@isTest
private class TransferApplyDetailHandlerTest {
    static private User u;
    static private Id taId;
    static void setupTestData(Integer i) {
        setupTestData(i, '北京', '北京 备品中心', 'AgencyToCenter', false);
    }
    static void setupTestData(Integer i, String froml, String to, String recordtype, Boolean existSame) {
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AgencyHospitalHandler.class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AssetHandler.class.getName());
        // 省
        Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;

        // 病院を作る
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;

        StaticParameter.EscapeAccountTrigger = true;
        // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep1';
        dep.AgentCode_Ext__c = System.Label.Account_Asset_FJZ;
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;

        Account dep1 = new Account();
        dep1.recordtypeId = dep.recordtypeId;
        dep1.Name = 'test dep1';
        dep1.AgentCode_Ext__c = System.Label.Account_Asset;
        dep1.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep1.Hospital__c = hospital.Id;

        insert new Account[]{dep, dep1};

        // 产品
        Product2 pro1 = new Product2(Name='CLH-250:内窥镜冷光源',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='CLH-250',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'CLH-250', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                ProductCode_Ext__c='4604362',Manual_Entry__c=false);
        Product2 pro2 = new Product2(Name='电源线',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='电源线',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = '电源线', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                ProductCode_Ext__c='BP900003',Manual_Entry__c=false);
        Product2 pro3 = new Product2(Name='MAJ-1933:数字调光电缆',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='MAJ-1933',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'MAJ-1933', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                ProductCode_Ext__c='N3647100',Manual_Entry__c=false);
        insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3};

        List<Asset> assetList = new List<Asset>();

        // 保有设备
        Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        asset1.SerialNumber = 'T1';
        asset1.Name = 'CLH-250:内窥镜冷光源';
        asset1.AccountId = dep.Id;
        asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        asset1.Hospital__c = hospital.Id;
        asset1.Product2Id = pro1.Id;
        asset1.Quantity = 1;
        asset1.Status = '使用中';
        asset1.Manage_type__c = '个体管理';
        asset1.Loaner_accsessary__c = false;
        asset1.Out_of_wh__c = 0;
        asset1.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
        asset1.Internal_asset_location__c = froml;
        asset1.Product_category__c = 'GI';
        asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
        asset1.SalesProvince__c = '北京';
        asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
        asset1.Internal_Asset_number__c = '0001';
        asset1.WH_location__c = '货架号1';
        asset1.AssetManageConfirm__c = true;
        asset1.Asset_loaner_category__c = '固定资产';
        assetList.add(asset1);

        Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        asset2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        asset2.SerialNumber = 'T2';
        asset2.Name = '电源线';
        asset2.AccountId = dep.Id;
        asset2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        asset2.Hospital__c = hospital.Id;
        asset2.Product2Id = pro2.Id;
        asset2.Quantity = 10;
        asset2.Status = '使用中';
        asset2.Manage_type__c = '数量管理';
        asset2.Loaner_accsessary__c = true;
        asset2.Out_of_wh__c = 0;
        //asset2.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
        asset2.Internal_asset_location__c = froml;
        asset2.Product_category__c = 'GI';
        asset2.Equipment_Type__c = '产品试用';
        asset2.SalesProvince__c = '北京';
        asset2.CompanyOfEquipment__c = '北京';
        asset2.unknow_serial_NO_product__c = true;
        //asset2.Internal_Asset_number__c = '0002';
        asset2.WH_location__c = '货架号2';
        asset2.AssetManageConfirm__c = true;
        asset2.Asset_loaner_category__c = '附属品';
        asset2.Abandoned_RealThing__c = 1;
        asset2.Abandoned_Inventory__c = 1;
        asset2.CountForRepair__c = 1;
        assetList.add(asset2);
        if(existSame) {
            Asset asset22 = asset2.clone(false);
            asset22.Internal_asset_location__c = to;
            asset22.SerialNumber = 'T22';
            assetList.add(asset22);
        }

