@isTest
private class NFM620RestTest {

    @isTest static void test_method_one() {

        // 省
        Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '北京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '北京';
        al2.Name = '朝阳区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;

        // 病院を作る
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;

        // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        //useを得る
        Profile p = [select id from Profile where id =:System.Label.ProfileId_SystemAdmin];
        User u1 = new User(Test_staff__c = true);
        u1.LastName = '_サンブリッジ';
        u1.FirstName = 'あ';
        u1.Batch_User__c = true;
        u1.Alias = 'あ';
        u1.Email = 'olympusTest01@sunbridge.com';
        u1.Username = 'olympusTest10@sunbridge.com';
        u1.CommunityNickname = 'あ1';
        u1.IsActive = true;
        u1.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
        u1.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
        u1.LocaleSidKey = 'ja_JP';
        u1.LanguageLocaleKey = 'ja';
        u1.ProfileId = p.id;
        u1.Job_Category__c = '销售服务';
        u1.Province__c = '北京';
        insert u1;

        Contact contact2 = new Contact();
        contact2.UnifiedI_Contact_ID__c = 'test001';
        contact2.AccountId = dep.Id;
        contact2.FirstName = '张';
        contact2.LastName = '小花';
        insert contact2;

        List<Id> recordTypeIds = new List<Id>();
        recordTypeIds.add(Schema.SObjectType.Campaign.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('Society').getRecordTypeId()); //学会/会议

        Campaign campaign01 = new Campaign();
        campaign01.RecordTypeId = recordTypeIds.get(0);
        // campaign01.StartDate = Date.newInstance(2020,10,29);
        campaign01.StartDate = Date.today();
        campaign01.Name = 'mzyTest01';
        campaign01.EndDate = Date.today().addDays(1);
        campaign01.Status = '公开中';
        campaign01.Is_LendProduct__c = '是';
        campaign01.Internal_in_charge_province__c = al.id;   //备品出借省
        campaign01.PlanBackData__c = Date.newInstance(2020,11,30);       //计划撤展日期
        campaign01.LoadNum__c = '3D主机*2; BF-290镜子*4; CV-170*1; CV-190*6;';   //计划出借备品信息
        campaign01.HostName__c = '主办方';
        campaign01.cooperatorCompany__c = '1';
        insert campaign01; 
        Campaign c =[select Id, Num__c, Name2__c from Campaign limit 1];

        NFM620Rest.GeDatas GeDatas = new NFM620Rest.GeDatas();
        NFM620Rest.GeData GeData = new NFM620Rest.GeData();
        GeDatas.GeData = new NFM620Rest.GeData[]{GeData};

        Datetime nowDT = Datetime.now();
        String nowStr = nowDT.format('yyyyMMddHHmm');
        GeDatas.Monitoring = new NFMUtil.Monitoring();
        GeDatas.Monitoring.MessageGroupNumber = nowStr + '01';

        GeData.InquiryNo = 'SH-SP-JS0679111';
        GeData.Name = '商品询问单000';
        GeData.ContactId = contact2.UnifiedI_Contact_ID__c;
        GeData.ContactWay = 'SFDC_Wangqingli@olympus.com.cn';
        GeData.Campaign = c.Num__c;
        GeData.Product = '内窥镜;超声;治疗附件';
        GeData.Request = '产品试用';
        GeData.RequestDetail = '委托事项详情AAAAAAAAAAAAAA';
        // GeData.ApproverID = u1.Employee_No__c;


        //System.Test.startTest();
        NFMUtil.Monitoring Monitoring = GeDatas.Monitoring;
        BatchIF_Log__c rowData = NFMUtil.saveRowData(Monitoring, 'NFM620', GeDatas.GeData);
        NFM620Rest.executefuture(rowData.Id);

        rowData = NFMUtil.saveRowData(Monitoring, 'NFM620', GeDatas.GeData);
        NFM620Rest.executefuture(rowData.Id);

        //System.Test.stopTest();

    }
    @isTest static void test_method_two() {
        //Test.startTest();
        
        RestRequest req = new RestRequest();
        RestResponse res = new RestResponse();

        String JsonMsg = '{"Monitoring":{"TransmissionDateTime":"201812201320","Text":"","Tag":"MSGH","Sender":"共通平台","Receiver":"SFDC","NumberOfRecord":"1","MessageType":"NFM620","MessageGroupNumber":"20210000005088"},"GeData":[{"RequestDetail":"委托事项详情","Request":"产品试用;产品说明","Product":"超声;内镜系统;胃镜;十二指肠镜","Name":"商品询问单l八","InquiryNo":"ONLINE008","ContactWay":"17638160959","ContactId":"test0055","Campaign":"MT-GI-201811-1758"}]}';
        req.requestURI = 'services/apexrest/NFM620/execute';
        req.httpMethod = 'POST';
        req.requestBody = Blob.valueof(JsonMsg);
        RestContext.request = req;
        RestContext.response= res;

