@isTest
public class RentalApplyFaultHandlerTest{

        @testSetup
        static void setupTestData() {
                //前置数据
                System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
                    Oly_TriggerHandler.bypass(Product2Handler.Class.getName());
                    Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.Class.getName());

                    String flag='NG2';
                    String d1='产品试用';
                    String dept='医疗华北营业本部';
                    User user = new User(Test_staff__c = true);
                    user.LastName = '_サンブリッジ';
                    user.FirstName = 'う';
                    user.Alias = 'う';
                    user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
                    user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
                    user.CommunityNickname = 'う';
                    user.IsActive = true;
                    user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
                    user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
                    user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
                    user.LanguageLocaleKey = 'ja';
                    user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
                    user.Province__c = '北京';
                    user.Dept__c = dept;
                    user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
                    insert user;
                     // 省
                     Address_Level__c al = new Address_Level__c();
                     al.Name = '東京';
                     al.Level1_Code__c = 'CN-99';
                     al.Level1_Sys_No__c = '999999';
                     insert al;
                     // 市
                     Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
                     al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
                     al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
                     al2.Level1_Name__c = '東京';
                     al2.Name = '渋谷区';
                     al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
                     al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
                     al2.Address_Level__c = al.id;
                     insert al2;
                     // 病院を作る
                     Account hospital = new Account();
                     String rtId = [SELECT ID FROM RecordType WHERE DeveloperName = 'HP'].Id;
                     hospital.recordtypeId = rtId;
                     hospital.Name = 'test hospital';
                     hospital.Is_Active__c = '有効';
                     hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
                     hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
                     hospital.Grade__c = '一级';
                     hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
                     hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
                     hospital.State_Master__c = al.id;
                     hospital.City_Master__c = al2.id;
                     hospital.Town__c = '东京';
                     insert hospital;   
                     Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
                     // 診療科を作る
                     Account dep = new Account();
                     String rtId1 = [SELECT ID FROM RecordType WHERE DeveloperName = 'Department_OTH'].Id;
                     dep.recordtypeId = rtId1;
                     dep.Name = 'test dep1';
                     dep.AgentCode_Ext__c = '9999999';
                     dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
                     dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
                     dep.Hospital__c = hospital.Id;
                     insert dep;

                     Contact contact2 = new Contact();
                     contact2.AccountId = dep.Id;
                     contact2.FirstName = '責任者';
                     contact2.LastName = 'test1经销商';
                     insert contact2;

                    Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                            Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                            Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                            ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
                    Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                            Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                            Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                            ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
                    Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                            Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                            Fixture_Model_No_T__c = 'n03', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                            ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
                    Product2 pro4 = new Product2(Name='name04',IsActive=true,Family='GI',
                            Fixture_Model_No__c='n04',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                            Fixture_Model_No_T__c = 'n04', Asset_Model_No__c = 'Pro4',
                            ProductCode_Ext__c='pc04',Manual_Entry__c=false);
                    insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3, pro4};


                     //备品借出申请
                     List<Rental_Apply__c> raObjls=new List<Rental_Apply__c>();
                     Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
                     raObj.Name = 'testra';
                     raObj.OwnerId = user.Id;
                     raObj.Product_category__c = 'GI';
                     raObj.Demo_purpose1__c ='产品试用';
                     raObj.demo_purpose2__c = '试用(无询价)';
                     raObj.direct_send__c = '医疗机构';
                     raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
                     raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
                     raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
                     raObj.Hospital__c = hospital.Id;
                     raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
                     raObj.Account__c = dep.Id;
                     raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
                     raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 16;
                     //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
                     raObj.Phone_number__c = '1234567890';
                     raObj.Request_approval_time__c = Datetime.newInstance(1970, 1, 1);
                     raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
                     if ('协议借用' == d1) {
                         raObj.DB_loaner_request__c = '123';
                         raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(10);
                         if (false) {
                             raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(-1);
                         }
                     }
                     raObjls.add(raObj);

