@isTest
private class RentalApplyEquipmentSetDetailHandlerTest {

    static List<SObject> soList = new List<SObject>();

    @testSetup
    static void setupTestData() {
        //前置数据
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            Oly_TriggerHandler.bypass(Product2Handler.Class.getName());
            Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.Class.getName());

            String flag='NG2';
            String d1='产品试用';
            String dept='医疗华北营业本部';
            User user = new User(Test_staff__c = true);
            user.LastName = '_サンブリッジ';
            user.FirstName = 'う';
            user.Alias = 'う';
            user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.CommunityNickname = 'う';
            user.IsActive = true;
            user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
            user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
            user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
            user.LanguageLocaleKey = 'ja';
            user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
            user.Province__c = '北京';
            user.Dept__c = dept;
            user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
            insert user;
             // 省
             Address_Level__c al = new Address_Level__c();
             al.Name = '東京';
             al.Level1_Code__c = 'CN-99';
             al.Level1_Sys_No__c = '999999';
             insert al;
             // 市
             Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
             al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
             al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
             al2.Level1_Name__c = '東京';
             al2.Name = '渋谷区';
             al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
             al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
             al2.Address_Level__c = al.id;
             insert al2;
             // 病院を作る
             Account hospital = new Account();
             String rtId = [SELECT ID FROM RecordType WHERE DeveloperName = 'HP'].Id;
             hospital.recordtypeId = rtId;
             hospital.Name = 'test hospital';
             hospital.Is_Active__c = '有効';
             hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
             hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
             hospital.Grade__c = '一级';
             hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
             hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
             hospital.State_Master__c = al.id;
             hospital.City_Master__c = al2.id;
             hospital.Town__c = '东京';
             insert hospital;   
             Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
             // 診療科を作る
             Account dep = new Account();
             String rtId1 = [SELECT ID FROM RecordType WHERE DeveloperName = 'Department_OTH'].Id;
             dep.recordtypeId = rtId1;
             dep.Name = 'test dep1';
             dep.AgentCode_Ext__c = '9999999';
             dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
             dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
             dep.Hospital__c = hospital.Id;
             insert dep;

             Contact contact2 = new Contact();
             contact2.AccountId = dep.Id;
             contact2.FirstName = '責任者';
             contact2.LastName = 'test1经销商';
             insert contact2;

            Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                    ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                    ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n03', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                    ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro4 = new Product2(Name='name04',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n04',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n04', Asset_Model_No__c = 'Pro4',
                    ProductCode_Ext__c='pc04',Manual_Entry__c=false);
            insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3, pro4};


             //备品借出申请
             List<Rental_Apply__c> raObjls=new List<Rental_Apply__c>();
             Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
             raObj.Name = 'testra';
             raObj.OwnerId = user.Id;
             raObj.Product_category__c = 'GI';
             raObj.Demo_purpose1__c ='产品试用';
             raObj.demo_purpose2__c = '试用(无询价)';
             raObj.direct_send__c = '医疗机构';
             raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
             raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
             raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
             raObj.Hospital__c = hospital.Id;
             raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
             raObj.Account__c = dep.Id;
             raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
             raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 16;
             //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
             raObj.Phone_number__c = '1234567890';
             raObj.Request_approval_time__c = Datetime.newInstance(1970, 1, 1);
             raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
             if ('协议借用' == d1) {
                 raObj.DB_loaner_request__c = '123';
                 raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(10);
                 if (false) {
                     raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(-1);
                 }
             }
             raObjls.add(raObj);

             Rental_Apply__c raObj2= new Rental_Apply__c();
             raObj2.Name = 'fuckyou';
             raObj2.OwnerId = user.Id;
             raObj2.Product_category__c = 'SP';
             raObj2.Demo_purpose1__c ='产品试用';
             raObj2.demo_purpose2__c = '试用(无询价)';
             raObj2.direct_send__c = '医疗机构';
             raObj2.Loaner_received_staff__c = 'van';
             raObj2.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
             raObj2.direct_shippment_address__c = '昆明市';
             raObj2.Hospital__c = hospital.Id;
             raObj2.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
             raObj2.Account__c = dep.Id;
             raObj2.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
             raObj2.Hope_Lonaer_date_Num__c = 17;
             //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
             raObj2.Phone_number__c = '1234567880';
             raObj2.Request_approval_time__c = Datetime.newInstance(1970, 1, 1);
             raObj2.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
             if ('协议借用' == d1) {
                 raObj2.DB_loaner_request__c = '123';
                 raObj2.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(10);
                 if (false) {
                     raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(-1);
                 }
             }
             raObjls.add(raObj2);
             insert  raObjls;

