@isTest
public class RentalFixtureSetAssignControllerTest {

      @testSetup
    private static void setupTestData(){
        //前置数据
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            String flag='NG2';
            String d1='产品试用';
            String dept='医疗华北营业本部';
            User user = new User(Test_staff__c = true);
            user.LastName = '_サンブリッジ';
            user.FirstName = 'う';
            user.Alias = 'う';
            user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.Username = Datetime.now().getTime() + 'olympusTest03@sunbridge.com' ;
            user.IsActive = true;
            user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
            user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
            user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
            user.LanguageLocaleKey = 'ja';
            user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
            user.Province__c = '北京';
            user.Dept__c = dept;
            user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
            insert user;
             // 省
             Address_Level__c al = new Address_Level__c();
             al.Name = '東京';
             al.Level1_Code__c = 'CN-99';
             al.Level1_Sys_No__c = '999999';
             insert al;
             // 市
             Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
             al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
             al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
             al2.Level1_Name__c = '東京';
             al2.Name = '渋谷区';
             al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
             al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
             al2.Address_Level__c = al.id;
             insert al2;
             // 病院を作る
             Account hospital = new Account();
             hospital.recordtypeId = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('HP').getRecordTypeId();
             hospital.Name = 'test hospital';
             hospital.Is_Active__c = '有効';
             hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
             hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
             hospital.Grade__c = '一级';
             hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
             hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
             hospital.State_Master__c = al.id;
             hospital.City_Master__c = al2.id;
             hospital.Town__c = '东京';
             insert hospital;   
             Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
             // 診療科を作る
             Account dep = new Account();
             dep.recordtypeId = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('Department_OTH').getRecordTypeId();
             dep.Name = Date.today() + 'test dep1';
             dep.AgentCode_Ext__c = Datetime.now().millisecond() + '99999';
             dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
             dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
             dep.Hospital__c = hospital.Id;
             insert dep;

             Contact contact2 = new Contact();
             contact2.AccountId = dep.Id;
             contact2.FirstName = '責任者';
             contact2.LastName = 'test1经销商';
             insert contact2;

            Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                    ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                    ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n03', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                    ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro4 = new Product2(Name='name04',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n04',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n04', Asset_Model_No__c = 'Pro4',
                    ProductCode_Ext__c='pc04',Manual_Entry__c=false);
            insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3, pro4};


             //备品借出申请
             Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
             raObj.Name = 'testra';
             raObj.OwnerId = user.Id;
             raObj.Product_category__c = 'GI';
             raObj.Demo_purpose1__c ='产品试用';
             raObj.demo_purpose2__c = '试用(无询价)';
             raObj.direct_send__c = '医疗机构';
             raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
             raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
             raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
             raObj.Hospital__c = hospital.Id;
             raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
             raObj.Account__c = dep.Id;
             raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
             raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 16;
             //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
             raObj.Phone_number__c = '1234567890';
             raObj.Request_approval_time__c = Datetime.newInstance(1970, 1, 1);
             raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
             if ('协议借用' == d1) {
                 raObj.DB_loaner_request__c = '123';
                 raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(10);
                 if (false) {
                     raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(-1);
                 }
             }
             insert raObj;

             /*
             Rental_Apply__c raObj2= new Rental_Apply__c();
             raObj2.Name = 'fuckyou';
             raObj2.OwnerId = user.Id;
             raObj2.Product_category__c = 'SP';
             raObj2.Demo_purpose1__c ='产品试用';
             raObj2.demo_purpose2__c = '试用(无询价)';
             raObj2.direct_send__c = '医疗机构';
             raObj2.Loaner_received_staff__c = 'van';
             raObj2.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
             raObj2.direct_shippment_address__c = '昆明市';
             raObj2.Hospital__c = hospital.Id;
             raObj2.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
             raObj2.Account__c = dep.Id;
             raObj2.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
             raObj2.Hope_Lonaer_date_Num__c = 17;
             //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
             raObj2.Phone_number__c = '1234567880';
             raObj2.Request_approval_time__c = Datetime.newInstance(1970, 1, 1);
             raObj2.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
             if ('协议借用' == d1) {
                 raObj2.DB_loaner_request__c = '123';
                 raObj2.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(10);
                 if (false) {
                     raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(-1);
                 }
             }
             insert raObj2;
             */