        Asset asset3 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        asset3.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        asset3.SerialNumber = 'UK-19-2401685';
        asset3.Name = 'MAJ-1933:数字调光电缆';
        asset3.AccountId = dep.Id;
        asset3.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        asset3.Hospital__c = hospital.Id;
        asset3.Product2Id = pro3.Id;
        asset3.Quantity = 5;
        asset3.Status = '使用中';
        asset3.Manage_type__c = '数量管理';
        asset3.Loaner_accsessary__c = true;
        asset3.Out_of_wh__c = 0;
        asset3.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
        asset3.Internal_asset_location__c = froml;
        asset3.Product_category__c = 'GI';
        asset3.Equipment_Type__c = '产品试用';
        asset3.SalesProvince__c = '北京';
        asset3.CompanyOfEquipment__c = '北京';
        asset3.unknow_serial_NO_product__c = true;
        //asset3.Internal_Asset_number__c = '0003';
        asset3.WH_location__c = '货架号3';
        asset3.AssetManageConfirm__c = true;
        asset3.Asset_loaner_category__c = '附属品';
        assetList.add(asset3);
        insert assetList;

        // 备品一对一Link表
        Fixture_OneToOne_Link__c foLink1 = new Fixture_OneToOne_Link__c();
        foLink1.Main_Asset__c = asset1.Id;
        foLink1.Accessory_Asset__c = asset2.Id;
        foLink1.Quantity__c = 1;
        Fixture_OneToOne_Link__c foLink2 = new Fixture_OneToOne_Link__c();
        foLink2.Main_Asset__c = asset1.Id;
        foLink2.Accessory_Asset__c = asset3.Id;
        foLink2.Quantity__c = 1;
        insert new Fixture_OneToOne_Link__c[] {foLink1, foLink2};

        // 备品配套
        Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
        fsObj1.Name = 'set1';
        fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
        fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
        insert fsObj1;

        // 备品配套明细
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();

        fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
        fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
        fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
        fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        fsdObjA1.Is_Body__c = true;
        fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
        fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
        fsdObjA1.SortInt__c = 1;
        fsdObjA1.Quantity__c = 1;

        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
        fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
        fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
        fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        fsdObjA2.Is_Body__c = false;
        fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
        fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
        fsdObjA2.SortInt__c = 2;
        fsdObjA2.Quantity__c = 1;
        fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;

        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA3 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjA3.Name = '备品配套明细名3';
        fsdObjA3.Name_CHN_Created__c = '中文名称3';
        fsdObjA3.Product2__c = pro3.Id;
        fsdObjA3.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        fsdObjA3.Is_Body__c = false;
        fsdObjA3.Is_Optional__c = true;
        fsdObjA3.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro3.Id;
        fsdObjA3.SortInt__c = 3;
        fsdObjA3.Quantity__c = 1;
        fsdObjA3.Is_OneToOne__c = true;

        insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1, fsdObjA2, fsdObjA3};

        //调拨申请
        TransferApply__c raObj = new TransferApply__c();
        raObj.Name = 'testra';
        raObj.From_Location__c = froml;
        raObj.Destination_Location__c = to;
        Map<String,Schema.RecordTypeInfo>  DEVELOPERNAMEMAP  = Schema.SObjectType.TransferApply__c.getRecordTypeInfosByDeveloperName();
        raObj.RecordTypeId = DEVELOPERNAMEMAP.get(recordtype).getRecordTypeId();
        insert raObj;
        taId = raObj.Id;

        // 调拨备品配套一览
        TransferApplySummary__c raesObj = new TransferApplySummary__c();
        raesObj.TransferApply__c = raObj.Id;
        raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        insert raesObj;

        TransferApplySummary__c raesObjB = new TransferApplySummary__c();
        raesObjB.TransferApply__c = raObj.Id;
        raesObjB.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        insert raesObjB;

        //调拨申请一览明细
        TransferApplyDetail__c raesdObj1 = new TransferApplyDetail__c();
        raesdObj1.TransferApply__c = raObj.Id;
        raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
        raesdObj1.TransferApplySummary__c = raesObj.Id;
        raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
        raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
        raesdObj1.TransferCount__c = 1;
        raesdObj1.FSD_SortInt__c = 01;
        raesdObj1.Asset__c = asset1.Id;
        raesdObj1.Main_OneToOne__c = true;
        raesdObj1.Loaner_accsessary__c = false;

