@isTest
private class RepairHandlerTest {

    Static String hospitalId;
    Static String strategicDepId;
    Static String depId;
    Static List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesdss;
    Static List<Rental_Apply_Equipment_Set__c> raesss;
    Static List<Rental_Apply__c> rass;
    Static List<Asset> Assetss;

    static void setupTestData(Boolean samede) {
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AgencyHospitalHandler.class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass('AssetHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('AgencyHospitalHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('FixtureSetHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('RentalApplyTriggerHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('RentalApplyEquipmentSetHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('RentalApplyEquipmentSetDetailHandler');
        // 省
        Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;
        // 病院を作る
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;
        hospitalId = hospital.Id;
        StaticParameter.EscapeAccountTrigger = true;
        // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        strategicDepId = strategicDep[0].Id;
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;
        depId = dep.Id;

        Contact contact2 = new Contact();
        contact2.AccountId = dep.Id;
        contact2.FirstName = '責任者';
        contact2.LastName = 'test1经销商';
        insert contact2;

        // 产品
        Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
        Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);

        Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n03', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
        insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3};

        // 保有设备
        Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        asset1.SerialNumber = 'asset1';
        asset1.Name = 'asset1';
        asset1.AccountId = dep.Id;
        asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        asset1.Hospital__c = hospital.Id;
        asset1.Product2Id = pro1.Id;
        asset1.Quantity = 1;
        asset1.Status = '不明';
        asset1.Manage_type__c = '个体管理';
        asset1.Loaner_accsessary__c = false;
        asset1.Out_of_wh__c = 0;
        asset1.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
        asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        asset1.Product_category__c = 'GI';
        asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
        asset1.SalesProvince__c = '北京';
        asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
        asset1.Internal_Asset_number__c = '0001';
        asset1.Rental_Count__c = 0;

        Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        asset2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        asset2.SerialNumber = 'asset2';
        asset2.Name = 'asset2';
        asset2.AccountId = dep.Id;
        asset2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        asset2.Hospital__c = hospital.Id;
        asset2.Product2Id = pro2.Id;
        asset2.Quantity = 1;
        if (samede) {
          asset2.Quantity = 2;
        }
        asset2.Status = '不明';
        asset2.Manage_type__c = '数量管理';
        asset2.Loaner_accsessary__c = true;
        asset2.Out_of_wh__c = 0;
        asset2.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
        asset2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        asset2.Product_category__c = 'GI';
        asset2.Equipment_Type__c = '产品试用';
        asset2.SalesProvince__c = '北京';
        asset2.CompanyOfEquipment__c = '北京';
        asset2.Internal_Asset_number__c = '0002';
        asset2.Rental_Count__c = 0;

        Asset asset3 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        asset3.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        asset3.SerialNumber = 'asset3';
        asset3.Name = 'asset3';
        asset3.AccountId = dep.Id;
        asset3.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        asset3.Hospital__c = hospital.Id;
        asset3.Product2Id = pro3.Id;
        asset3.Quantity = 1;
        asset3.Status = '不明';
        asset3.Manage_type__c = '数量管理';
        asset3.Loaner_accsessary__c = true;
        asset3.Out_of_wh__c = 0;
        asset3.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
        asset3.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        asset3.Product_category__c = 'GI';
        asset3.Equipment_Type__c = '产品试用';
        asset3.SalesProvince__c = '北京';
        asset3.CompanyOfEquipment__c = '北京';
        asset3.Internal_Asset_number__c = '0003';
        asset3.Rental_Count__c = 0;

        insert new Asset[] {asset1, asset2, asset3};
        Assetss = new Asset[] {asset1, asset2, asset3};

        // 备品配套
        Fixture_Set__c fsObjA1 = new Fixture_Set__c();
        fsObjA1.Name = 'set1';
        fsObjA1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
        fsObjA1.Loaner_name__c = 'name1';
        insert fsObjA1;

        // 备品配套明细
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
        fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
        fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
        fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
        fsdObjA1.Is_Body__c = true;
        fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
        fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObjA1.Id + ':' + pro1.Id;
        // 备品配套明细
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
        fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
        fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
        fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
        fsdObjA2.Is_Body__c = false;
        fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
        fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObjA1.Id + ':' + pro2.Id;