        // 备品配套
            List<Fixture_Set__c> fsObjls=new List<Fixture_Set__c>();
            Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
            fsObj1.Name = 'set1';
            fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
            fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
            fsObjls.add(fsObj1);

            Fixture_Set__c fsObj2 = new Fixture_Set__c();
            fsObj2.Name = 'set2';
            fsObj2.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo2';
            fsObj2.Loaner_name__c = 'name';
            fsObjls.add(fsObj2);
            insert fsObjls;

        //备品配套明细
             List<Fixture_Set_Detail__c> fsdObjAls=new List<Fixture_Set_Detail__c>();
             Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
             // 备品配套明细
             fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
             fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
             fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
             fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             fsdObjA1.Is_Body__c = true;
             fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
             fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
             fsdObjA1.SortInt__c = 1;
             fsdObjA1.Quantity__c = 1;
             fsdObjAls.add(fsdObjA1);

             Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
             fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
             fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
             fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
             fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             fsdObjA2.Is_Body__c = false;
             fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
             fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
             fsdObjA2.SortInt__c = 2;
             fsdObjA2.Quantity__c = 1;
             fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;
             fsdObjAls.add(fsdObjA2);

             insert fsdObjAls;

             Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
             // 借出备品配套一览
             raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             raesObj.Cancel_Select__c = false;
             raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
             raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
             raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
             raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
             insert raesObj;

              // 保有设备C (只有附属品 个体管理)
              Asset assetC1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
              assetC1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
              assetC1.SerialNumber = 'assetC1';
              assetC1.Name = 'assetC1';
              assetC1.AccountId = dep.Id;
              assetC1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
              assetC1.Hospital__c = hospital.Id;
              assetC1.Product2Id = pro4.Id;
              assetC1.Quantity = 1;
              assetC1.Status = '有库存';
              assetC1.Manage_type__c = '个体管理';
              assetC1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
              assetC1.Loaner_accsessary__c = true;
              assetC1.Delete_Flag__c = false;
              assetC1.Freeze_sign__c = false;
              assetC1.Out_of_wh__c = 0;
              // 保有设备
              Asset asset = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
              asset.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
              asset.SerialNumber = 'asset';
              asset.Name = 'asset';
              asset.AccountId = dep.Id;
              asset.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
              asset.Hospital__c = hospital.Id;
              asset.Product2Id = pro4.Id;
              asset.Quantity = 1;
              asset.Status = '有库存';
              asset.Manage_type__c = '个体管理';
              asset.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
              asset.Loaner_accsessary__c = true;
              asset.Delete_Flag__c = false;
              asset.Freeze_sign__c = false;
              asset.Out_of_wh__c = 0;
              insert new Asset[] {assetC1, asset};


             List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> reasll=new List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>();

             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
             raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj1.Queue_Number__c = 2;
             raesdObj1.Is_Body__c = true;
             raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
             raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
             raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
             raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = false;
             raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
             raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
             raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
             raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
             raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
             raesdObj1.Cancel_Select__c=false;
             raesdObj1.IsAdjust__c=true;
             raesdObj1.DataMigration_Flag__c=false;
             raesdObj1.Inspection_result__c='NG';
             raesdObj1.Inspection_result_NG__c='维修';
             raesdObj1.Asset__c=asset.id;
             reasll.add(raesdObj1);

             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
             raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj2.Queue_Number__c = 3;
             raesdObj2.Is_Body__c = true;
             raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
             raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
             raesdObj2.UniqueKey__c = '2:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':2';
             raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj2.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj2.FSD_Is_OneToOne__c = true;
             raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj2.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
             raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
             raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
             raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
             raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
             raesdObj2.Cancel_Select__c = false;
             raesdObj2.IsAdjust__c=true;
             raesdObj2.DataMigration_Flag__c=false;
             raesdObj2.Inspection_result__c='NG';
             raesdObj2.Inspection_result_NG__c='维修';
             raesdObj2.Asset__c=assetC1.id;
             reasll.add(raesdObj2);