        // 备品配套
            Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
            fsObj1.Name = 'set1';
            fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
            fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
            insert fsObj1;

             Fixture_Set__c fsObj2 = new Fixture_Set__c();
            fsObj2.Name = 'set2';
            fsObj2.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo2';
            fsObj2.Loaner_name__c = 'name';
            insert fsObj2;


             Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
             // 备品配套明细
             fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
             fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
             fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
             fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             fsdObjA1.Is_Body__c = true;
             fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
             fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
             fsdObjA1.SortInt__c = 1;
             fsdObjA1.Quantity__c = 1;
             insert fsdObjA1;

             Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
             fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
             fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
             fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
             fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             fsdObjA2.Is_Body__c = false;
             fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
             fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
             fsdObjA2.SortInt__c = 2;
             fsdObjA2.Quantity__c = 1;
             fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;
             insert fsdObjA2;

             Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
             // 借出备品配套一览
             raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             raesObj.Cancel_Select__c = false;
             raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
             raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
             raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
             raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
             insert raesObj;

             Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
             // 借出备品配套一览
             raesObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesObj2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
             raesObj2.Cancel_Select__c = false;
             raesObj2.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
             raesObj2.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
             raesObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
             raesObj2.UniqueKey__c = '2:'+ fsObj1.Id + ':2';
             insert raesObj2;

            Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset1.SerialNumber = 'asset1';
            asset1.Name = 'asset1';
            asset1.AccountId = dep.Id;
            asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset1.Hospital__c = hospital.Id;
            asset1.Product2Id = pro1.Id;
            asset1.Quantity = 1;
            asset1.Status = '不明';
            asset1.Manage_type__c = '个体管理';
            asset1.Loaner_accsessary__c = false;
            asset1.Out_of_wh__c = 0;
            asset1.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset1.Product_category__c = 'GI';
            asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset1.SalesProvince__c = '北京';
            asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset1.Internal_Asset_number__c = '0001';
            asset1.ImageAssetUploadedTime__c = System.now();
            asset1.ImageSerialUploadedTime__c = System.now();
            //asset1.Pre_Reserve_RAES_Detail__r=raesdObj2;
            //asset1.Last_Reserve_RAES_Detail_Flag__c
            //asset1.Last_Reserve_RAES_Detail__r.StockDown__c=true;
            insert asset1;

             //添加备品申请明细列表
             List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesdls=new List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>();
             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
             raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj1.Queue_Number__c = 2;
             raesdObj1.Is_Body__c = true;
             raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
             raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
             raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
             raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = false;
             raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
             raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
             raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
             raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
             raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
             raesdObj1.Cancel_Select__c=false;
             raesdObj1.IsAdjust__c=true;
             raesdObj1.Shipment_Status_Text__c='待分配';
             raesdObj1.Asset__c=asset1.id;
             raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c='av170002';
             raesdObj1.Allow_Adjust_Queue_Flag__c=true;
             raesdObj1.QuenType__c='默认排队';
             raesdls.add(raesdObj1);
            
             Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
             raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
             raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
             raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
             raesdObj2.Queue_Number__c = 3;
             raesdObj2.Is_Body__c = true;
             raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
             raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
             raesdObj2.UniqueKey__c = '2:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':2';
             raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
             raesdObj2.FSD_Is_Optional__c = false;
             raesdObj2.FSD_Is_OneToOne__c = true;
             raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
             raesdObj2.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
             raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
             raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
             raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
             raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
             raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
             raesdObj2.Cancel_Select__c = false;
             raesdObj2.IsAdjust__c=true;
             raesdObj2.Shipment_Status_Text__c='待分配';
             raesdObj2.Cancel_Select__c=false;
             raesdObj2.Asset__c=asset1.id;
             raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c='av170002';
             raesdObj2.Allow_Adjust_Queue_Flag__c=true;
             raesdObj2.QuenType__c='默认排队';
             raesdls.add(raesdObj2);