        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA3 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjA3.Name = '备品配套明细名2';
        fsdObjA3.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
        fsdObjA3.Product2__c = pro3.Id;
        fsdObjA3.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
        fsdObjA3.Is_Body__c = false;
        fsdObjA3.Is_Optional__c = true;
        fsdObjA3.UniqueKey__c = fsObjA1.Id + ':' + pro3.Id;
        insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1, fsdObjA2, fsdObjA3};
        ////备品借出申请
        Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
        raObj.Name = 'testra';
        raObj.Product_category__c = 'GI';
        raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
        raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
        raObj.direct_send__c = '医疗机构';
        raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
        raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
        raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
        raObj.Hospital__c = hospital.Id;
        raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
        raObj.Account__c = dep.Id;
        raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
        raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;
        raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
        raObj.Phone_number__c = '1234567890';
        raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
        insert raObj;

        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesObj.Fixture_Set__c = fsObjA1.Id;
        raesObj.Cancel_Select__c = false;
        raesObj.Shipment_request_time__c = Date.toDay();
        raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
        raesObj.UniqueKey__c = raObj.RequestNoJoinStr2__c + ':'+ fsObjA1.Id + ':'+ 1;
        raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        insert raesObj;

        // 借出备品配套一览明细
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
        raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
        raesdObj1.Queue_Number__c = null;
        raesdObj1.Is_Body__c = true;
        raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
        raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObj1.Loaner_accsessary__c = false;
        raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
        // 借出备品配套一览明细
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
        raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
        raesdObj2.Queue_Number__c = null;
        raesdObj2.Is_Body__c = false;
        raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
        raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObj2.Loaner_accsessary__c = true;
        raesdObj2.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':1';
        // 借出备品配套一览明细
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA3.Id;
        raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
        raesdObj3.Queue_Number__c = null;
        raesdObj3.Is_Body__c = false;
        raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
        raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObj3.Loaner_accsessary__c = true;
        raesdObj3.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA3.Id + ':1';
        if (samede) {
          raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
        }
        insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1,raesdObj2, raesdObj3};

        raesdss = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1,raesdObj2, raesdObj3};
        raesss = new Rental_Apply_Equipment_Set__c[] {raesObj};
        rass = new Rental_Apply__c[] {raObj};

        raesObj.First_RAESD__c = raesdObj1.Id;
        update raesObj;

        raObj.Status__c = '已批准';
        update raObj;

        raesdObj1.Asset__c = asset1.Id;
        raesdObj1.Select_Time__c = Datetime.now();
        raesdObj1.Shipment_request_time2__c = Datetime.now();
        raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
        raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
        raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
        raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
        raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
        raesdObj2.Asset__c = asset2.Id;
        raesdObj2.Select_Time__c = Datetime.now();
        raesdObj2.Shipment_request_time2__c = Datetime.now();
        raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
        raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
        raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
        raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
        raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
        raesdObj3.Asset__c = asset3.Id;
        raesdObj3.Select_Time__c = Datetime.now();
        raesdObj3.Shipment_request_time2__c = Datetime.now();
        raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
        raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
        raesdObj3.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
        raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
        raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
        raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
        update new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1,raesdObj2, raesdObj3};

        FixtureDeliverySlip__c ds = new FixtureDeliverySlip__c();
        ds.Name = 'Test1';
        ds.Wh_Staff__c = UserInfo.getUserId();
        ds.DeliveryCompany__c = '利讯';
        ds.Shippment_loaner_time__c = Datetime.now();
        ds.Distributor_method__c = '陆运';
        ds.DeliveryType__c = '发货';
        ds.DeliveryCompany_SlipNo__c = 'TestNo1';
        insert new FixtureDeliverySlip__c[]{ds};



