public without sharing class StaticParameter {
    // 是否从 StageProgressBarExtension 更新 Stage的
    public static Boolean StageProgressBarUpdate = false;
    // 二次进入 OpportunityTriggerHandler 的 setReceiver方法跳过初始化
    public static Boolean OpportunityTriggerHandler_setReceiver = false;
    // 王鹏伟 OrderTriggerHandler 更新 Opportunity 时跳过 OpportunityTrigger中都合同的更新
    public static Boolean OpportunityTriggerIsUpdate = false;
    // 王鹏伟 OpportunityTrigger 更新 Order 时跳过 OrderTriggerHandler中对询价的更新
    public static Boolean OrderTriggerIsUpdate = false;
    //能否修改关联询价
    public static Boolean OppCanChangeOpp = false;
    //用于跳过关联询价来回赋值。
    public static Boolean OppChangeopp = false;
    //跳过验证。
    public static Boolean temp = false;
    // 代理商ID对应用户小组ID
    public static Map<String, String> dealerGroupMap = new Map<String, String>{
        '0012800000VhMq0' => '00G28000000eowR', //长沙市众林仪器设备有限公司BS
        '0012800000DkOzP' => '00G28000000eowR', //
        '0012800000DUL4Q' => '00G28000000eowR', //
        '0012800000VhNG9' => '00G28000000eoxP', //上海天放实验仪器有限公司BS
        '0012800000DkOzR' => '00G28000000eoxP', //
        '0012800000DUL4U' => '00G28000000eoxP', //
        '0012800000VhNPG' => '00G28000000eoy8', //上海江文国际贸易有限公司BS
        '0012800000DkOzW' => '00G28000000eoy8', //
        '0012800000DUL4Y' => '00G28000000eoy8', //
        '0012800000VhNkn' => '00G28000000ep1b', //杭州柏奥谷科技有限公司BS
        '0012800000VhNez' => '00G28000000ep1b', //
        '0012800000VgrED' => '00G28000000ep1b', //
        '0012800000VhO4T' => '00G28000000ep2e', //南京奥力科学仪器有限公司BS
        '0012800000DUL4K' => '00G28000000ep2e', //
        '0012800000DkOzQ' => '00G28000000ep2e', //
        '0012800000VhOAl' => '00G28000000ep2t', //武汉恒嘉俊科技有限公司BS
        '0012800000DkOzM' => '00G28000000ep2t', //
        '0012800000DUL4S' => '00G28000000ep2t', //
        '0012800000VhOKW' => '00G28000000ep3S', //上海外海生物科技有限公司BS
        '0012800000DUL4R' => '00G28000000ep3S', //
        '0012800000DkOzN' => '00G28000000ep3S', //
        '0012800000VhOOn' => '00G28000000ep3w', //长春源合医疗设备有限公司BS
        '0012800000DkOzH' => '00G28000000ep3w', //
        '0012800000ElV7B' => '00G28000000ep3w', //
        '0012800000VhORX' => '00G28000000ep4L', //甘肃嘉瑞贸易有限责任公司BS
        '0012800000DkOzF' => '00G28000000ep4L', //
        '0012800000DUL4H' => '00G28000000ep4L', //
        '0012800000VhOVU' => '00G28000000ep5d', //陕西华大生物仪器有限公司BS
        '0012800000DkOz8' => '00G28000000ep5d', //
        '0012800000DUL4G' => '00G28000000ep5d', //
        '0012800000VhP0E' => '00G28000000ep6P', //山东爱博科技贸易有限公司BS
        '0012800000DkOzL' => '00G28000000ep6P', //
        '0012800000DUL4P' => '00G28000000ep6P', //