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
            raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj3.Queue_Number__c = 4;
            raesdObj3.Is_Body__c = true;
            raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
            raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 3;
            raesdObj3.UniqueKey__c = '3:'+ raesObj2.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':3';
            raesdObj3.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj3.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj3.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj3.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj3.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
            raesdObj3.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
            raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
            raesdObj3.Shipment_Status_Text__c='排队中';
            raesdObj3.Cancel_Select__c = false;
            raesdObj3.IsAdjust__c=true;
            raesdObj3.Asset__c=asset1.id;
            raesdObj3.Allow_Adjust_Queue_Flag__c=true;
            raesdObj3.QuenType__c='默认排队';
            raesdls.add(raesdObj3);

              Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj4 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
              raesdObj4.Rental_Apply__c = raObj.Id;
              raesdObj4.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
              raesdObj4.Rental_Num__c = 1;
              raesdObj4.Queue_Number__c = 4;
              raesdObj4.Is_Body__c = true;
              raesdObj4.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
              raesdObj4.IndexFromUniqueKey__c = 4;
              raesdObj4.UniqueKey__c = '4:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':4';
              raesdObj4.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
              raesdObj4.FSD_Is_Optional__c = false;
              raesdObj4.FSD_Is_OneToOne__c = true;
              raesdObj4.ApplyPersonAppended__c = false;
              raesdObj4.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
              raesdObj4.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
              raesdObj4.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
              raesdObj4.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
              raesdObj4.Product_category_text__c = 'GI';
              raesdObj4.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
              raesdObj4.Cancel_Select__c = false;
              raesdObj4.IsAdjust__c=false;
              raesdObj4.Asset__c=asset1.id;
              raesdObj4.Shipment_Status_Text__c='排队中';
              raesdObj4.Allow_Adjust_Queue_Flag__c=true;
              raesdObj4.QuenType__c='默认排队';
              raesdls.add(raesdObj4);

              Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj5 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
              raesdObj5.Rental_Apply__c = raObj.Id;
              raesdObj5.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
              raesdObj5.Rental_Num__c = 1;
              raesdObj5.Queue_Number__c = 4;
              raesdObj5.Is_Body__c = true;
              raesdObj5.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
              raesdObj5.IndexFromUniqueKey__c = 5;
              raesdObj5.UniqueKey__c = '5:'+ raesObj2.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':5';
              raesdObj5.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
              raesdObj5.FSD_Is_Optional__c = false;
              raesdObj5.FSD_Is_OneToOne__c = true;
              raesdObj5.ApplyPersonAppended__c = false;
              raesdObj5.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
              raesdObj5.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
              raesdObj5.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
              raesdObj5.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
              raesdObj5.Product_category_text__c = 'SP';
              raesdObj5.Equipment_Type_text__c = '学会展会';
              raesdObj5.Cancel_Select__c = false;
              raesdObj5.Shipment_Status_Text__c='排队中';
              raesdObj5.IsAdjust__c=false;
              raesdObj5.Allow_Adjust_Queue_Flag__c=true;
              raesdObj5.QuenType__c='默认排队';
              raesdls.add(raesdObj5);
            // 保有设备C (只有附属品 个体管理)
            insert raesdls;

            // 创建序列
            Rental_Apply_Sequence__c  ras1 =  new Rental_Apply_Sequence__c();
            ras1.ExternalKey__c = 'n01北京 备品中心0.备品中心部产品试用GI';
            ras1.Demo_Purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
            ras1.Apply_Set_Detail__c = raesdObj1.Id;
            ras1.Series_No__c = 1;
            ras1.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
            ras1.Invalid_Flag__c = false;
            ras1.Product_category__c = 'GI';
            ras1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            ras1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            ras1.Fixture_Model_No__c = '';
            ras1.Equipment_Type__c = '产品试用';
            insert ras1;