        raesdObj1.StockDown__c = true;
        raesdObj1.StockDown_staff__c = UserInfo.getUserId();
        raesdObj1.StockDown_time__c = Datetime.now();
        raesdObj1.Pre_inspection_time__c = Datetime.now();
        raesdObj1.Inspection_staff__c = UserInfo.getUserId();
        raesdObj1.Inspection_result__c = 'NG';
        // raesdObj1.DeliverySlip__c = ds.Id;
        raesdObj1.Inspection_result_NG__c = '维修';
        raesdObj2.StockDown__c = true;
        raesdObj2.StockDown_staff__c = UserInfo.getUserId();
        raesdObj2.StockDown_time__c = Datetime.now();
        raesdObj2.Pre_inspection_time__c = Datetime.now();
        raesdObj2.Inspection_staff__c = UserInfo.getUserId();
        raesdObj2.Inspection_result__c = 'NG';
        // raesdObj2.DeliverySlip__c = ds.Id;
        raesdObj2.Inspection_result_NG__c = '维修';
        raesdObj3.StockDown__c = true;
        raesdObj3.StockDown_staff__c = UserInfo.getUserId();
        raesdObj3.StockDown_time__c = Datetime.now();
        raesdObj3.Pre_inspection_time__c = Datetime.now();
        raesdObj3.Inspection_staff__c = UserInfo.getUserId();
        raesdObj3.Inspection_result__c = 'NG';
        raesdObj3.Inspection_result_NG__c = '维修';
        // raesdObj3.DeliverySlip__c = ds.Id;
        update new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1,raesdObj2, raesdObj3};

    }

    private static List<User> getUser() {
        String timenow = Datetime.now().format('yyyyMMddHHmmss');
        User user1 = new User(Test_staff__c = true, LastName = 'TestMao', FirstName = 'TestMaoF',
                Alias = 'hp', CommunityNickname = 'TestMao', Email = 'Test@sunbridge.com',
                Username = 'Test' + timenow + '@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP',
                TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja',
                ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin,
                Dept__c = '医疗华北营业本部', Province__c = '北京',Employee_No__c = '12345'); // 2022-04-25   zhangyuheng   update  'Employee_No__c = '12345''

        List<Profile> p = [Select Id From Profile Where Name = '2S1_销售医院担当'];
        System.assertEquals(p.size(), 1);

        User user2 = new User(Test_staff__c = true, LastName = 'TestMao1', FirstName = 'TestMaoF1',
                Alias = 'hp', CommunityNickname = 'TestMao1', Email = 'Test1@sunbridge.com',
                Username = 'Test1' + timenow + '@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP',
                TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja',
                ProfileId = p[0].Id,
                Dept__c = '医疗华北营业本部', Province__c = '北京',Employee_No__c = '23456'); // 2022-04-25   zhangyuheng   update  'Employee_No__c = '23456''
        List<User> us = new List<User>();
        us.add(user1);
        us.add(user2);
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            insert us;
        }
        return us;
    }

    //上架前检查NG修理
    @isTest static void testHuiShouNGXiuLi() {
        List<User> us = getUser();
        //防止权限不够的用户执行TestClass报错
        system.runAs(us[0]) {
            setupTestData(false);
            FixtureDeliverySlip__c ds1 = new FixtureDeliverySlip__c();
            ds1.Name = 'Test2';
            ds1.Wh_Staff__c = UserInfo.getUserId();
            ds1.DeliveryCompany__c = '利讯';
            ds1.Shippment_loaner_time__c = Datetime.now();
            ds1.Distributor_method__c = '陆运';
            ds1.DeliveryType__c = '回寄';
            ds1.DeliveryCompany_SlipNo__c = 'XXX';
            insert ds1;

            System.assertNotEquals(depId, null);

            Repair__c repairObj1 = new Repair__c();
            repairObj1.Delivered_Product__c = Assetss[0].Id;
            repairObj1.Hospital__c = hospitalId;
            repairObj1.Department_Class__c = strategicDepId;
            repairObj1.Account__c = depId;
            repairObj1.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
            repairObj1.On_site_repair__c = 'RC修理';
            repairObj1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();
            // repairObj1.Status__c = '4.修理品返送阶段';
            // repairObj1.Repair_Shipped_Date__c = Date.today();

            Repair__c repairObj2 = new Repair__c();
            repairObj2.Delivered_Product__c = Assetss[1].Id;
            repairObj2.Hospital__c = hospitalId;
            repairObj2.Department_Class__c = strategicDepId;
            repairObj2.Account__c = depId;
            repairObj2.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
            repairObj2.On_site_repair__c = 'RC修理';
            repairObj2.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();
            // repairObj2.Status__c = '4.修理品返送阶段';
            // repairObj2.Repair_Shipped_Date__c = Date.today();