        NFM620Rest.execute();

        //Test.stopTest();
    }
    @isTest static void test_method_three() {

        // 省
        Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '北京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '北京';
        al2.Name = '朝阳区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;

        // 病院を作る
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;

        // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        //useを得る
        Profile p = [select id from Profile where id =:System.Label.ProfileId_SystemAdmin];
        User u1 = new User(Test_staff__c = true);
        u1.LastName = '_サンブリッジ';
        u1.FirstName = 'あ';
        u1.Batch_User__c = true;
        u1.Alias = 'あ';
        u1.Email = 'olympusTest01@sunbridge.com';
        u1.Username = 'olympusTest10@sunbridge.com';
        u1.CommunityNickname = 'あ1';
        u1.IsActive = true;
        u1.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
        u1.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
        u1.LocaleSidKey = 'ja_JP';
        u1.LanguageLocaleKey = 'ja';
        u1.ProfileId = p.id;
        u1.Job_Category__c = '销售服务';
        u1.Province__c = '北京';
        insert u1;
        //OCSM管理省を得る
        OCM_Management_Province__c mp1 = new OCM_Management_Province__c();
        mp1.Name = '北京';
        mp1.Province__c = '北京市';
        mp1.Window1__c = u1.Id;
        insert mp1;

        Contact contact2 = new Contact();
        contact2.UnifiedI_Contact_ID__c = 'test001';
        contact2.AccountId = dep.Id;
        contact2.FirstName = '責任者';
        contact2.LastName = 'test1经销商';
        insert contact2;

        List<BatchIF_Transfer__c> transfers = new List<BatchIF_Transfer__c>();
        BatchIF_Transfer__c transfer = new BatchIF_Transfer__c();
        transfer.Table__c          = 'Inquiry_form__c';
        transfer.Column__c         = 'Request1__c';
        transfer.External_Value__c = '产品试用';
        transfer.Internal_Value__c = 'OPD';
        transfers.add(transfer);
        insert transfers;

        List<Id> recordTypeIds = new List<Id>();
        recordTypeIds.add(Schema.SObjectType.Campaign.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('Society').getRecordTypeId()); //学会/会议

        Campaign campaign01 = new Campaign();
        campaign01.RecordTypeId = recordTypeIds.get(0);
        // campaign01.StartDate = Date.newInstance(2020,10,29);
        campaign01.StartDate = Date.today();
        campaign01.Name = 'mzyTest02';
        campaign01.EndDate = Date.today().addDays(1);
        campaign01.Status = '公开中';
        campaign01.Is_LendProduct__c = '是';
        campaign01.Internal_in_charge_province__c = al.id;   //备品出借省
        campaign01.PlanBackData__c = Date.newInstance(2020,11,30);       //计划撤展日期
        campaign01.LoadNum__c = '3D主机*2; BF-290镜子*4; CV-170*1; CV-190*6;';   //计划出借备品信息
        campaign01.HostName__c = '主办方';
        campaign01.cooperatorCompany__c = '1';
        insert campaign01;  

        NFM620Rest.GeDatas GeDatas = new NFM620Rest.GeDatas();
        NFM620Rest.GeData GeData = new NFM620Rest.GeData();
        GeDatas.GeData = new NFM620Rest.GeData[]{GeData};

        Datetime nowDT = Datetime.now();
        String nowStr = nowDT.format('yyyyMMddHHmm');
        GeDatas.Monitoring = new NFMUtil.Monitoring();
        GeDatas.Monitoring.MessageGroupNumber = nowStr + '01';

        GeData.InquiryNo = 'SH-SP-JS0679111';
        GeData.Name = '商品询问单000';
        GeData.ContactId = contact2.UnifiedI_Contact_ID__c;
        GeData.ContactWay = 'SFDC_Wangqingli@olympus.com.cn';
        GeData.Campaign = campaign01.Num__c;
        GeData.Product = '内窥镜;超声;治疗附件';
        GeData.Request = '产品试用';
        GeData.RequestDetail = '委托事项详情AAAAAAAAAAAAAA';


        //System.Test.startTest();
        NFMUtil.Monitoring Monitoring = GeDatas.Monitoring;
        BatchIF_Log__c rowData = NFMUtil.saveRowData(Monitoring, 'NFM620', GeDatas.GeData);
        NFM620Rest.executefuture(rowData.Id);

        rowData = NFMUtil.saveRowData(Monitoring, 'NFM620', GeDatas.GeData);
        NFM620Rest.executefuture(rowData.Id);

        //System.Test.stopTest();

    }
}