             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj2.Id;
             raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
             raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj3.Queue_Number__c = 4;
             raesdObj3.Is_Body__c = true;
             raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
             raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 3;
             raesdObj3.UniqueKey__c = '3:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':3';
             raesdObj3.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj3.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj3.FSD_Is_OneToOne__c = true;
             raesdObj3.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj3.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
             raesdObj3.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
             raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
             raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
             raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
             raesdObj3.Cancel_Select__c = false;
             raesdObj3.IsAdjust__c=true;
             raesdObj3.DataMigration_Flag__c=false;
             raesdObj3.Inspection_result__c='NG';
             raesdObj3.Inspection_result_NG__c='维修';
             raesdObj3.Asset__c=assetC1.id;
             reasll.add(raesdObj3);

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj4 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj4.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesdObj4.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
             raesdObj4.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj4.Queue_Number__c = 4;
             raesdObj4.Is_Body__c = true;
             raesdObj4.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
             raesdObj4.IndexFromUniqueKey__c = 4;
             raesdObj4.UniqueKey__c = '4:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':4';
             raesdObj4.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj4.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj4.FSD_Is_OneToOne__c = true;
             raesdObj4.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj4.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
             raesdObj4.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
             raesdObj4.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
             raesdObj4.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObj4.Product_category_text__c = 'GI';
             raesdObj4.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
             raesdObj4.Cancel_Select__c = false;
             raesdObj4.IsAdjust__c=false;
             raesdObj4.DataMigration_Flag__c=false;
             raesdObj4.Inspection_result__c='SP';
             raesdObj4.Inspection_result_NG__c='维修';
             raesdObj4.Asset__c=assetC1.id;
             reasll.add(raesdObj4);

             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj5 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj5.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesdObj5.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
             raesdObj5.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj5.Queue_Number__c = 4;
             raesdObj5.Is_Body__c = true;
             raesdObj5.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
             raesdObj5.IndexFromUniqueKey__c = 5;
             raesdObj5.UniqueKey__c = '5:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':5';
             raesdObj5.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj5.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj5.FSD_Is_OneToOne__c = true;
             raesdObj5.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj5.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
             raesdObj5.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
             raesdObj5.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
             raesdObj5.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObj5.Product_category_text__c = 'SP';
             raesdObj5.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
             raesdObj5.Cancel_Select__c = false;
             raesdObj5.IsAdjust__c=false;
             raesdObj5.DataMigration_Flag__c=false;
             raesdObj5.Inspection_result__c='SP';
             raesdObj5.Inspection_result_NG__c='维修';
             raesdObj5.Asset__c=assetC1.id;
             reasll.add(raesdObj5);

             insert reasll;
        }
    }

    static List<User> setQueueData() {
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AgencyHospitalHandler.class.getName());
        Rental_Apply__c raObj;
        List<Fixture_Set__c> fsObjs;
        List<Fixture_Set_Detail__c> fsdObjs;
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj;
        Test.startTest();
        List<User> us = getUser();
        //系统管理员创建数据
        system.runAs(us[0]) {
            //创建数据
            // setupTestData(us[0], us[1]);
            //备品配套明细check
            fsdObjs = [select Id FROM Fixture_Set_Detail__c];
            System.assertEquals(fsdObjs.size(), 2);
            //备品配套check
            fsObjs = [select Id FROM Fixture_Set__c];
            System.assertEquals(fsObjs.size(), 1);
            //备品借出申请check
            List<Rental_Apply__c> raObjs = [SELECT Id,
                                                   Status__c,
                                                   RA_Status__c,
                                                   RA_Status_Text__c,
                                                   Name,
                                                   Phone_number__c,
                                                   Loaner_medical_Staff__c
                                              FROM Rental_Apply__c];
            System.assertEquals(raObjs.size(), 1);
            raObj = raObjs[0];
            //备品借出一览check
            List<Rental_Apply_Equipment_Set__c> raesObjs = [select Id, First_RAESD__c, Fixture_Set__c FROM Rental_Apply_Equipment_Set__c];
            System.assertEquals(raesObjs.size(), 1);
            System.assertNotEquals(raesObjs[0].First_RAESD__c, null);
            raesObj = raesObjs[0];