            Rental_Apply_Sequence__c  ras2 =  new Rental_Apply_Sequence__c();
            ras2.ExternalKey__c = 'n01北京 备品中心1.华北营业本部产品试用GI';
            ras2.Demo_Purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
            ras2.Apply_Set_Detail__c = raesdObj1.Id;
            ras2.Series_No__c = 1;
            ras2.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            ras2.Invalid_Flag__c = false;
            ras2.Product_category__c = 'GI';
            ras2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            ras2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            ras2.Fixture_Model_No__c = '';
            ras2.Equipment_Type__c = '产品试用';

            insert ras2;

        
        }
    }

    // private static User getUser() {
    //     String timenow = Datetime.now().format('yyyyMMddHHmmss');
    //     User hpOwner = new User(Test_staff__c = true, LastName = 'TestMao', FirstName = 'TestMaoF',
    //             Alias = 'hp', CommunityNickname = 'TestMao', Email = 'Test@sunbridge.com',
    //             Username = 'Test' + timenow + '@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP', 
    //             TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja', ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin,
    //             Dept__c = '医疗华北营业本部', Province__c = '北京');
    //     System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
    //         insert hpOwner;
    //     }
    //     return hpOwner;
    // }

    // static Rental_Apply__c raObj { get {
    //     List<Rental_Apply__c> raObjs = [select Id,Name
    //                                     FROM Rental_Apply__c];
    //     System.assertEquals(raObjs.size(), 1);
    //     Rental_Apply__c raObj = raObjs[0];

    //     return raObj;
    // }}
    // static String recid { get { return 'pt_recid='+raObj.Id; }}

    static testMethod void unitTestSave() {
        User u = [SELECT Id FROM User WHERE Id !=:Userinfo.getUserId() limit 1];
    system.runAs(u) {
        System.debug('unitTestInit Start!!!!!');

        Test.startTest();
        
        List<Rental_Apply__c> raObjs = [select Id,Name FROM Rental_Apply__c Limit 1];
        String recid = raObjs[0].Id;
        PageReference ref = new PageReference('/apex/RentalFixturesetAssign?pt_recid=' + recid);
        Test.setCurrentPage(ref);
        RentalFixtureSetAssignController controller = new RentalFixtureSetAssignController();
        CreateRelationListPagingCmpCtrl cmp = new CreateRelationListPagingCmpCtrl();
        cmp.pageController = controller;
        controller.init();
        controller.checkDate();
        controller.myComponentController.init();
        controller.getOriginObjName();
        controller.getOriginObjColumns();
        controller.getSqlWhereStr();
        System.assertEquals(controller.viewList.size(), 2);
        Rental_Apply_Equipment_Set__c robj = (Rental_Apply_Equipment_Set__c) controller.viewList[0].sobj;
        // sql数量的愿意,无库存 可分配 部分没有,请操作保有设备的数量来check.这个点会在RentalFixtureSetAssignController里面详细测试
       
        controller.viewList[0].check = true;
        robj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        robj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
        controller.save();
        controller.equipmenttypes = '学会展会';
        controller.salesdepartments = '0.备品中心';
        controller.defaultScheduel();
        controller.specialScheduel();
        controller.topInLine();
        Test.stopTest();

        System.debug('init Success');
    }}

    static testMethod void unitTestCheckEvent() {
    User u = [SELECT Id FROM User WHERE Id !=:Userinfo.getUserId() limit 1];
    system.runAs(u) {
        System.debug('unitTestInit Start!!!!!');