        '0012800000VhP8g' => '00G28000000ep6o', //内蒙古达音科技有限公司BS
        '0012800000VhP7n' => '00G28000000ep6o', //
        '0012800000VgrZy' => '00G28000000ep6o', //
        '0012800000VhPEo' => '00G28000000ep7m', //内蒙古达音科技有限公司BS
        '0012800000DkOzO' => '00G28000000ep7m', //
        '0012800000DUL4T' => '00G28000000ep7m', //
        '0012800000VhPJP' => '00G28000000ep8k', //郑州远中科技有限公司BS
        '0012800000DkOzI' => '00G28000000ep8k', //
        '0012800000DUL4D' => '00G28000000ep8k', //
        '0012800000VhPOK' => '00G28000000ep9d', //沈阳禾光科技有限公司BS
        '0012800000DkOzJ' => '00G28000000ep9d', //
        '0012800000DUL4E' => '00G28000000ep9d', //
        '0012800000VhNEc' => '00G28000000eoxt', //北京冷泉科技有限公司BS
        '0012800000DkOzU' => '00G28000000eoxt', //
        '0012800000DUL4A' => '00G28000000eoxt', //
        '0012800000VhNjp' => '00G28000000ep0O', //北京信华康威科技有限公司BS
        '0012800000VgrTT' => '00G28000000ep0O', //
        '0012800000VhNk9' => '00G28000000ep0O', //
        '0012800000VhNta' => '00G28000000ep25', //北京信华康威科技有限公司BS
        '0012800000VgrR6' => '00G28000000ep25', //
        '0012800000VhNsm' => '00G28000000ep25', //
        '0012800000VhO8L' => '00G28000000ep2Z', //北京东方奥舟科技发展有限公司BS
        '0012800000VgrY2' => '00G28000000ep2Z', //
        '0012800000VhO7D' => '00G28000000ep2Z', //
        '0012800000VhOCc' => '00G28000000ep2y', //海南隽誉科技有限公司BS
        '0012800000DUL4M' => '00G28000000ep2y', //
        '0012800000DkOzE' => '00G28000000ep2y', //
        '0012800000VhOMw' => '00G28000000ep3c', //南宁美丽生物科技有限公司BS
        '0012800000Vgr6q' => '00G28000000ep3c', //
        '0012800000VhOMN' => '00G28000000ep3c', //
        '0012800000VhP9j' => '00G28000000ep73', //四川恒易科技有限公司BS
        '0012800000DkOzG' => '00G28000000ep73', //
        '0012800000DUL4O' => '00G28000000ep73', //
        '0012800000VhPKr' => '00G28000000ep94', //云南祺光科技有限公司BS
        '0012800000DkOzX' => '00G28000000ep94', //
        '0012800000DUL4Z' => '00G28000000ep94', //
        '0012800000VhPRE' => '00G28000000ep9s', //北京顺能电子仪器有限公司BS
        '0012800000DUL4B' => '00G28000000ep9s', //00GO0000002HLzx
        '0012800000DkOz7' => '00G28000000ep9s', //00GO0000002HLzx
        '0012800000VhPa6' => '00G28000000epDO', //哈尔滨英杰科技发展有限公司BS
        '0012800000DkOzK' => '00G28000000epDO', //
        '0012800000DUL4F' => '00G28000000epDO', //
        '0012800000VhPnl' => '00G28000000epFt', //广州市众创生物科技有限公司BS
        '0012800000DUL49' => '00G28000000epFt', //
        '0012800000DkOzV' => '00G28000000epFt', //
        '0012800000VhPvp' => '00G28000000epIY', //合肥远明科技有限公司BS
        '0012800000DUL4J' => '00G28000000epIY', //
        '0012800000DkOzA' => '00G28000000epIY', //
        '0012800000VhQLh' => '00G28000000epKP', //福建远明生物科技有限公司BS