            Repair__c repairObj3 = new Repair__c();
            repairObj3.Delivered_Product__c = Assetss[2].Id;
            repairObj3.Hospital__c = hospitalId;
            repairObj3.Department_Class__c = strategicDepId;
            repairObj3.Account__c = depId;
            repairObj3.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
            repairObj3.On_site_repair__c = 'RC修理';
            repairObj3.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();
            // repairObj3.Status__c = '4.修理品返送阶段';
            // repairObj3.Repair_Shipped_Date__c = Date.today();

            Oly_TriggerHandler.clearAllBypasses();
            insert new Repair__c[]{repairObj1, repairObj2, repairObj3};

            List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesds = [Select Id, Raesd_Status__c, Repair__c
                  From Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c order by Fixture_Set_Detail__r.Name];
            System.assertEquals(raesds.size(), 3);
            for (Integer i = 0; i < raesds.size(); i ++) {
                Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd = raesds[i];
                //修理中
                System.assertNotEquals(raesd.Repair__c, null);
            }
        }
    }


    //上架前检查NG修理
    @isTest static void testHuiShouNGXiuLi2() {
        List<User> us = getUser();
        //防止权限不够的用户执行TestClass报错
        system.runAs(us[0]) {
            setupTestData(false);
            FixtureDeliverySlip__c ds1 = new FixtureDeliverySlip__c();
            ds1.Name = 'Test2';
            ds1.Wh_Staff__c = UserInfo.getUserId();
            ds1.DeliveryCompany__c = '利讯';
            ds1.Shippment_loaner_time__c = Datetime.now();
            ds1.Distributor_method__c = '陆运';
            ds1.DeliveryType__c = '回寄';
            ds1.DeliveryCompany_SlipNo__c = 'XXX';
            insert ds1;

            System.assertNotEquals(depId, null);

            Repair__c repairObj1 = new Repair__c();
            repairObj1.Delivered_Product__c = Assetss[0].Id;
            repairObj1.Hospital__c = hospitalId;
            repairObj1.Department_Class__c = strategicDepId;
            repairObj1.Account__c = depId;
            repairObj1.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
            repairObj1.On_site_repair__c = 'RC修理';
            repairObj1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();

            Oly_TriggerHandler.clearAllBypasses();
            insert new Repair__c[]{repairObj1};

            List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesds = [Select Id, Raesd_Status__c, Repair__c, Asset__c
                  From Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c order by Fixture_Set_Detail__r.Name];
            System.assertEquals(raesds.size(), 3);
            for (Integer i = 0; i < raesds.size(); i ++) {
                Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd = raesds[i];
                if (raesd.Asset__c == Assetss[0].Id) {
                    System.assertNotEquals(raesd.Repair__c, null);
                } else {
                    System.assertEquals(raesd.Repair__c, null);
                }
            }
        }
    }


    //上架前检查NG修理
    @isTest static void testHuiShouNGXiuLi3() {
        List<User> us = getUser();
        //防止权限不够的用户执行TestClass报错
        system.runAs(us[0]) {
            setupTestData(true);
            FixtureDeliverySlip__c ds1 = new FixtureDeliverySlip__c();
            ds1.Name = 'Test2';
            ds1.Wh_Staff__c = UserInfo.getUserId();
            ds1.DeliveryCompany__c = '利讯';
            ds1.Shippment_loaner_time__c = Datetime.now();
            ds1.Distributor_method__c = '陆运';
            ds1.DeliveryType__c = '回寄';
            ds1.DeliveryCompany_SlipNo__c = 'XXX';
            insert ds1;

            System.assertNotEquals(depId, null);

            Repair__c repairObj1 = new Repair__c();
            repairObj1.Delivered_Product__c = Assetss[0].Id;
            repairObj1.Hospital__c = hospitalId;
            repairObj1.Department_Class__c = strategicDepId;
            repairObj1.Account__c = depId;
            repairObj1.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
            repairObj1.On_site_repair__c = 'RC修理';
            repairObj1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();

            Oly_TriggerHandler.clearAllBypasses();
            insert new Repair__c[]{repairObj1};