        Test.startTest();
        List<Rental_Apply__c> raObjs = [select Id,Name FROM Rental_Apply__c Limit 1];
        String recid = raObjs[0].Id;
        PageReference ref = new PageReference('/apex/RentalFixturesetAssign?pt_recid=' + recid);
        Test.setCurrentPage(ref);
        RentalFixtureSetAssignController controller = new RentalFixtureSetAssignController();
        CreateRelationListPagingCmpCtrl cmp = new CreateRelationListPagingCmpCtrl();
        cmp.pageController = controller;
        controller.init();
        controller.myComponentController.init();
        controller.getOriginObjName();
        controller.getOriginObjColumns();
        controller.getSqlWhereStr();
        System.assertEquals(controller.viewList.size(), 2);
        Rental_Apply_Equipment_Set__c robj = (Rental_Apply_Equipment_Set__c) controller.viewList[0].sobj;
        // sql数量的愿意,无库存 可分配 部分没有,请操作保有设备的数量来check.这个点会在RentalFixtureSetAssignController里面详细测试
        
        controller.viewList[0].check = true;
        robj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        robj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
        controller.clickLineNo = 0;
        controller.checkEvent();
        controller.equipmenttypes = '产品试用';
        controller.salesdepartments = '0.备品中心';
        controller.defaultScheduel();
        controller.specialScheduel();
        controller.topInLine();
        Test.stopTest();

        System.debug('init Success');
    }}

    static testMethod void unitTestCancel() {

        System.debug('unitTestCancel Start!!!!!');
        Test.startTest();
        List<Rental_Apply__c> raObjs = [select Id,Name FROM Rental_Apply__c Limit 1];
        String recid = raObjs[0].Id;
        PageReference ref =  new PageReference('/apex/RentalFixturesetAssign?pt_recid=' + recid);
        Test.setCurrentPage(ref);

        RentalFixtureSetAssignController controller = new RentalFixtureSetAssignController();

        CreateRelationListPagingCmpCtrl cmp = new CreateRelationListPagingCmpCtrl();
        cmp.pageController = controller;
        controller.myComponentController.init();
        controller.cancel();
        controller.getbieChanPinFenLeiOps();
        controller.getbieBeiPinFenLeiOps();
        controller.getbieCunFangDiOps();
        controller.getbieBenBuOps();
        controller.getBodyModelNoJson();
        controller.getWrapperJSON();
        
        Test.stopTest();

        System.debug('cancel Success');
    }

    static testMethod void unitTestQuen() {
        Test.startTest();
        List<Rental_Apply__c> raObjs = [SELECT Demo_purpose1__c,
                                            Salesdept__c,
                                            Demo_purpose2__c,
                                            Internal_asset_location_F__c,
                                            Equipment_Type_F__c,
                                            Loaner_centre_mail_address__c,
                                            Product_category_Sys__c,
                                            Request_shipping_day__c,
                                            Request_return_day__c,
                                            Asset_loaner_start_day__c,
                                            Asset_loaner_closed_day__c,
                                            Product_category__c,
                                            CampaignType__c,
                                            Status__c,
                                            Owner.Profile.Name,
                                            Salesdepartment__c,
                                            Hope_Lonaer_date_Num__c,
                                            Campaign_EndDate_F__c
                                       FROM Rental_Apply__c Limit 1];
        raObjs[0].CampaignType__c = '全国性学会';
        update raObjs[0];
        String recid = raObjs[0].Id;
        PageReference ref = new PageReference('/apex/RentalFixturesetAssign?pt_recid=' + recid);
        Test.setCurrentPage(ref);
        RentalFixtureSetAssignController controller = new RentalFixtureSetAssignController();
        CreateRelationListPagingCmpCtrl cmp = new CreateRelationListPagingCmpCtrl();
        cmp.pageController = controller;
        controller.init();
        controller.myComponentController.init();
        system.assertEquals(controller.viewList.size(), 2);
        Rental_Apply_Equipment_Set__c robj = (Rental_Apply_Equipment_Set__c) controller.viewList[0].sobj;
        // sql数量的愿意,无库存 可分配 部分没有,请操作保有设备的数量来check.这个点会在RentalFixtureSetAssignController里面详细测试
        