            //申请状态check
            System.assertEquals(raObj.Status__c, '草案中');
            System.assertEquals(raObj.RA_Status__c, '草案中');
            System.assertEquals(raObj.RA_Status__c, raObj.RA_Status_Text__c);
            //申请状态更新
            raObj.Status__c = '已批准';
            raObj.Add_Approval_Status__c = '草案中';
            Datetime d1 = Datetime.now().AddDays(-2);
            Datetime d2 = Datetime.now().AddDays(-1);
            //设置申请审批时间
            raObj.Request_demo_time__c = d1;
            raObj.Request_approval_time__c = d2;
            update raObj;
            raObjs = [SELECT Id,
                             Request_approval_time__c,
                             Request_demo_time__c,
                             Status__c,
                             RA_Status__c,
                             RA_Status_Text__c,
                             Name,
                             Product_category__c,
                             Demo_purpose1__c,
                             demo_purpose2__c,
                             direct_send__c,
                             Loaner_received_staff__c,
                             Loaner_received_staff_phone__c,
                             direct_shippment_address__c,
                             Hospital__c,
                             Strategic_dept__c,
                             Account__c,
                             Request_shipping_day__c,
                             Request_return_day__c,
                             Phone_number__c,
                             Loaner_medical_Staff__c
                        FROM Rental_Apply__c];
            System.assertEquals(raObjs.size(), 1);
            raObj = raObjs[0];
            System.assertEquals(raObj.RA_Status__c, raObj.RA_Status_Text__c);
            System.assertEquals(raObj.Request_demo_time__c, d1);
            System.assertEquals(raObj.Request_approval_time__c, d2);

            List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesds = [Select Id, Is_Body__c, Fixture_Model_No_F__c, Is_First_RAESD_F__c, Fixture_Set_Detail__c
                From Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c
                Order By Is_Body__c DESC];
            System.assertEquals(raesds.size(), 2);
            List<Asset> ass = [Select Id, Fixture_Model_No_F__c
                    From Asset
                    order by Loaner_accsessary__c DESC];
            System.assertEquals(ass.size(), 2);
            //分配
            for (Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd : raesds) {
                for (Asset asse : ass) {
                    if (raesd.Fixture_Model_No_F__c == asse.Fixture_Model_No_F__c) {
                        raesd.Asset__c = asse.Id;
                        raesd.Select_Time__c = Datetime.now();
                    }
                }
            }
            update raesds;

            ass = [Select Id, Last_Reserve_RAES_Detail__c, Fixture_Model_No_F__c From Asset order by Loaner_accsessary__c];
            System.assertEquals(ass.size(), 2);
            System.assertEquals(ass[0].Last_Reserve_RAES_Detail__c, raesds[0].Id);
            System.assertEquals(ass[1].Last_Reserve_RAES_Detail__c, null);

            Rental_Apply__c ra = raObj.clone(false);
            Rental_Apply__c ra1 = raObj.clone(false);
            ra.Status__c = '草案中';
            ra1.Status__c = '草案中';
            ra.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;
            ra1.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;
            insert new Rental_Apply__c[]{ra, ra1};

            Map<Id, Rental_Apply__c> raMap = new Map<Id, Rental_Apply__c>([select Id, Status__c, RA_Status__c, RequestNoJoinStr2__c FROM Rental_Apply__c]);

            Rental_Apply_Equipment_Set__c raes =  raesObj.clone(false);
            raes.Rental_Apply__c = ra.Id;
            raes.Rental_End_Date__c = Date.today().AddDays(4);
            raes.Rental_Start_Date__c = Date.today();
            raes.Rental_Start_Date__c = Date.today();
            raes.IndexFromUniqueKey__c = 2;
            // raes.UniqueKey__c = raMap.get(ra.Id).RequestNoJoinStr2__c + ':'+ raes.Fixture_Set__c + ':'+ 1;

            Rental_Apply_Equipment_Set__c raes1 =  raesObj.clone(false);
            raes1.Rental_Apply__c = ra1.Id;
            raes1.Rental_End_Date__c = Date.today().AddDays(4);
            raes1.Rental_Start_Date__c = Date.today();
            raes1.IndexFromUniqueKey__c = 3;
            insert new Rental_Apply_Equipment_Set__c[]{raes, raes1};