        '0012800000VgrL5' => '00G28000000epKP', //
        '0012800000VhRoB' => '00G28000000epKP', //
        '0012800000VhQO7' => '00G28000000epKZ', //广州安科医疗器械有限公司BS
        '0012800000DUL4V' => '00G28000000epKZ', //
        '0012800000DkOzS' => '00G28000000epKZ', //
        '0012800000VhQOW' => '00G28000000epKj', //培德国际有限公司BS
        '0012800000DUL4X' => '00G28000000epKj', //
        '0012800000VhQLm' => '00G28000000epKj', //
        '0012800000VhQcJ' => '00G28000000epP6', //上海振禹仪器有限公司BS
        '0012800000DkOz9' => '00G28000000epP6', //
        '0012800000DUL4I' => '00G28000000epP6', //
        '0012800000DUL3z' => '00G28000000eowg', //北京鹰瑞达科技发展有限责任公司RVI
        '0012800000DUL40' => '00G28000000eox0', //上海圈彩贸易有限公司RVI
        '0012800000DUL42' => '00G28000000eoxK', //上海腾诺机电设备有限公司RVI
        '0012800000DUL45' => '00G28000000eoxo', //深圳市楠柏机电设备有限公司RVI
        '0012800000DUL46' => '00G28000000eoyI', //广州达泊恩贸易有限公司RVI
        '0012800000DUL48' => '00G28000000eoyc', //上海西努光学科技有限公司RVI
        '0012800000DUL47' => '00G28000000eozf', //上海斌瑞检测技术服务有限公司RVI
        '0012800000DUL3l' => '00G28000000ep0E', //北京元中锐科集成检测技术有限公司IE
        '0012800000DUL3m' => '00G28000000ep0Y', //陕西航信科工贸有限公司IE
        '0012800000DUL3n' => '00G28000000ep1g', //天津市恒泰达国际贸易有限公司IE
        '0012800000DUL43' => '00G28000000epI9', //天津市恒泰达国际贸易有限公司RVI
        '0012800000DUL3o' => '00G28000000epIi', //沈阳元杰光学技术有限公司IE
        '0012800000DUL3y' => '00G28000000epJ7', //沈阳元杰光学技术有限公司RVI
        '0012800000DUL3p' => '00G28000000ep2U', //上海力阳实业有限公司IE
        '0012800000DUL3r' => '00G28000000ep38', //广州元升科技有限公司IE
        '0012800000DUL3s' => '00G28000000ep3N', //上海西努光学科技有限公司IE
        '001N000001BHVhZ' => '00G28000000ep3N',
        '001N000001BHVkg' => '00G28000000ep3N',
        '0012800001HoNjr' => '00G28000000ep3N',
        '0012800001HoO3Y' => '00G28000000ep3N',
        '0012800000DUL3t' => '00G28000000epJM', //无锡联发易创科技有限公司IE
        '0012800000DUL3u' => '00G28000000ep41', //无锡世迈科技有限公司IE
        '0012800000DUL3v' => '00G28000000ep4G', //杭州全谱实验室设备有限公司IE
        '0012800000DUL3w' => '00G28000000ep4V', //苏州科冠电子科技有限公司IE
        '0012800000DUL3Z' => '00G28000000ep6j', //北京德宇泛美测试技术有限公司NDT
        '0012800000DUL3a' => '00G28000000ep78', //上海克洛力无损检测设备有限公司NDT
        '0012800000DUL44' => '00G28000000ep7h', //北京新兴日祥科技发展有限公司RVI
        '0012800000DUL3b' => '00G28000000ep8p', //北京新兴日祥科技发展有限公司NDT
        '0012800000DUL3c' => '00G28000000ep9O', //上海斌瑞检测技术服务有限公司NDT
        '0012800000DUL3d' => '00G28000000epA2', //上海艾因蒂克实业有限公司NDT
        '0012800000DUL3e' => '00G28000000epBF', //陕西恩埃姆检测技术有限公司NDT
        '0012800000DUL3q' => '00G28000000epCk', //重庆永长科技有限公司IE
        '0012800000DUL3f' => '00G28000000epDJ', //重庆永长科技有限公司NDT