                     Rental_Apply__c raObj2= new Rental_Apply__c();
                     raObj2.Name = 'fuckyou';
                     raObj2.OwnerId = user.Id;
                     raObj2.Product_category__c = 'SP';
                     raObj2.Demo_purpose1__c ='产品试用';
                     raObj2.demo_purpose2__c = '试用(无询价)';
                     raObj2.direct_send__c = '医疗机构';
                     raObj2.Loaner_received_staff__c = 'van';
                     raObj2.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
                     raObj2.direct_shippment_address__c = '昆明市';
                     raObj2.Hospital__c = hospital.Id;
                     raObj2.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
                     raObj2.Account__c = dep.Id;
                     raObj2.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
                     raObj2.Hope_Lonaer_date_Num__c = 17;
                     //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
                     raObj2.Phone_number__c = '1234567880';
                     raObj2.Request_approval_time__c = Datetime.newInstance(1970, 1, 1);
                     raObj2.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
                     if ('协议借用' == d1) {
                         raObj2.DB_loaner_request__c = '123';
                         raObj2.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(10);
                         if (false) {
                             raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(-1);
                         }
                     }
                     raObjls.add(raObj2);
                     insert  raObjls;

                // 备品配套
                    List<Fixture_Set__c> fsObjls=new List<Fixture_Set__c>();
                    Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
                    fsObj1.Name = 'set1';
                    fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
                    fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
                    fsObjls.add(fsObj1);

                    Fixture_Set__c fsObj2 = new Fixture_Set__c();
                    fsObj2.Name = 'set2';
                    fsObj2.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo2';
                    fsObj2.Loaner_name__c = 'name';
                    fsObjls.add(fsObj2);
                    insert fsObjls;

                //备品配套明细
                     List<Fixture_Set_Detail__c> fsdObjAls=new List<Fixture_Set_Detail__c>();
                     Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
                     // 备品配套明细
                     fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
                     fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
                     fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
                     fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
                     fsdObjA1.Is_Body__c = true;
                     fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
                     fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
                     fsdObjA1.SortInt__c = 1;
                     fsdObjA1.Quantity__c = 1;
                     fsdObjAls.add(fsdObjA1);

                     Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
                     fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
                     fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
                     fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
                     fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
                     fsdObjA2.Is_Body__c = false;
                     fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
                     fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
                     fsdObjA2.SortInt__c = 2;
                     fsdObjA2.Quantity__c = 1;
                     fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;
                     fsdObjAls.add(fsdObjA2);

                     insert fsdObjAls;

                     Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
                     // 借出备品配套一览
                     raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
                     raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
                     raesObj.Cancel_Select__c = false;
                     raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
                     raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
                     raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
                     raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
                     insert raesObj;

                      // 保有设备C (只有附属品 个体管理)
                      Asset assetC1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
                      assetC1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
                      assetC1.SerialNumber = 'assetC1';
                      assetC1.Name = 'assetC1';
                      assetC1.AccountId = dep.Id;
                      assetC1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
                      assetC1.Hospital__c = hospital.Id;
                      assetC1.Product2Id = pro4.Id;
                      assetC1.Quantity = 1;
                      assetC1.Status = '有库存';
                      assetC1.Manage_type__c = '个体管理';
                      assetC1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
                      assetC1.Loaner_accsessary__c = true;
                      assetC1.Delete_Flag__c = false;
                      assetC1.Freeze_sign__c = false;
                      assetC1.Out_of_wh__c = 0;
                      // 保有设备
                      Asset asset = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
                      asset.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
                      asset.SerialNumber = 'asset';
                      asset.Name = 'asset';
                      asset.AccountId = dep.Id;
                      asset.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
                      asset.Hospital__c = hospital.Id;
                      asset.Product2Id = pro4.Id;
                      asset.Quantity = 1;
                      asset.Status = '有库存';
                      asset.Manage_type__c = '个体管理';
                      asset.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
                      asset.Loaner_accsessary__c = true;
                      asset.Delete_Flag__c = false;
                      asset.Freeze_sign__c = false;
                      asset.Out_of_wh__c = 0;
                      insert new Asset[] {assetC1, asset};


                     List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> reasll=new List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>();

                     Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
                     raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
                     raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
                     raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
                     raesdObj1.Queue_Number__c = 2;
                     raesdObj1.Is_Body__c = true;
                     raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
                     raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
                     raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
                     raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
                     raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
                     raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = false;
                     raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
                     raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
                     raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
                     raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
                     raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
                     raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
                     raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
                     raesdObj1.Cancel_Select__c=false;
                     raesdObj1.IsAdjust__c=true;
                     raesdObj1.DataMigration_Flag__c=false;
                     raesdObj1.Inspection_result__c='NG';
                     raesdObj1.Inspection_result_NG__c='维修';
                     raesdObj1.Asset__c=asset.id;
                     reasll.add(raesdObj1);