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd1 = raesds[0].clone(false);
            raesd1.Rental_Apply__c = ra.Id;
            raesd1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raes.Id;
            raesd1.Asset__c = null;
            raesd1.Select_Time__c = null;
            raesd1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            // raesd1.Queue_Number__c = 1;
            // raesd1.Queue_Day__c = Date.today();
            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd2 = raesds[1].clone(false);
            raesd2.Rental_Apply__c = ra.Id;
            raesd2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raes.Id;
            raesd2.Asset__c = null;
            raesd2.Select_Time__c = null;
            raesd2.IndexFromUniqueKey__c = 2;

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd11 = raesds[0].clone(false);
            raesd11.Rental_Apply__c = ra1.Id;
            raesd11.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raes1.Id;
            raesd11.Asset__c = null;
            raesd11.Select_Time__c = null;
            raesd11.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            // raesd1.Queue_Number__c = 2;
            // raesd1.Queue_Day__c = Date.today();
            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd12 = raesds[1].clone(false);
            raesd12.Rental_Apply__c = ra1.Id;
            raesd12.Asset__c = null;
            raesd12.Select_Time__c = null;
            raesd12.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raes1.Id;
            raesd12.IndexFromUniqueKey__c = 2;
            insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[]{raesd1, raesd2, raesd11, raesd12};

            MainFixtureSelectController.queue(raes.Id, ass[0].Id);
            MainFixtureSelectController.queue(raes1.Id, ass[0].Id);

            raes.First_RAESD__c = raesd1.Id;
            raes1.First_RAESD__c = raesd11.Id;
            update new Rental_Apply_Equipment_Set__c[]{raes, raes1};



            List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>  raesds1 = [Select Id, Is_Body__c, Fixture_Model_No_F__c, Is_First_RAESD_F__c, Queue_Number__c
                From Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c
                Where Queue_Number__c > 0
                Order By Is_Body__c DESC , Queue_Number__c];
            System.assertEquals(raesds1.size(), 2);

            for (Integer i = 0; i < raesds1.size(); i ++) {
                Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd = raesds1[i];
                System.assertEquals(raesd.Queue_Number__c, i+1);
                if (i == 0) {
                    System.assertEquals(raesd.Id, raesd1.Id);
                } else {
                    System.assertEquals(raesd.Id, raesd11.Id);
                }
            }
        }
        return us;
    }

    private static List<User> getUser() {
        List<User> us = new List<User>();
        // MIXED_DML_OPERATION, DML operation on setup object is not permitted Error
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            String timenow = Datetime.now().format('yyyyMMddHHmmss');
            User user1 = new User(Test_staff__c = true, LastName = 'TestMao', FirstName = 'TestMaoF',
                    Alias = 'hp', CommunityNickname = 'TestMao', Email = 'Test@sunbridge.com',
                    Username = 'Test' + timenow + '@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP',
                    TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja',
                    ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin,
                    Dept__c = '医疗华北营业本部', Province__c = '北京');

            List<Profile> p = [Select Id From Profile Where Name = '2S1_销售医院担当'];
            System.assertEquals(p.size(), 1);
            User user2 = new User(Test_staff__c = true, LastName = 'TestMao1', FirstName = 'TestMaoF1',
                    Alias = 'hp', CommunityNickname = 'TestMao1', Email = 'Test1@sunbridge.com',
                    Username = 'Test1' + timenow + '@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP',
                    TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja',
                    ProfileId = p[0].Id,
                    Dept__c = '医疗华北营业本部', Province__c = '北京');
            us.add(user1);
            us.add(user2);
            insert us;
        }
        return us;
    }

    static Rental_Apply__c raObj { get {
        List<Rental_Apply__c> raObjs = [select Id FROM Rental_Apply__c];
        System.assertEquals(raObjs.size(), 1);
        Rental_Apply__c raObj = raObjs[0];

        return raObj;
    }}
    static String recid { get { return 'pt_recid='+raObj.Id; }}

    @IsTest
    static void testMethoud1(){
         List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l1 = [SELECT Id,Fixture_Model_No_text__c,Asset__c,Rental_Apply__r.Name,Rental_Apply_Equipment_Set__r.Name,
                    Queue_Day__c,Queue_Number__c,Rental_Apply__r.WorkPlace__c,Rental_Apply__r.Person_In_Charge__r.Name,
                    Rental_Apply__r.demo_purpose2__c,Queue_Conment__c,Equipment_Type_text__c,Salesdepartment_before__c,
                    Internal_asset_location_before__c,jumpReason__c,Queue_User__r.Name,Rental_Apply__r.Hospital__r.Name,Rental_Apply__c,
                    Rental_Apply__r.Campaign__r.Name,Externalkey__c,Rental_Apply__r.Internal_asset_location_F__c
                     FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c 
                     WHERE Is_Body__c=true];