        '0012800000DUL41' => '00G28000000epEb', //重庆永长科技有限公司RVI
        '0012800000DUL3g' => '00G28000000epFj', //廊坊市新思维科技有限公司NDT
        '0012800000DUL3j' => '00G28000000epGD', //北京市广业华丰商贸有限责任公司ANI
        '0012800000DUL3k' => '00G28000000epHL', //上海泽权仪器设备有限公司ANI
        '0012800000DkOz2' => '00G28000000epJb', //深圳市莱雷科技有限公司ANI
        '0012800000DkOz3' => '00G28000000epJv', //中智华恒（北京）科技有限公司RVI
        '0012800000DUL3i' => '00G28000000epKF', //北京欧宁航宇检测技术有限公司NDT
        '0012800000Vk2p2' => '00G28000000erQv', //巴斯德仪器（苏州）有限公司ANI
        '001N000001BSTRn' => '00GN0000001y6Tg', //BS虚拟代理商
        '001N000001BSTXv' => '00GN0000001y6Tg',
        '001N000001BSTaf' => '00GN0000001y6Tg',
        '0012800001HoORb' => '00G28000003GUrf', //BS虚拟代理商(生产机)
        '0012800001HoPY4' => '00G28000003GUrf',
        '0012800001HoPaz' => '00G28000003GUrf',
        '0012800001HrYfb' => '00G28000003GXLg', //三丰智合（北京）科技有限公司RVI
        '00128000010VBAC' => '00G28000003GXLW', //宝怿（天津）科技有限公司IE
        '0012800001YrM3K' => '00G28000003PVrh',  //北京主导时代科技有限公司RVI
        '0012800001YvAK9' => '00G28000003Pa4f',  //哈尔滨英桀恒励科技有限公司BS
        '0012800001YvAN9' => '00G28000003Pa4f',
        '0012800001YvAQh' => '00G28000003Pa4f', 
        '0012800000k77B5' => '00G0K000002e0U0',  //北京新源志勤科技开发有限责任公司ANI
        '0010K00001oSRPl' => '00G0K000002e1Rh',  //湖南艾森威尔生物科技有限公司BS
        '0010K00001oSRRh' => '00G0K000002e1Rh',
        '0010K00001oSRSp' => '00G0K000002e1Rh',
        '0010K00001rX52j' => '00G0K000002e5EV',  //香港和谐科技BS
        '0010K00001rX5Ao' => '00G0K000002e5EV',
        '0010K00001rX57a' => '00G0K000002e5EV', 
        '0010K00001vWYg7' => '00G0K000002eEHc',  //成都知境科技有限公司BS
        '0010K00001vWYkO' => '00G0K000002eEHc',
        '0010K00001vWYoJ' => '00G0K000002eEHc',
        '0010K00001yH6FB' => '00G0K000002eJEU',  //赢洲科技（上海）有限公司(ANI)
        '0010K00001yeroC' => '00G0K000002eJjr',   //陕西恩埃姆检测技术有限公司(ANI)  
        '00128000010VBJR' => '00G0K000002eTHp',  //西安助博商贸有限公司(IE)  
        '0010K000021ywpM' => '00G0K000002eYhe',  //宝怿（天津）科技有限公司 (RVI) 
        //'0010K000027TYtf' => '00G0K0000048ZDM',   //成都铁安科技有限责任公司(NDT) 
        '0012800000etOTu' => '00G0K000003bFDx',   //北京永盛通科技发展有限公司(ANI)
        '0012800000DUL3j' => '00G0K000003bFE2',   //北京永盛通科技发展有限公司(ANI)
        '0010K00002B0rbU' => '00G0K000003bH3e',   //北京新兴日祥科技发展有限公司北京分公司(RVI)
        '0010K000029aPEt' => '00G0K000003bHP7',   //天津宏基伟业科技发展有限公司(NDT) 
        '0010l000014DCVy' => '00G0l000002YURd',   //NDT直销(NDT) 
        '0010l000014F1xH' => '00G0l000002ZCV0',    //cxck果果(P)测试(BS) 
        '0010l000014F1xI' => '00G0l000002ZCV0',   //cxck果果(P)测试(BS) 
        '0010l000014F1xJ' => '00G0l000002ZCV0',    //cxck果果(P)测试(BS) 