                     Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
                     raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
                     raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
                     raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
                     raesdObj2.Queue_Number__c = 3;
                     raesdObj2.Is_Body__c = true;
                     raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
                     raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
                     raesdObj2.UniqueKey__c = '2:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':2';
                     raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
                     raesdObj2.FSD_Is_Optional__c = false;
                     raesdObj2.FSD_Is_OneToOne__c = true;
                     raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
                     raesdObj2.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
                     raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
                     raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
                     raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
                     raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
                     raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
                     raesdObj2.Cancel_Select__c = false;
                     raesdObj2.IsAdjust__c=true;
                     raesdObj2.DataMigration_Flag__c=false;
                     raesdObj2.Inspection_result__c='NG';
                     raesdObj2.Inspection_result_NG__c='维修';
                     raesdObj2.Asset__c=assetC1.id;
                     reasll.add(raesdObj2);

                     Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
                     raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj2.Id;
                     raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
                     raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
                     raesdObj3.Queue_Number__c = 4;
                     raesdObj3.Is_Body__c = true;
                     raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
                     raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 3;
                     raesdObj3.UniqueKey__c = '3:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':3';
                     raesdObj3.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
                     raesdObj3.FSD_Is_Optional__c = false;
                     raesdObj3.FSD_Is_OneToOne__c = true;
                     raesdObj3.ApplyPersonAppended__c = false;
                     raesdObj3.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
                     raesdObj3.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
                     raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
                     raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
                     raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
                     raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
                     raesdObj3.Cancel_Select__c = false;
                     raesdObj3.IsAdjust__c=true;
                     raesdObj3.DataMigration_Flag__c=false;
                     raesdObj3.Inspection_result__c='NG';
                     raesdObj3.Inspection_result_NG__c='维修';
                     raesdObj3.Asset__c=assetC1.id;
                     reasll.add(raesdObj3);

                    Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj4 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
                     raesdObj4.Rental_Apply__c = raObj.Id;
                     raesdObj4.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
                     raesdObj4.Rental_Num__c = 1;
                     raesdObj4.Queue_Number__c = 4;
                     raesdObj4.Is_Body__c = true;
                     raesdObj4.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
                     raesdObj4.IndexFromUniqueKey__c = 4;
                     raesdObj4.UniqueKey__c = '4:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':4';
                     raesdObj4.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
                     raesdObj4.FSD_Is_Optional__c = false;
                     raesdObj4.FSD_Is_OneToOne__c = true;
                     raesdObj4.ApplyPersonAppended__c = false;
                     raesdObj4.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
                     raesdObj4.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
                     raesdObj4.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
                     raesdObj4.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
                     raesdObj4.Product_category_text__c = 'GI';
                     raesdObj4.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
                     raesdObj4.Cancel_Select__c = false;
                     raesdObj4.IsAdjust__c=false;
                     raesdObj4.DataMigration_Flag__c=false;
                     raesdObj4.Inspection_result__c='SP';
                     raesdObj4.Inspection_result_NG__c='维修';
                     raesdObj4.Asset__c=assetC1.id;
                     reasll.add(raesdObj4);

                     Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj5 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
                     raesdObj5.Rental_Apply__c = raObj.Id;
                     raesdObj5.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
                     raesdObj5.Rental_Num__c = 1;
                     raesdObj5.Queue_Number__c = 4;
                     raesdObj5.Is_Body__c = true;
                     raesdObj5.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
                     raesdObj5.IndexFromUniqueKey__c = 5;
                     raesdObj5.UniqueKey__c = '5:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':5';
                     raesdObj5.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
                     raesdObj5.FSD_Is_Optional__c = false;
                     raesdObj5.FSD_Is_OneToOne__c = true;
                     raesdObj5.ApplyPersonAppended__c = false;
                     raesdObj5.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
                     raesdObj5.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
                     raesdObj5.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
                     raesdObj5.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
                     raesdObj5.Product_category_text__c = 'SP';
                     raesdObj5.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
                     raesdObj5.Cancel_Select__c = false;
                     raesdObj5.IsAdjust__c=false;
                     raesdObj5.DataMigration_Flag__c=false;
                     raesdObj5.Inspection_result__c='SP';
                     raesdObj5.Inspection_result_NG__c='维修';
                     raesdObj5.Asset__c=assetC1.id;
                     reasll.add(raesdObj5);

