
         asot1.Finish_Correlation_Lightsource__c = 10;
         asot1.Finish_Rigid_Mirror_2__c = 10;
         asot1.Finish_Rigid_Mirror_1__c = 10;
         asot1.Account_HP__c=hospital.Id;
         asotL.add(asot1);

         Account_Service_Of_Target__c asot2 = new Account_Service_Of_Target__c();
        asot2.Renew_Finish_Else__c = 10;
         asot2.Renew_Finish_Correlation_Lightsource__c = 10;
         asot2.Renew_Finish_Rigid_Mirror_3__c = 10;
         asot2.Renew_Finish_Rigid_Mirror_1__c = 10;
         asot2.Finish_Correlation_Lightsource__c = 10;
         asot2.Finish_Rigid_Mirror_2__c = 10;
         asot2.Finish_Rigid_Mirror_1__c = 10;
         asot2.Account_HP__c=hospital.Id;
         asotL.add(asot2);

         Account_Service_Of_Target__c asot3 = new Account_Service_Of_Target__c();
        asot3.Renew_Finish_Else__c = 10;
         asot3.Renew_Finish_Correlation_Lightsource__c = 10;
         asot3.Renew_Finish_Rigid_Mirror_3__c = 10;
         asot3.Renew_Finish_Rigid_Mirror_1__c = 10;
         asot3.Finish_Correlation_Lightsource__c = 10;
         asot3.Finish_Rigid_Mirror_2__c = 10;
         asot3.Finish_Rigid_Mirror_1__c = 10;
         asot3.Account_HP__c=hospital.Id;
         asotL.add(asot3);
         insert asotL;
    }
}