        '0010l000014F9EA' => '00G0l000002ZCkU',   //配置SFDC测试代理商成都知镜LS1112-1(课税)(BS)
        '0010l000014F9EB' => '00G0l000002ZCkU',   //配置SFDC测试代理商成都知镜LS1112-1(免税)(BS)
        '0010l000014F9E9' => '00G0l000002ZCkU',    //配置SFDC测试代理商成都知镜LS1112-1(P)(BS)
        '0010l000014F8kl' => '00G0l000002ZCkj',     //贵阳集团(IE)
        '0010l000014Eq8a' => '00G0l000002ZH60',    //ANI辐射审批人不一致(ANI)
        '0010l000014ERfV' => '00G0l000002ZH6P',    //ANI磊洲凤科科技有限公司(ANI)
        '0010K00002FmNJV' => '00G0K000004gZJJ', //北京顺能汇捷科技有限公司BS
        '0010K00002FmNa2' => '00G0K000004gZJJ', //
        '0010K00002FmNn6' => '00G0K000004gZJJ',
        '0010K00002JFf2x' => '00G0K000004ILpG', //和谐科技香港有限公司LS
        '0010K00002JFf2y' => '00G0K000004ILpG', //
        '0010K00002JFf2z' => '00G0K000004ILpG',
        '0010l000016tsGb' => '00G0l000002jOvM', //广州市中誉仪器有限公司LS(测试环境-暂时保留)
        '0010l000016tsGc' => '00G0l000002jOvM', //
        '0010l000016tsGd' => '00G0l000002jOvM',
        '0010K00002K9uVi' => '00G0K000003f6dm',//广州市中誉仪器有限公司LS(先上线了,后边需要修改)
        '0010K00002K9uVj' => '00G0K000003f6dm',
        '0010K00002K9uVh' => '00G0K000003f6dm',
        '0010l000017FdAO' => '00G0l000002jdTh',//佰诺全景生物技术（北京）有限公司(测试环境)
        '0010l000017FdAP' => '00G0l000002jdTh',
        '0010l000017FdAQ' => '00G0l000002jdTh',
        '0010K00002Krwa3' => '00G0K000003f6wd',//佰诺全景生物技术（北京）有限公司
        '0010K00002Krwa4' => '00G0K000003f6wd',
        '0010K00002Krwa5' => '00G0K000003f6wd',
        '0010K00002OzDAj' => '00G0K0000032GIu',   //四川中昊海纳科技有限公司(ANI)
        '0010K00002QPKzg' => '00G0K0000032NuG', //北京康瑞特科贸有限责任公司LS
        '0010K00002QPKzh' => '00G0K0000032NuG',
        '0010K00002QPKzi' => '00G0K0000032NuG',
        '0010K00002QPL0F' => '00G0K0000032NuL', //北京中通恒信信息技术有限公司LS
        '0010K00002QPL0G' => '00G0K0000032NuL',
        '0010K00002QPL0H' => '00G0K0000032NuL',
        '0010K00002QPKzv' => '00G0K0000032NuQ', //天津东南仪诚科技有限公司LS
        '0010K00002QPKzw' => '00G0K0000032NuQ',
        '0010K00002QPKzx' => '00G0K0000032NuQ',
        '0010K00002QQClI' => '00G0K0000032OcK', //杭州裕雅生物科技有限公司LS
        '0010K00002QQClJ' => '00G0K0000032OcK',
        '0010K00002QQClK' => '00G0K0000032OcK',
        '0010K00002QQClm' => '00G0K0000032OcP', //杭州益航贸易有限公司LS
        '0010K00002QQCln' => '00G0K0000032OcP',
        '0010K00002QQClo' => '00G0K0000032OcP',
        '0010K00002QQClw' => '00G0K0000032PJN', //百靈生物科技澳門有限公司LS
        '0010K00002QQClx' => '00G0K0000032PJN',
        '0010K00002QQCly' => '00G0K0000032PJN',
        '0010K00002Rq7fV' => '00G0K0000032UPU',  //江苏迪业检测科技有限公司NDT
        '0010K00002UvCpN' => '00G0K000004AUM3', //国药器械河南生命科学有限公司
        '0010K00002UvCpO' => '00G0K000004AUM3',