        TransferApplyDetail__c raesdObj2 = new TransferApplyDetail__c();
        raesdObj2.TransferApply__c = raObj.Id;
        raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
        raesdObj2.TransferApplySummary__c = raesObj.Id;
        raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 3;
        raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
        raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
        raesdObj2.TransferCount__c = 1;
        raesdObj2.FSD_SortInt__c = 02;
        raesdObj2.Asset__c = asset2.Id;
        raesdObj2.Loaner_accsessary__c = true;
        raesdObj2.OneToOneAccessory__c = true;
        raesdObj2.Fixture_OneToOne_Link__c = foLink1.Id;

        TransferApplyDetail__c raesdObj3 = new TransferApplyDetail__c();
        raesdObj3.TransferApply__c = raObj.Id;
        raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA3.Id;
        raesdObj3.TransferApplySummary__c = raesObj.Id;
        raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 3;
        raesdObj3.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
        raesdObj3.ApplyPersonAppended__c = false;
        raesdObj3.FSD_SortInt__c = 03;
        raesdObj3.Asset__c = asset3.Id;
        raesdObj3.OneToOneAccessory__c = true;
        raesdObj3.Loaner_accsessary__c = true;
        raesdObj3.Fixture_OneToOne_Link__c = foLink2.Id;

        TransferApplyDetail__c raesdObjB1 = new TransferApplyDetail__c();
        raesdObjB1.TransferApply__c = raObj.Id;
        raesdObjB1.TransferApplySummary__c = raesObjB.Id;
        raesdObjB1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObjB1.TransferCount__c = 1;
        raesdObjB1.FSD_SortInt__c = 01;
        raesdObjB1.Asset__c = asset2.Id;
        raesdObjB1.TransferType__c = '待废弃';

        TransferApplyDetail__c raesdObjB2 = new TransferApplyDetail__c();
        raesdObjB2.TransferApply__c = raObj.Id;
        raesdObjB2.TransferApplySummary__c = raesObjB.Id;
        raesdObjB2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
        raesdObjB2.TransferCount__c = 1;
        raesdObjB2.FSD_SortInt__c = 01;
        raesdObjB2.Asset__c = asset2.Id;
        raesdObjB2.TransferType__c = '待修理';

        TransferApplyDetail__c raesdObjB3 = new TransferApplyDetail__c();
        raesdObjB3.TransferApply__c = raObj.Id;
        raesdObjB3.TransferApplySummary__c = raesObjB.Id;
        raesdObjB3.IndexFromUniqueKey__c = 3;
        raesdObjB3.TransferCount__c = 1;
        raesdObjB3.FSD_SortInt__c = 01;
        raesdObjB3.Asset__c = asset2.Id;
        raesdObjB2.TransferType__c = '丢失找回';

        TransferApplyDetail__c raesdObjB4 = new TransferApplyDetail__c();
        raesdObjB4.TransferApply__c = raObj.Id;
        raesdObjB4.TransferApplySummary__c = raesObjB.Id;
        raesdObjB4.IndexFromUniqueKey__c = 4;
        raesdObjB4.TransferCount__c = 1;
        raesdObjB4.FSD_SortInt__c = 01;
        raesdObjB4.Asset__c = asset2.Id;

        List<TransferApplyDetail__c> tadList = new List<TransferApplyDetail__c> {raesdObj1,raesdObj2,raesdObj3, raesdObjB1,raesdObjB2,raesdObjB3,raesdObjB4};
        insert tadList;
        // 审批完成
        if(i >= 0) {
            // 提交申请
            raObj.Status__c = FixtureUtil.raStatusMap.get(FixtureUtil.RaStatus.Yi_Pi_Zhun.ordinal());
            raObj.Status_Text__c = FixtureUtil.raStatusMap.get(FixtureUtil.RaStatus.Yi_Pi_Zhun.ordinal());
            raObj.Request_time__c = System.now();
            raObj.Request_approval_time__c = System.now();
            update raObj;
        }
        // 下架完成
        if(i >= 1) {
            for(TransferApplyDetail__c tad:tadList) {
                tad.StockDown__c = true;
                tad.StockDown_time__c = Date.toDay();
                tad.StockDown_staff__c = Userinfo.getUserId();
                tad.Shipment_request_time2__c = Date.toDay();
            }
        }
        // 发货检测完成
        if(i >= 2) {
            for(TransferApplyDetail__c tad:tadList) {
                tad.Inspection_result__c = 'OK';
                tad.Pre_inspection_time__c = System.now();
                tad.Inspection_staff__c = Userinfo.getUserId();
            }
        }
        // 发货完成
        if(i >= 3) {
            FixtureDeliverySlip__c fdsObj = new FixtureDeliverySlip__c();
            fdsObj.Name = '00001';
            fdsObj.DeliveryCompany__c = '利讯';
            fdsObj.Distributor_method__c = '陆运';
            fdsObj.DeliveryType__c = '发货';
            fdsObj.Shippment_loaner_time__c = System.now();
            insert fdsObj;
            for(TransferApplyDetail__c tad:tadList) {
                tad.DeliverySlip__c = fdsObj.Id;
            }
        }
        // 欠品确认完成
        if(i >= 4) {
            for(TransferApplyDetail__c tad:tadList) {
                tad.Check_lost_Item__c = 'OK';
                tad.CDS_complete__c = true;
            }
        }
        // 入库检测完成
        if(i >= 5) {
            for(TransferApplyDetail__c tad:tadList) {
                tad.Inspection_result_after__c = 'OK';
                tad.Inspection_result_after__c = 'OK';
                tad.Inspection_result_after__c = 'OK';
                tad.Inspection_result_after__c = 'OK';
                tad.Inspection_result_after__c = 'OK';
                tad.Inspection_result_after__c = 'OK';
            }
        }