                     insert reasll;
                }
        }


        static List<User> setQueueData() {
                StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
                StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
                Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.class.getName());
                Oly_TriggerHandler.bypass(AgencyHospitalHandler.class.getName());
                Rental_Apply__c raObj;
                List<Fixture_Set__c> fsObjs;
                List<Fixture_Set_Detail__c> fsdObjs;
                Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj;
                Test.startTest();
                List<User> us = getUser();
                //系统管理员创建数据
                system.runAs(us[0]) {
                    //创建数据
                    // setupTestData(us[0], us[1]);
                    //备品配套明细check
                    fsdObjs = [select Id FROM Fixture_Set_Detail__c];
                    System.assertEquals(fsdObjs.size(), 2);
                    //备品配套check
                    fsObjs = [select Id FROM Fixture_Set__c];
                    System.assertEquals(fsObjs.size(), 1);
                    //备品借出申请check
                    List<Rental_Apply__c> raObjs = [SELECT Id,
                                                           Status__c,
                                                           RA_Status__c,
                                                           RA_Status_Text__c,
                                                           Name,
                                                           Phone_number__c,
                                                           Loaner_medical_Staff__c
                                                      FROM Rental_Apply__c];
                    System.assertEquals(raObjs.size(), 1);
                    raObj = raObjs[0];
                    //备品借出一览check
                    List<Rental_Apply_Equipment_Set__c> raesObjs = [select Id, First_RAESD__c, Fixture_Set__c FROM Rental_Apply_Equipment_Set__c];
                    System.assertEquals(raesObjs.size(), 1);
                    System.assertNotEquals(raesObjs[0].First_RAESD__c, null);
                    raesObj = raesObjs[0];


                    //申请状态check
                    System.assertEquals(raObj.Status__c, '草案中');
                    System.assertEquals(raObj.RA_Status__c, '草案中');
                    System.assertEquals(raObj.RA_Status__c, raObj.RA_Status_Text__c);
                    //申请状态更新
                    raObj.Status__c = '已批准';
                    raObj.Add_Approval_Status__c = '草案中';
                    Datetime d1 = Datetime.now().AddDays(-2);
                    Datetime d2 = Datetime.now().AddDays(-1);
                    //设置申请审批时间
                    raObj.Request_demo_time__c = d1;
                    raObj.Request_approval_time__c = d2;
                    update raObj;
                    raObjs = [SELECT Id,
                                     Request_approval_time__c,
                                     Request_demo_time__c,
                                     Status__c,
                                     RA_Status__c,
                                     RA_Status_Text__c,
                                     Name,
                                     Product_category__c,
                                     Demo_purpose1__c,
                                     demo_purpose2__c,
                                     direct_send__c,
                                     Loaner_received_staff__c,
                                     Loaner_received_staff_phone__c,
                                     direct_shippment_address__c,
                                     Hospital__c,
                                     Strategic_dept__c,
                                     Account__c,
                                     Request_shipping_day__c,
                                     Request_return_day__c,
                                     Phone_number__c,
                                     Loaner_medical_Staff__c
                                FROM Rental_Apply__c];
                    System.assertEquals(raObjs.size(), 1);
                    raObj = raObjs[0];
                    System.assertEquals(raObj.RA_Status__c, raObj.RA_Status_Text__c);
                    System.assertEquals(raObj.Request_demo_time__c, d1);
                    System.assertEquals(raObj.Request_approval_time__c, d2);

                    List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesds = [Select Id, Is_Body__c, Fixture_Model_No_F__c, Is_First_RAESD_F__c, Fixture_Set_Detail__c
                        From Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c
                        Order By Is_Body__c DESC];
                    System.assertEquals(raesds.size(), 2);
                    List<Asset> ass = [Select Id, Fixture_Model_No_F__c
                            From Asset
                            order by Loaner_accsessary__c DESC];
                    System.assertEquals(ass.size(), 2);
                    //分配
                    for (Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd : raesds) {
                        for (Asset asse : ass) {
                            if (raesd.Fixture_Model_No_F__c == asse.Fixture_Model_No_F__c) {
                                raesd.Asset__c = asse.Id;
                                raesd.Select_Time__c = Datetime.now();
                            }
                        }
                    }
                    update raesds;

                    ass = [Select Id, Last_Reserve_RAES_Detail__c, Fixture_Model_No_F__c From Asset order by Loaner_accsessary__c];
                    System.assertEquals(ass.size(), 2);
                    System.assertEquals(ass[0].Last_Reserve_RAES_Detail__c, raesds[0].Id);
                    System.assertEquals(ass[1].Last_Reserve_RAES_Detail__c, null);