        controller.viewList[0].check = true;
        controller.defaultScheduel();
        controller.specialScheduel();
        controller.topInLine();
        List<SelectOption> options = new List<SelectOption>{
            new SelectOption('', '--全部--'),
            new SelectOption('0.备品中心', '0.备品中心'),
            new SelectOption('1.华北营业本部', '1.华北营业本部'),
            new SelectOption('2.东北营业本部', '2.东北营业本部'),
            new SelectOption('3.西北营业本部', '3.西北营业本部'),
            new SelectOption('4.华东营业本部', '4.华东营业本部'),
            new SelectOption('5.华南营业本部', '5.华南营业本部'),
            new SelectOption('6.西南营业本部', '6.西南营业本部'),
            new SelectOption('7.GIR市场本部', '7.GIR市场本部'),
            new SelectOption('8.SP市场本部', '8.SP市场本部'),
            new SelectOption('9.MA本部', '9.MA本部'),
            new SelectOption('10.服务本部', '10.服务本部'),
            new SelectOption('11.医疗产品培训本部', '11.医疗产品培训本部'),
            // new SelectOption('12.能量事业本部', '12.能量事业本部'),20220107 ljh update
            new SelectOption('16.消化·呼吸领域解决方案本部', '16.消化·呼吸领域解决方案本部')
            // new SelectOption('17.市场企划本部', '17.市场企划本部')
        };
        RentalFixtureSetAssignController.transferListtoString('产品试用',options);
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c setDetail = [SELECT Id, Rental_Apply_Equipment_Set__c, Asset__c,Rental_Apply_Equipment_Set__r.Fixture_Set__r.Product_Type__c,
                                                                   FSD_Fixture_Model_No__c, Fixture_Model_No_text__c,Rental_Apply__r.demo_purpose2__c,Queue_Day__c,ExternalKey__c,
                                                                   Is_Body__c, FSD_Is_OneToOne__c, Select_Time__c,Rental_Apply__r.EquipmentGuaranteeFlg__c,Allow_Adjust_Queue_Flag__c,
                                                                   Cancel_Select__c, Fixture_Model_No_F__c, Queue_Number__c, Internal_asset_location__c,Fixture_Model_No__c,Rental_Apply__c,
                                                                   Internal_asset_location_before__c,Salesdepartment__c, Product_category_F__c, Product_category_text__c,Equipment_Type_text__c,
                                                                   Salesdepartment_before__c,Rental_Apply__r.Request_shipping_day__c,QuenType__c,IsAdjust__c,Rental_Apply__r.Request_approval_time__c,
                                                                   Equipment_Type__c, Rental_Apply__r.Internal_asset_location_F__c,Cancel_Reason__c,Loaner_cancel_reason__c,
                                                                   Loaner_cancel_Remarks__c ,Rental_Apply_Equipment_Set__r.Name
                                                            FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c Limit 1];
        RentalFixtureSetAssignController.ApplyObj applyObj = new RentalFixtureSetAssignController.ApplyObj();
        applyObj.location = raObjs[0].Internal_asset_location_F__c;
        applyObj.productType = raObjs[0].Product_category__c;
        applyObj.salesdepartment = raObjs[0].Salesdepartment__c ;
        applyObj.purpose1 = raObjs[0].Demo_purpose1__c;
        applyObj.purpose2 = raObjs[0].demo_purpose2__c;
        applyObj.campaignType = raObjs[0].CampaignType__c;
        RentalFixtureSetAssignController.getdefultInfo(setDetail,applyObj,raObjs[0].Internal_asset_location_F__c);
        List<Rental_Apply_Sequence__c> sequenceList = [SELECT Id,ExternalKey__c,Demo_Purpose2__c,
                                                        Apply_Set_Detail__c,Apply_Set_Detail_ExternalKey__c,
                                                        Series_No__c,Salesdepartment__c,Product_category__c,
                                                        Rental_Apply__c,Internal_asset_location__c,
                                                        Apply_Set_Detail__r.Queue_Number__c,Series_Unequal_Queue_Flag__c,
                                                        Fixture_Model_No__c,Equipment_Type__c
                                                        FROM Rental_Apply_Sequence__c];
        RentalFixtureSetAssignController.isSinglekey(sequenceList);
        Test.stopTest();
    }
}