        // 受理批量更新完成
        if(i >= 6) {
            for(TransferApplyDetail__c tad:tadList) {
                tad.IsPerfect__c = true;
                tad.IsPerfect__c = true;
                tad.IsPerfect__c = true;
                tad.IsPerfect__c = true;
                tad.IsPerfect__c = true;
                tad.IsPerfect__c = true;
            }
        }
        // 入库完成
        if(i >= 7) {
            for(TransferApplyDetail__c tad:tadList) {
                tad.Arrival_in_wh__c = true;
                tad.Arrival_in_wh__c = true;
                tad.Arrival_in_wh__c = true;
            }
        }

        update tadList;
    }
    // 主线流程 ok
    @isTest
    public static void test_all() {
        setupTestData(6, '北京', '北京 备品中心', 'AgencyToCenter', true);

        Test.startTest();
        Oly_TriggerHandler.clearbypass(AssetHandler.class.getName());
        List<TransferApplyDetail__c> tads = [SELECT Id FROM TransferApplyDetail__c];
        for(TransferApplyDetail__c tad : tads) {
            tad.Arrival_in_wh__c = true;
        }
        update tads;
        Test.stopTest();
    }
    @isTest
    public static void test_toOther() {
        Test.startTest();
        setupTestData(3, '北京 备品中心', '北京 平安', 'CenterToOther', false);
        Test.stopTest();
    }
    // 审批相关 ok
    @isTest
    public static void test_approval() {
        setupTestData(-1);
        Test.startTest();
        TransferApply__c raObj = [SELECT Id FROM TransferApply__c WHERE Id=:taId];
        // 提交审批
        raObj.Status__c = '申请中';
        raObj.Request_time__c = System.now();
        update raObj;
        // 驳回
        raObj.Status__c = '草案中';
        raObj.Request_time__c = null;
        update raObj;
        raObj.Status__c = '已批准';
        raObj.Request_time__c = System.now();
        raObj.Request_approval_time__c = System.now();
        update raObj;
        Test.stopTest();
    }
    // 批准前删除第一条明细 deleteReFirst() ok
    @isTest
    public static void test_deleteFirstDetail() {
        setupTestData(-1);
        Test.startTest();
        TransferApplySummary__c tas = [SELECT Id, First_Tad__c FROm TransferApplySummary__c WHERE Fixture_Set__c = null];
        TransferApplyDetail__c tad = new TransferApplyDetail__c(Id=tas.First_Tad__c);
        delete tad;
        tas = [SELECT Id, First_Tad__c FROm TransferApplySummary__c WHERE Fixture_Set__c = null];
        System.assertNotEquals(null, tas.First_Tad__c);
        Test.stopTest();
    }
    // 取消第一条明细 setFirstDetail() ok
    @isTest
    public static void test_cancelFirstDetail() {
        setupTestData(0);
        Test.startTest();
        TransferApplySummary__c tas = [SELECT Id, First_Tad__c FROm TransferApplySummary__c WHERE Fixture_Set__c = null];
        TransferApplyDetail__c tad = new TransferApplyDetail__c(Id=tas.First_Tad__c, Cancel_Select__c=true, Cancel_Reason__c='123');
        update tad;
        tas = [SELECT Id, First_Tad__c FROm TransferApplySummary__c WHERE Fixture_Set__c = null];
        System.assertNotEquals(tad.Id, tas.First_Tad__c);
        Test.stopTest();
    }
    // 出库前主体NG oneToOne4XX() ok
    @isTest
    public static void test_mainInspectionNG() {
