/**
 * wangweipeng  2021/08/24   
 * UpdatekeyPointProductBatch   测试类
 * 主要更新 备品借出申请 是否重点产品历史数据更新
 */
@isTest
private class UpdatekeyPointProductBatchTest {
    static testMethod void testMethod1() {
        // 省
        Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;

        // 病院を作る
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;

        // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        Contact contact2 = new Contact();
        contact2.AccountId = dep.Id;
        contact2.FirstName = '責任者';
        contact2.LastName = 'test1经销商';
        insert contact2;

        FixtureDeliverySlip__c slip = new FixtureDeliverySlip__c();
        slip.Name = '运输单号';
        slip.DeliveryType__c = '发货';
        slip.Distributor_method__c = '陆运';
        slip.DeliveryCompany__c = 'Fedex';
        slip.Wh_Staff__c = Userinfo.getUserId();
        slip.Combine_Pack__c = '123';
        insert slip;


        // 产品
        Product2 pro5 = new Product2(Name='name05',IsActive=true,Family='SP',
                Fixture_Model_No__c='n05',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n05',
                ProductCode_Ext__c='pc05',Manual_Entry__c=false,Important_Rroduct_1GI__c=true);
        insert pro5;


        //备品借出申请
        Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
        raObj.Name = 'testra';
        raObj.Product_category__c = 'GI';
        raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
        raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
        raObj.direct_send__c = '医疗机构';
        raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
        raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
        raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
        raObj.Hospital__c = hospital.Id;
        raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
        raObj.Account__c = dep.Id;
        raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();  // 希望到货日
        raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数
        // 预定归还日自动生成 预定归还日=（希望到货日+希望借用天数）-1
        // raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();  // 预定归还日
        // B.OLY_OCM-669 入力规则: 希望借用天数不能为空
        raObj.Phone_number__c = '1234567890';
        raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
        raObj.DeliverySlip__c = slip.id;
        insert raObj;

        // 保有设备C (只有附属品 个体管理)
        Asset assetC1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        assetC1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        assetC1.SerialNumber = 'assetC1';
        assetC1.Name = 'assetC1';
        assetC1.AccountId = dep.Id;
        assetC1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        assetC1.Hospital__c = hospital.Id;
        assetC1.Product2Id = pro5.Id;
        assetC1.Quantity = 1;
        assetC1.Status = '有库存';
        assetC1.Manage_type__c = '个体管理';
        assetC1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        assetC1.Loaner_accsessary__c = true;
        assetC1.Delete_Flag__c = false;
        assetC1.Freeze_sign__c = false;
        assetC1.Out_of_wh__c = 0;
        // 保有设备
        Asset asset = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        asset.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        asset.SerialNumber = 'asset';
        asset.Name = 'asset';
        asset.AccountId = dep.Id;
        asset.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        asset.Hospital__c = hospital.Id;
        asset.Product2Id = pro5.Id;
        asset.Quantity = 1;
        asset.Status = '有库存';
        asset.Manage_type__c = '个体管理';
        asset.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        asset.Loaner_accsessary__c = true;
        asset.Delete_Flag__c = false;
        asset.Freeze_sign__c = false;
        asset.Out_of_wh__c = 0;
        insert new Asset[] {assetC1, asset};

        // 备品配套(只有附属品)
        Fixture_Set__c fsObjC1 = new Fixture_Set__c();
        fsObjC1.Name = 'setC1';
        fsObjC1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNoC1';
        fsObjC1.Loaner_name__c = 'nameC1';
        insert fsObjC1;

        // 备品配套明细(只有附属品)
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjC1 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjC1.Name = 'detailAccessory';
        fsdObjC1.Name_CHN_Created__c = 'detailAccessoryName';
        fsdObjC1.Product2__c = pro5.Id;
        fsdObjC1.Fixture_Set__c = fsObjC1.Id;
        fsdObjC1.Is_Body__c = false;
        fsdObjC1.Is_Optional__c = true;
        fsdObjC1.UniqueKey__c = fsObjC1.Id + ':' + pro5.Id;
        fsdObjC1.SortInt__c = 1;
        insert fsdObjC1;

        // 借出备品配套一览
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObjC1 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        raesObjC1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesObjC1.Fixture_Set__c = fsObjC1.Id;
        raesObjC1.Cancel_Select__c = false;
        raesObjC1.Shipment_request_time__c = Date.toDay();
        raesObjC1.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        raesObjC1.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
        raesObjC1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesObjC1.UniqueKey__c = '1:'+ fsObjC1.Id + ':1';
        insert raesObjC1;

        // 借出备品配套一览明细
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObjC1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        raesdObjC1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesdObjC1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjC1.Id;
        raesdObjC1.Rental_Num__c = 1;
        raesdObjC1.Queue_Number__c = null;
        raesdObjC1.Is_Body__c = false;
        raesdObjC1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObjC1.Id;
        raesdObjC1.Asset__c = assetC1.Id;
        raesdObjC1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObjC1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObjC1.Id + ':' + fsdObjC1.Id + ':1';
        raesdObjC1.Salesdepartment_before__c = '0.备品中心';
        raesdObjC1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
        raesdObjC1.Product_category_text__c = 'GI';
        raesdObjC1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
        insert raesdObjC1;


        List<Id> listId = new List<ID>();
        listId.add(raObj.id);
        Id execBTId = Database.executeBatch(new UpdatekeyPointProductBatch(listId), 200);

        Database.executeBatch(new UpdatekeyPointProductBatch(), 200);

    }
}