                    Rental_Apply__c ra = raObj.clone(false);
                    Rental_Apply__c ra1 = raObj.clone(false);
                    ra.Status__c = '草案中';
                    ra1.Status__c = '草案中';
                    ra.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;
                    ra1.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;
                    insert new Rental_Apply__c[]{ra, ra1};

                    Map<Id, Rental_Apply__c> raMap = new Map<Id, Rental_Apply__c>([select Id, Status__c, RA_Status__c, RequestNoJoinStr2__c FROM Rental_Apply__c]);

                    Rental_Apply_Equipment_Set__c raes =  raesObj.clone(false);
                    raes.Rental_Apply__c = ra.Id;
                    raes.Rental_End_Date__c = Date.today().AddDays(4);
                    raes.Rental_Start_Date__c = Date.today();
                    raes.Rental_Start_Date__c = Date.today();
                    raes.IndexFromUniqueKey__c = 2;
                    // raes.UniqueKey__c = raMap.get(ra.Id).RequestNoJoinStr2__c + ':'+ raes.Fixture_Set__c + ':'+ 1;

                    Rental_Apply_Equipment_Set__c raes1 =  raesObj.clone(false);
                    raes1.Rental_Apply__c = ra1.Id;
                    raes1.Rental_End_Date__c = Date.today().AddDays(4);
                    raes1.Rental_Start_Date__c = Date.today();
                    raes1.IndexFromUniqueKey__c = 3;
                    insert new Rental_Apply_Equipment_Set__c[]{raes, raes1};

                    Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd1 = raesds[0].clone(false);
                    raesd1.Rental_Apply__c = ra.Id;
                    raesd1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raes.Id;
                    raesd1.Asset__c = null;
                    raesd1.Select_Time__c = null;
                    raesd1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
                    // raesd1.Queue_Number__c = 1;
                    // raesd1.Queue_Day__c = Date.today();
                    Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd2 = raesds[1].clone(false);
                    raesd2.Rental_Apply__c = ra.Id;
                    raesd2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raes.Id;
                    raesd2.Asset__c = null;
                    raesd2.Select_Time__c = null;
                    raesd2.IndexFromUniqueKey__c = 2;

                    Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd11 = raesds[0].clone(false);
                    raesd11.Rental_Apply__c = ra1.Id;
                    raesd11.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raes1.Id;
                    raesd11.Asset__c = null;
                    raesd11.Select_Time__c = null;
                    raesd11.IndexFromUniqueKey__c = 1;
                    // raesd1.Queue_Number__c = 2;
                    // raesd1.Queue_Day__c = Date.today();
                    Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd12 = raesds[1].clone(false);
                    raesd12.Rental_Apply__c = ra1.Id;
                    raesd12.Asset__c = null;
                    raesd12.Select_Time__c = null;
                    raesd12.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raes1.Id;
                    raesd12.IndexFromUniqueKey__c = 2;
                    insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[]{raesd1, raesd2, raesd11, raesd12};

                    MainFixtureSelectController.queue(raes.Id, ass[0].Id);
                    MainFixtureSelectController.queue(raes1.Id, ass[0].Id);

                    raes.First_RAESD__c = raesd1.Id;
                    raes1.First_RAESD__c = raesd11.Id;
                    update new Rental_Apply_Equipment_Set__c[]{raes, raes1};



                    List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>  raesds1 = [Select Id, Is_Body__c, Fixture_Model_No_F__c, Is_First_RAESD_F__c, Queue_Number__c
                        From Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c
                        Where Queue_Number__c > 0
                        Order By Is_Body__c DESC , Queue_Number__c];
                    System.assertEquals(raesds1.size(), 2);

                    for (Integer i = 0; i < raesds1.size(); i ++) {
                        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd = raesds1[i];
                        System.assertEquals(raesd.Queue_Number__c, i+1);
                        if (i == 0) {
                            System.assertEquals(raesd.Id, raesd1.Id);
                        } else {
                            System.assertEquals(raesd.Id, raesd11.Id);
                        }
                    }
                }
                return us;
        }

        private static List<User> getUser() {
                List<User> us = new List<User>();
                // MIXED_DML_OPERATION, DML operation on setup object is not permitted Error
                System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
                    String timenow = Datetime.now().format('yyyyMMddHHmmss');
                    User user1 = new User(Test_staff__c = true, LastName = 'TestMao', FirstName = 'TestMaoF',
                            Alias = 'hp', CommunityNickname = 'TestMao', Email = 'Test@sunbridge.com',
                            Username = 'Test' + timenow + '@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP',
                            TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja',
                            ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin,
                            Dept__c = '医疗华北营业本部', Province__c = '北京');

