@isTest
private class TenderWebServiceTest {
static testMethod void testMethod1() {
	// 招标项目1
	Tender_information__c tic1 = new Tender_information__c();
	tic1.Logical_delete__c=false;
	tic1.ProjectId__c='';
	// tic.Retain_Tender__c='';
	tic1.InfoId__c='';
	// tic1.Hospital__c=hospital.Hospital__c;
	insert tic1;

	// 招标项目2
	Tender_information__c tic2 = new Tender_information__c();
	tic2.Logical_delete__c=false;
	tic2.ProjectId__c='';
	tic2.Retain_Tender__c=tic1.id;
	tic2.InfoId__c='';
	insert tic2;

	// 业务机会
	Opportunity otc = new Opportunity();
	// otc.SAP_Send_OK__c      = false;
	// otc.Trade__c            = '内貿';
	// otc.Stock_apply_status__c = '申请中';
	otc.Name= 'GZ-SP-NFM007_1';
	otc.StageName= '引合';
	otc.CloseDate= date.newinstance(2022, 11, 30);
	insert otc;

	// 招标-询价关系
	// Tender_Opportunity_Link__c tol=new Tender_Opportunity_Link__c();
	// tol.Tender_information__c=tic1.id;
	// tol.IsRelated__c=true;
	// tol.Opportunity__c=otc.id;
	// insert tol;
	
	TenderWebService aa=new TenderWebService();
	TenderWebService.ContraryLogicalDel(tic2.id);
}
}