            List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesds = [Select Id, Raesd_Status__c, Repair__c, Asset__c
                  From Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c order by Fixture_Set_Detail__r.Name];
            System.assertEquals(raesds.size(), 3);
            for (Integer i = 0; i < raesds.size(); i ++) {
                Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd = raesds[i];
                if (raesd.Asset__c == Assetss[0].Id) {
                    System.assertNotEquals(raesd.Repair__c, null);
                } else {
                    System.assertEquals(raesd.Repair__c, null);
                }
            }
        }
    }
    //个体管理创建两条修理单
    //@isTest
    static void testHuiShouNGXiuLi4() {
        List<User> us = getUser();
        //防止权限不够的用户执行TestClass报错
        system.runAs(us[0]) {
            setupTestData(true);
            FixtureDeliverySlip__c ds1 = new FixtureDeliverySlip__c();
            ds1.Name = 'Test2';
            ds1.Wh_Staff__c = UserInfo.getUserId();
            ds1.DeliveryCompany__c = '利讯';
            ds1.Shippment_loaner_time__c = Datetime.now();
            ds1.Distributor_method__c = '陆运';
            ds1.DeliveryType__c = '回寄';
            ds1.DeliveryCompany_SlipNo__c = 'XXX';
            insert ds1;

            System.assertNotEquals(depId, null);

            Repair__c repairObj1 = new Repair__c();
            repairObj1.Delivered_Product__c = Assetss[0].Id;
            repairObj1.Hospital__c = hospitalId;
            repairObj1.Department_Class__c = strategicDepId;
            repairObj1.Account__c = depId;
            repairObj1.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
            repairObj1.On_site_repair__c = 'RC修理';
            repairObj1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();

            Oly_TriggerHandler.clearAllBypasses();
            insert new Repair__c[]{repairObj1};

            List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesds = [SELECT Id, Raesd_Status__c, Repair__c, Asset__c
                                                                   FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c
                                                                   order by Fixture_Set_Detail__r.Name];
            System.assertEquals(raesds.size(), 3);
            for (Integer i = 0; i < raesds.size(); i ++) {
                Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd = raesds[i];
                if (raesd.Asset__c == Assetss[0].Id) {
                    System.assertNotEquals(raesd.Repair__c, null);
                } else {
                    System.assertEquals(raesd.Repair__c, null);
                }
                if (raesd.Asset__c == Assetss[0].Id) {
                    Assetss[0].Last_Reserve_RAES_Detail__c = raesd.Id;
                }
            }
            update Assetss[0];
            repairObj1 = new Repair__c();
            repairObj1.Delivered_Product__c = Assetss[0].Id;
            repairObj1.Hospital__c = hospitalId;
            repairObj1.Department_Class__c = strategicDepId;
            repairObj1.Account__c = depId;
            repairObj1.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
            repairObj1.On_site_repair__c = 'RC修理';
            repairObj1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();

            Oly_TriggerHandler.clearAllBypasses();
            Database.SaveResult[] insertSrs = Database.insert(new Repair__c[]{repairObj1}, false);
            System.assertEquals(1, insertSrs.size());
            Database.SaveResult insertSr = insertSrs[0];
            System.assertEquals(false, insertSr.isSuccess());
            Database.Error emsg = insertSr.getErrors()[0];
            System.assertEquals(String.format('{0}保有设备 {1} 已经在修理中,无法再次创建修理', new String[] {FixtureUtil.managetypeMap.get(FixtureUtil.Managetype.Ge_Ti_Guan_Li), Assetss[0].Name}), emsg.getMessage());
        }
    }

    // 修理单取消不断开明细反连字段
    //@isTest
    static void testHuiShouNGXiuLi5() {
        List<User> us = getUser();
        //防止权限不够的用户执行TestClass报错
        system.runAs(us[0]) {
            setupTestData(true);
            FixtureDeliverySlip__c ds1 = new FixtureDeliverySlip__c();
            ds1.Name = 'Test2';
            ds1.Wh_Staff__c = UserInfo.getUserId();
            ds1.DeliveryCompany__c = '利讯';
            ds1.Shippment_loaner_time__c = Datetime.now();
            ds1.Distributor_method__c = '陆运';
            ds1.DeliveryType__c = '回寄';
            ds1.DeliveryCompany_SlipNo__c = 'XXX';
            insert ds1;

            System.assertNotEquals(depId, null);

            Repair__c repairObj1 = new Repair__c();
            repairObj1.Delivered_Product__c = Assetss[0].Id;
            repairObj1.Hospital__c = hospitalId;
            repairObj1.Department_Class__c = strategicDepId;
            repairObj1.Account__c = depId;
            repairObj1.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
            repairObj1.On_site_repair__c = 'RC修理';
            repairObj1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();

            Oly_TriggerHandler.clearAllBypasses();
            insert new Repair__c[]{repairObj1};