        '0010K00002UvCpP' => '00G0K000004AUM3',
        '0010K00002UvCpX' => '00G0K000004AUMX', //安徽嘉尚生物科技有限公司
        '0010K00002UvCpY' => '00G0K000004AUMX',
        '0010K00002UvCpZ' => '00G0K000004AUMX',
        '0010K00002UxwVw' => '00G0K000004AVL6', //广州市中誉仪器科技有限公司(BS)
        '0010K00002UxxSP' => '00G0K000004AVL6',
        '0010K00002UxxSO' => '00G0K000004AVL6',
        '0010K00002VHSaB' => '00G0K000004AW2o',
        '0010K00002UxxT1' => '00G0K000004AW38',
        '0010K00002W6zlh' => '00G0K000004AYjU',//成都盛锴科技有限公司(NDT)
        '0010K00002ZVOwt' => '00G0K000004c0oG',//天津宏基伟业科技发展有限公司(NDT)
        '0010K00002b6v6W' => '00G0K000004c4xH',//成都主导科技有限责任公司(NDT)
        '0010K00002dVNy1' => '00G0K0000059xxY',//北京深景量光科技有限公司(BS)
        '0010K00002dVNy2' => '00G0K0000059xxY',
        '0010K00002dVNy3' => '00G0K0000059xxY',
        '0010K00002ertQz' => '00G0K0000059xxd',//南京微是生物科技有限公司(BS)
        '0010K00002ertR0' => '00G0K0000059xxd',
        '0010K00002ertR1' => '00G0K0000059xxd',
        '0010K00002dmXEJ' => '00G0K0000059tJo'//北京主导科技有限责任公司(NDT)
    };

    public static List<String> specialDealerList = new List<String>{
        '0010K000027TYtf'
    };

    public static Map<String, String> specialDealerMap = new Map<String, String>{
        //'0010K000027TYtf'
        '0010l000016tsGb' => '0010l000016tsGb', //广州市中誉仪器有限公司LS(测试环境-暂时保留)
        '0010l000016tsGc' => '0010l000016tsGc', //
        '0010l000016tsGd' => '0010l000016tsGd',
        '0010K00002K9uVi' => '0010K00002K9uVi',//广州市中誉仪器有限公司LS
        '0010K00002K9uVj' => '0010K00002K9uVj',
        '0010K00002K9uVh' => '0010K00002K9uVh',
        '0010l000017FdAO' => '0010l000017FdAO',//佰诺全景生物技术（北京）有限公司(测试环境)
        '0010l000017FdAP' => '0010l000017FdAP',
        '0010l000017FdAQ' => '0010l000017FdAQ',
        '0010K00002Krwa3' => '0010K00002Krwa3',//佰诺全景生物技术（北京）有限公司(测试环境)
        '0010K00002Krwa4' => '0010K00002Krwa4',
        '0010K00002Krwa5' => '0010K00002Krwa5',
        '0010K00002UxwVw' => '0010K00002UxwVw', //广州市中誉仪器科技有限公司(BS)
        '0010K00002UxxSP' => '0010K00002UxxSP',
        '0010K00002UxxSO' => '0010K00002UxxSO'

    };

     public static Map<String, String> specialDealerMap1 = new Map<String, String>{

        '0010l000016tsGb' => '0010l000016tsGb', //广州市中誉仪器有限公司LS(测试环境-暂时保留)
        '0010l000016tsGc' => '0010l000016tsGc', //
        '0010l000016tsGd' => '0010l000016tsGd',
        '0010K00002K9uVi' => '0010K00002K9uVi',//广州市中誉仪器有限公司LS
        '0010K00002K9uVj' => '0010K00002K9uVj',
        '0010K00002K9uVh' => '0010K00002K9uVh',
        '0010K00002UxwVw' => '0010K00002UxwVw', //广州市中誉仪器科技有限公司(BS)
        '0010K00002UxxSP' => '0010K00002UxxSP',
        '0010K00002UxxSO' => '0010K00002UxxSO'
     };

}