        setupTestData(1);
        Test.startTest();
        TransferApplyDetail__c mainTad = [SELECT Id, TransferApplySummary__c FROM TransferApplyDetail__c WHERE Main_OneToOne__c=true];
        mainTad.Inspection_result__c = 'NG';
        mainTad.Inspection_result_NG__c = '废弃';
        update mainTad;
        for(TransferApplyDetail__c tad:[SELECT Cancel_Select__c FROM TransferApplyDetail__c
                                        WHERE TransferApplySummary__c=:mainTad.TransferApplySummary__c]){
            System.assertEquals(true, tad.Cancel_Select__c);
        }
        Test.stopTest();
    }
    // 欠品确认 OK
    @isTest
    public static void test_Checklost() {
        setupTestData(3);
        Test.startTest();
        List<TransferApplyDetail__c> tadList = [SELECT Id FROM TransferApplyDetail__c ORDER BY Main_OneToOne__c DESC, OneToOneAccessory__c DESC];
        tadList[0].Check_lost_Item__c = 'OK'; // 空->OK
        tadList[1].Check_lost_Item__c = '消耗'; // 空->消耗
        tadList[2].Check_lost_Item__c = '欠品'; // 空->欠品
        tadList[3].Check_lost_Item__c = '欠品'; tadList[3].Lost_item_giveup__c = true; // 空->放弃
        tadList[4].Check_lost_Item__c = 'OK';
        tadList[5].Check_lost_Item__c = 'OK';
        tadList[6].Check_lost_Item__c = 'OK';
        update tadList;
        tadList[0].Check_lost_Item__c = null; // OK->空
        //tadList[1].Check_lost_Item__c = null; // 消耗->空
        tadList[2].Check_lost_Item__c = null; // 欠品->空
        //tadList[3].Check_lost_Item__c = null; tadList[3].Lost_item_giveup__c = false;// 放弃->空
        tadList[4].Check_lost_Item__c = '消耗'; // ok->消耗
        tadList[5].Check_lost_Item__c = '欠品'; // ok->欠品
        tadList[6].Check_lost_Item__c = '欠品'; tadList[3].Lost_item_giveup__c = true;// OK->放弃
        update tadList;

        //tadList[4].Check_lost_Item__c = 'OK'; // 消耗->OK
        tadList[5].Check_lost_Item__c = 'OK'; // 欠品->OK
        //tadList[6].Check_lost_Item__c = 'OK'; tadList[3].Lost_item_giveup__c = false;// 放弃->OK
        update tadList;
        Test.stopTest();
    }
    // 办事处到货确认
    @isTest
    public static void test_AgencyChecklost() {
        setupTestData(3, '北京 备品中心', '北京', 'CenterToAgency', false);
        Test.startTest();
        List<TransferApplyDetail__c> tadList = [SELECT Id FROM TransferApplyDetail__c ORDER BY Main_OneToOne__c DESC, OneToOneAccessory__c DESC];
        tadList[0].ArrivalResult__c = '欠品';
        tadList[1].ArrivalResult__c = 'OK';
        tadList[2].ArrivalResult__c = 'NG';
        tadList[3].ArrivalResult__c = '欠品';
        tadList[4].ArrivalResult__c = '欠品';
        tadList[5].ArrivalResult__c = '欠品';
        tadList[6].ArrivalResult__c = '欠品';
        update tadList;
        tadList[0].ArrivalResult__c = 'OK';
        tadList[1].ArrivalResult__c = '欠品';
        tadList[2].ArrivalResult__c = 'OK';
        tadList[3].ArrivalResult__c = 'OK';
        tadList[4].ArrivalResult__c = 'NG';
        tadList[5].Return_DeliverySlip__c = [SELECT Id FROM FixtureDeliverySlip__c LIMIT 1].Id;
        tadList[5].ArrivalResult__c = 'OK';
        tadList[6].ArrivalResult__c = 'OK';
        update tadList;
        Test.stopTest();
    }
}