@isTest
public class NewAndEditLoanerUserControllerTest {
    @TestSetup
    static void makeData(){
        TestDataUtility.CreatePIPolicyConfiguration();
    }
    static testMethod void NewAndEditLoanerUserController() {
        Test.setMock(HttpCalloutMock.class, new TestDataUtility.CreateMetaDataUtilityHttpMock());
        loaner_user__c lu = TestDataUtility.CreateLoanerUsers(1)[0];
        Test.startTest();
        ApexPages.StandardController sc =  new ApexPages.StandardController(lu);
        NewAndEditLoanerUserController qis = new NewAndEditLoanerUserController(sc);

        String qisJson = '{"Name":"test123","QIS_Status__c":"草案中","QIS_pre__c":"000000000000000","consumable__c":"01t1m000001QyDa","Cancel_QIS_Reason__c":"_u0001_","RecordTypeId":"01210000000RLWc","Repair__c":"a0J1m000001nZzf","RejectReason__c":"","Managementtext__c":"","OCSMAdministrativeReportStatus__c":"无需报告","MBC_AwareDate__c":"2022/03/29","Aware_date__c":"2022/03/29","Old_Repair_Name__c":"","isLendRental__c":false,"next_action__c":"","RC_problem_not_found__c":false,"Salesdepartment_Text__c":"","OCM_Repair_Mail1__c":"","Hospital__c":"0011m00000XlvHh","Account_State__c":"","Department_Class__c":"0011m00000SP4Mp","OwnerId":"0051m0000030e0QAAQ","Hospital_Department__c":"0011m00000SP4TB","Responsible_Person_HP__c":"***","Caller_phone__c":"***********","capital_or_consumable__c":"耗材","contract_number_ET_text__c":"","nonyushohin__c":"000000000000000","InstallDate_text__c":"","usage_frequence__c":"1","cleanning__c":"1","cds_methods__c":"手动","disinfection__c":"","sterlization__c":"","Faliour_date__c":"2022/03/29","Trable_occur_daY_collect__c":"2022/03/29","DelayReportReason__c":"","failuer_situation__c":"到货验收","failuer_situationSelect__c":"","problem_detail__c":"test","Damage_For_Doc_Or_Pat__c":"","Relation_With_The_Problem__c":"","Report_For_Goz__c":"","Which_Project__c":"","Opera_Name__c":"","BreakORFallOff__c":"","Is_Used_For_The_Opera__c":"","Set_usage_product__c":"","Comment__c":"test","AfterFailureInformation__c":"","Delay15Min__c":"","InformationFrom__c":"","FailureQInHospital__c":"","accsessary_detail__c":"","shipping_to_QIS_dept_day__c":"","ASReportedCode__c":"","QIS_ConfirmationDate__c":"","PAE_Determine__c":"","ASReportedCodeAC__c":"","OCSM_RC_CordingDate__c":"","PAE_DetermineAC__c":"","Complaint_Number__c":"","OSH_ConfirmationDate__c":"","if_QIS_Allowed__c":"","NotAllowedReason__c":"","OSHRAConfirmDate__c":"","isAE_Profile__c":"","isPAE_Profile__c":"","MDR_information__c":"","MDR_detail__c":"","CFDA_No_Hand__c":"","ProduceCompany_hand__c":"","Receive_Date_Day__c":"2022/03/29","OSHRecievedDate__c":"","QIS_Submit_day__c":"","QIS_OSH_answerdate__c":"","OCM_RC_RecievedDate__c":"","QIS_Complete_Day__c":"","QIS_Reply_day__c":"","QIS_cancel_date__c":"","QIS_Cancel_Submit_day__c":"","Daily_Report__c":"000000000000000","Generation_Source__c":"","Source_OnCall__c":"000000000000000","QisSubOrder__c":"000000000000000","AsyncData__c":false,"ETQ_UPLOAD_STATUS__c":"","AWS_Interface_Time__c":"2022/03/29 13:38","ETQ_UPLOAD_MESSAGE__c":"","INTERFACE_RECORD_ID__c":"","ET_QIS_SEND_EMAIL1__c":"","ET_QIS_SEND_EMAIL2__c":"","problem_detail_photo__c":"","Caller_phone_Encrypted__c":"415f2dab7eb6b2a866e02d823080a845","Responsible_Person_HP_Encrypted__c":"dcce196c4cfc273a83777852ddd486ab","AWS_Data_Id__c":"958360820671053825"}';
        NewAndEditLoanerUserController.saveLoanerUser(qisJson,'avgwshDFcxAS',False);
        NewAndEditLoanerUserController.saveLoanerUser(qisJson,'avgwshDFcxAS',True);
        Test.stopTest();
    }
}