                    List<Profile> p = [Select Id From Profile Where Name = '2S1_销售医院担当'];
                    System.assertEquals(p.size(), 1);
                    User user2 = new User(Test_staff__c = true, LastName = 'TestMao1', FirstName = 'TestMaoF1',
                            Alias = 'hp', CommunityNickname = 'TestMao1', Email = 'Test1@sunbridge.com',
                            Username = 'Test1' + timenow + '@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP',
                            TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja',
                            ProfileId = p[0].Id,
                            Dept__c = '医疗华北营业本部', Province__c = '北京');
                    us.add(user1);
                    us.add(user2);
                    insert us;
                }
                return us;
        }

        static Rental_Apply__c raObj { get {
                List<Rental_Apply__c> raObjs = [select Id FROM Rental_Apply__c];
                System.assertEquals(raObjs.size(), 1);
                Rental_Apply__c raObj = raObjs[0];

                return raObj;
        }}
        static String recid { get { return 'pt_recid='+raObj.Id; }}


	@IsTest
    static void testMethoud1(){
        List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l1 = [SELECT Id FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c WHERE Is_Body__c=true];

        Test.startTest();

        Rental_Apply_Fault__c fa1 = new Rental_Apply_Fault__c();
        fa1.FaultDesc__c = '测试故障描述';
        fa1.Reply_message__c = '损坏原因分析及预防建议';
        fa1.Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c = l1[0].Id;

        Rental_Apply_Fault__c fa2 = new Rental_Apply_Fault__c();
        fa2.FaultDesc__c = '测试故障描述';
        fa2.Reply_message__c = '损坏原因分析及预防建议';
        fa2.status__c = '已发送';
        fa2.Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c = l1[0].Id;

        insert fa1;
        insert fa2;

        Test.stopTest();
    }

    @IsTest
    static void testMethoud2(){
        List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l1 = [SELECT Id FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c WHERE Is_Body__c=true];

        Test.startTest();

        Rental_Apply_Fault__c fa1 = new Rental_Apply_Fault__c();
        fa1.FaultDesc__c = '测试故障描述';
        fa1.Reply_message__c = '损坏原因分析及预防建议';
        fa1.Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c = l1[0].Id;

        insert fa1;

        try {
            fa1.status__c = '已发送';
            update fa1;
        } catch(Exception ex){}

        Test.stopTest();
    }

    @IsTest
    static void testMethoud3(){
        List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l1 = [SELECT Id FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c WHERE Is_Body__c=true];

        Test.startTest();

        Rental_Apply_Fault__c fa1 = new Rental_Apply_Fault__c();
        fa1.FaultDesc__c = '测试故障描述';
        fa1.Reply_message__c = '损坏原因分析及预防建议';
        fa1.UseExplain__c = '损坏原因分析及预防建议';
        fa1.Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c = l1[0].Id;

        insert fa1;

        try {
            fa1.status__c = '已反馈';
            update fa1;
        } catch(Exception ex){}

        Test.stopTest();
    }

    @IsTest
    static void testMethoud4(){
        List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l1 = [SELECT Id FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c WHERE Is_Body__c=true];

        Test.startTest();

        Rental_Apply_Fault__c fa1 = new Rental_Apply_Fault__c();
        fa1.FaultDesc__c = '测试故障描述';
        fa1.Reply_message__c = '损坏原因分析及预防建议';
        fa1.Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c = l1[0].Id;
        insert fa1;

        Attachment att = new Attachment(
            Name = 'test',
            ParentId = fa1.Id,
            Body = EncodingUtil.base64Decode('test')
        );
        insert att;

        Attachment att1 = new Attachment(
            Name = 'test',
            ParentId = fa1.Id,
            Body = EncodingUtil.base64Decode('test')
        );
        insert att1;

        Attachment att2 = new Attachment(
            Name = 'test',
            ParentId = fa1.Id,
            Body = EncodingUtil.base64Decode('test')
        );
        insert att2;

        delete att;

        Test.stopTest();
    }
}