            List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesds = [SELECT Id, Raesd_Status__c, Repair__c, Asset__c
                                                                   FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c
                                                                   order by Fixture_Set_Detail__r.Name];
            System.assertEquals(raesds.size(), 3);
            for (Integer i = 0; i < raesds.size(); i ++) {
                Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd = raesds[i];
                if (raesd.Asset__c == Assetss[0].Id) {
                    System.assertNotEquals(raesd.Repair__c, null);
                } else {
                    System.assertEquals(raesd.Repair__c, null);
                }
                if (raesd.Asset__c == Assetss[0].Id) {
                    Assetss[0].Last_Reserve_RAES_Detail__c = raesd.Id;
                }
            }
            repairObj1.Status__c = '0.取消';
            update repairObj1;
            raesds = [SELECT Id, Raesd_Status__c, Repair__c, Asset__c
                        FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c
                        order by Fixture_Set_Detail__r.Name];
            System.assertEquals(raesds.size(), 3);
            for (Integer i = 0; i < raesds.size(); i ++) {
                Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd = raesds[i];
                if (raesd.Asset__c == Assetss[0].Id) {
                    System.assertNotEquals(raesd.Repair__c, null);
                } else {
                    System.assertEquals(raesd.Repair__c, null);
                }
                if (raesd.Asset__c == Assetss[0].Id) {
                    Assetss[0].Last_Reserve_RAES_Detail__c = raesd.Id;
                }
            }
        }
    }

    // OLY_OCM-520 更新申请 使用目的2为一般用户、保修用户并且关联修理Repair__c的状态变为0.删除、0.取消，给备品中心的邮箱地址发邮件
    @isTest static void testHuiShouNGXiuLi6() {
        List<User> us = getUser();
        //防止权限不够的用户执行TestClass报错
        system.runAs(us[0]) {
            StaticParameter.rentalApplyIsRunning = true;
            StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
            StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
            Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.class.getName());
            Oly_TriggerHandler.bypass(AgencyHospitalHandler.class.getName());
            Oly_TriggerHandler.bypass('AssetHandler');
            Oly_TriggerHandler.bypass('AgencyHospitalHandler');
            Oly_TriggerHandler.bypass('FixtureSetHandler');
            Oly_TriggerHandler.bypass('RentalApplyTriggerHandler');
            Oly_TriggerHandler.bypass('RentalApplyEquipmentSetHandler');
            Oly_TriggerHandler.bypass('RentalApplyEquipmentSetDetailHandler');
            // 省
            Address_Level__c al = new Address_Level__c();
            al.Name = '東京';
            al.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al.Level1_Sys_No__c = '999999';
            insert al;
            // 市
            Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
            al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
            al2.Level1_Name__c = '東京';
            al2.Name = '渋谷区';
            al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
            al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
            al2.Address_Level__c = al.id;
            insert al2;
            // 病院を作る
            Account hospital = new Account();
            hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
            hospital.Name = 'test hospital';
            hospital.Is_Active__c = '有効';
            hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
            hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
            hospital.Grade__c = '一级';
            hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
            hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
            hospital.State_Master__c = al.id;
            hospital.City_Master__c = al2.id;
            hospital.Town__c = '东京';
            insert hospital;
            hospitalId = hospital.Id;
            StaticParameter.EscapeAccountTrigger = true;
            // 戦略科室を得る
            Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
            strategicDepId = strategicDep[0].Id;
            // 診療科を作る
            Account dep = new Account();
            dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
            dep.Name = 'test dep';
            dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
            dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
            dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            dep.Hospital__c = hospital.Id;
            insert dep;
            depId = dep.Id;

            Contact contact2 = new Contact();
            contact2.AccountId = dep.Id;
            contact2.FirstName = '責任者';
            contact2.LastName = 'test1经销商';
            insert contact2;

            // 产品
            Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                    ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                    ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);

            Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n03', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                    ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
            insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3};

            // 保有设备
            Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset1.SerialNumber = 'asset1';
            asset1.Name = 'asset1';
            asset1.AccountId = dep.Id;
            asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset1.Hospital__c = hospital.Id;
            asset1.Product2Id = pro1.Id;
            asset1.Quantity = 1;
            asset1.Status = '不明';
            asset1.Manage_type__c = '个体管理';
            asset1.Loaner_accsessary__c = false;
            asset1.Out_of_wh__c = 0;
            asset1.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset1.Product_category__c = 'GI';
            asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset1.SalesProvince__c = '北京';
            asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset1.Internal_Asset_number__c = '0001';
            asset1.Rental_Count__c = 0;

            Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset2.SerialNumber = 'asset2';
            asset2.Name = 'asset2';
            asset2.AccountId = dep.Id;
            asset2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset2.Hospital__c = hospital.Id;
            asset2.Product2Id = pro2.Id;
            asset2.Quantity = 1;
            asset2.Quantity = 2;
            asset2.Status = '不明';
            asset2.Manage_type__c = '数量管理';
            asset2.Loaner_accsessary__c = true;
            asset2.Out_of_wh__c = 0;
            asset2.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset2.Product_category__c = 'GI';
            asset2.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset2.SalesProvince__c = '北京';
            asset2.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset2.Internal_Asset_number__c = '0002';
            asset2.Rental_Count__c = 0;

            Asset asset3 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset3.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset3.SerialNumber = 'asset3';
            asset3.Name = 'asset3';
            asset3.AccountId = dep.Id;
            asset3.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset3.Hospital__c = hospital.Id;
            asset3.Product2Id = pro3.Id;
            asset3.Quantity = 1;
            asset3.Status = '不明';
            asset3.Manage_type__c = '数量管理';
            asset3.Loaner_accsessary__c = true;
            asset3.Out_of_wh__c = 0;
            asset3.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset3.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset3.Product_category__c = 'GI';
            asset3.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset3.SalesProvince__c = '北京';
            asset3.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset3.Internal_Asset_number__c = '0003';
            asset3.Rental_Count__c = 0;

            insert new Asset[] {asset1, asset2, asset3};
            Assetss = new Asset[] {asset1, asset2, asset3};

            Repair__c repairObj1 = new Repair__c();
            repairObj1.Delivered_Product__c = Assetss[0].Id;
            repairObj1.Hospital__c = hospitalId;
            repairObj1.Department_Class__c = strategicDepId;
            repairObj1.Account__c = depId;
            repairObj1.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
            repairObj1.On_site_repair__c = 'RC修理';
            repairObj1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();

            Oly_TriggerHandler.clearAllBypasses();
            insert new Repair__c[]{repairObj1};
            Repair__c r = [SELECT ID, Status__c From Repair__c Where Id = :repairObj1.Id];

            ////备品借出申请
            Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
            raObj.Name = 'testra';
            raObj.Product_category__c = 'GI';
            raObj.Demo_purpose1__c = '维修代用';
            raObj.demo_purpose2__c = '一般用户';
            raObj.direct_send__c = '医疗机构';
            raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
            raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
            raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
            raObj.Hospital__c = hospital.Id;
            raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
            raObj.Account__c = dep.Id;
            raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
            // raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;
            // raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
            raObj.Phone_number__c = '1234567890';
            raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
            raObj.Repair__c = repairObj1.Id;
            insert raObj;

            List<Rental_Apply__c> ras = [SELECT Id,
                                                SendRepairCancelDeleteEmail__c,
                                                RA_Status__c
                                           FROM Rental_Apply__c
                                          WHERE Id = :raObj.Id];
            System.assertEquals(1, ras.size());
            System.assertEquals(false, ras[0].SendRepairCancelDeleteEmail__c);
            System.assertNotEquals(FixtureUtil.raStatusMap.get(FixtureUtil.RaStatus.Qu_Xiao.ordinal()), ras[0].RA_Status__c);


            repairObj1.Status__c = '0.取消';
            update repairObj1;

            ras = [SELECT Id,
                          SendRepairCancelDeleteEmail__c,
                          RA_Status__c
                     FROM Rental_Apply__c
                    WHERE Id = :raObj.Id];
            System.assertEquals(1, ras.size());
            System.assertEquals(true, ras[0].SendRepairCancelDeleteEmail__c);
            System.assertNotEquals(FixtureUtil.raStatusMap.get(FixtureUtil.RaStatus.Qu_Xiao.ordinal()), ras[0].RA_Status__c);
        }
    }

    static testMethod void testCoverUp() {
        RepairHandler.test();
    }

    // static testMethod void testRepairAfterDelete() {
    //     RepairHandler rep = new RepairHandler();

    //     rep.RepairAfterDelete();
    // }
}