         //生成寄回申请单
         FixtureDeliverySlip__c fdsObj = new FixtureDeliverySlip__c();
         fdsObj.Name = '00001';
         fdsObj.DeliveryCompany__c = '利讯';
         fdsObj.Distributor_method__c = '陆运';
         fdsObj.DeliveryType__c = '回寄';
         fdsObj.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
         fdsObj.Shippment_loaner_time__c = System.now();
         insert fdsObj;

         //批准申请单
         List<Rental_Apply__c> raObjs = [SELECT Id,
                                                   Status__c,
                                                   RA_Status__c,
                                                   RA_Status_Text__c,
                                                   Name,
                                                   Phone_number__c,
                                                   Loaner_medical_Staff__c
                                              FROM Rental_Apply__c];
         List<Rental_Apply__c> raObjs2=new List<Rental_Apply__c>();
         for(Rental_Apply__c raObj:raObjs){
            raObj.Status__c= '已批准';
            raObjs2.add(raObj);
         }
         update raObjs2;

         //上传选择时间
         List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l2=new List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>();
         for(Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c it2:l1){
            it2.DataMigration_Flag__c = true;
            it2.Inspection_result__c='NG';
            it2.Return_DeliverySlip__c=fdsObj.id;
            it2.Select_Time__c=Datetime.now();
            it2.Inspection_result_after_NG__c='NG';
            l2.add(it2);
         }
         Test.startTest();
         update l2; 
         //进行删除
         Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c it1=new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
         it1=l2[0];
         delete it1;
         Test.stopTest();

    }

    @IsTest
    static void testMethoud2(){
         List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l1 = [SELECT Id,Fixture_Model_No_text__c,Asset__c,Rental_Apply__r.Name,Rental_Apply_Equipment_Set__r.Name,
                    Queue_Day__c,Queue_Number__c,Rental_Apply__r.WorkPlace__c,Rental_Apply__r.Person_In_Charge__r.Name,
                    Rental_Apply__r.demo_purpose2__c,Queue_Conment__c,Equipment_Type_text__c,Salesdepartment_before__c,
                    Internal_asset_location_before__c,jumpReason__c,Queue_User__r.Name,Rental_Apply__r.Hospital__r.Name,Rental_Apply__c,
                    Rental_Apply__r.Campaign__r.Name,Externalkey__c,Rental_Apply__r.Internal_asset_location_F__c
                     FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c 
                     WHERE Is_Body__c=true];

         
         //生成寄回申请单
         FixtureDeliverySlip__c fdsObj = new FixtureDeliverySlip__c();
         fdsObj.Name = '00001';
         fdsObj.DeliveryCompany__c = '利讯';
         fdsObj.Distributor_method__c = '陆运';
         fdsObj.DeliveryType__c = '回寄';
         fdsObj.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
         fdsObj.Shippment_loaner_time__c = System.now();
         //insert fdsObj;
         

         //批准申请单
         List<Rental_Apply__c> raObjs = [SELECT Id,
                                                   Status__c,
                                                   RA_Status__c,
                                                   RA_Status_Text__c,
                                                   Name,
                                                   Phone_number__c,
                                                   Loaner_medical_Staff__c
                                              FROM Rental_Apply__c];
         List<Rental_Apply__c> raObjs2=new List<Rental_Apply__c>();
         for(Rental_Apply__c raObj:raObjs){
            raObj.Status__c= '已批准';
            raObjs2.add(raObj);
         }
         update raObjs2;

         //上传选择时间
         List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l2=new List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>();
         for(Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c it2:l1){
            it2.DataMigration_Flag__c = true;
            it2.Inspection_result__c='NG';
            it2.Return_DeliverySlip__c=fdsObj.id;
            it2.Select_Time__c=Datetime.now();
            it2.Cancel_Select__c=true;
            it2.Loaner_Giveup_Time__c=Datetime.now();
            l2.add(it2);
         }
         Test.startTest();
         update l2; 
         //进行删除
         Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c it1=new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
         it1=l2[0];
         delete it1;
         Test.stopTest();

    }
    
}