global without sharing class LightingButtonConstant {
    //周报月报的状态‘草案中’
    public static final String STATUS_DRAFT = '草案中';
    //报告书的状态‘完毕’
     public static final String STATUS_COMPLETE = '完毕';
     //报告书的状态‘取消’
     public static final String STATUS_CANCEL = '取消';
     //OCSM报告的状态‘待报告’
     public static final String STATUS_TO_BE_REPORTED = '待报告';
     //OCSM报告的状态‘无需报告’
     public static final String STATUS_TO_NOT_REPORT = '无需报告';
     //VOC报告的状态‘结果确认完毕’
     public static final String STATUS_VOC_CONFIRMED = '结果确认完毕';
     //VOC报告的状态‘回答完毕’
     public static final String STATUS_VOC_END_OF_ANSWER = '回答完毕';
     //VOC报告的状态‘申请中’
     public static final String STATUS_VOC_APPLYING = '申請中';
     //VOC报告的状态‘判定完毕’
     public static final String STATUS_VOC_CHECK_OVER = '判定完毕';
     //VOC报告的状态‘填写完毕’
     public static final String STATUS_VOC_WRITE_OVER = '填写完毕';
     //VOC报告的状态‘完毕’
     public static final String STATUS_VOC_FINISH = '完毕';
     //QIS的状态‘OSH检测中’
     public static final String STATUS_QIS_OSH_TESTING = 'OSH检测中';
     //QIS的状态‘OSH填写完毕’
     public static final String STATUS_QIS_OSH_COMPLATED = 'OSH填写完毕';
     //QIS的状态‘OSH检测申请’
     public static final String STATUS_QIS_OSH_TESTING_APP = 'OSH检测申请';
     //QIS的状态‘RC填写完毕’
     public static final String STATUS_QIS_RC_COMPLATED = 'RC填写完毕';
     //QIS的状态‘取消申请’
     public static final String STATUS_QIS_CANCEL = '取消申请';
     //QIS的状态‘RC检测中’
     public static final String STATUS_QIS_RC_CHECKING = 'RC检测中';
     //QIS的状态‘FSE填写完毕’
     public static final String STATUS_QIS_FSE_COMPLATED = 'FSE填写完毕';
     //QIS的状态‘完毕’
     public static final String STATUS_QIS_COMPLATED = '完毕';
    //周报月报的记录类型名‘周报’
    public static final String RECORD_TYPE_NAME_BY_MONTHLY_REPORT = '周报';
    //报告书的记录类型‘提交’
    public static final String RECORD_TYPE_NAME_BY_SUBMIT = '提交';
     //报告书的记录类型‘跟台’
     public static final String RECORD_TYPE_NAME_BY_FOLLOW_THE_STAGE = '跟台';
      //报告书的记录类型‘OPD’
      public static final String RECORD_TYPE_NAME_BY_OPD= 'OPD';
      //QIS的记录类型‘3.OSH’
      public static final String RECORD_TYPE_NAME_BY_OSH= '3.OSH';
      //QIS的记录类型‘4.OSH回答完毕’
      public static final String RECORD_TYPE_NAME_BY_OSH_FINASH= '4.OSH回答完毕';
      //QIS的记录类型‘9.Final 完毕’
      public static final String RECORD_TYPE_NAME_BY_FINAL= '9.Final 完毕';
      //QIS的记录类型‘5.现场结案’
      public static final String RECORD_TYPE_NAME_BY_COMP= '5.现场结案';
    //记录类型的developerName‘ASRCDecision’
    public static final String DEVELOPER_NAME_ASRC_DECISION = 'ASRCDecision';
    //记录类型的developerName‘ASACDecision’
    public static final String DEVELOPER_NAME_ASAC_DECISION = 'ASACDecision';
    //工作分类的销售服务
    public static final String TYPE_OF_SALES_SERVICES = '销售服务'; 
    //userAccess参数后缀_Edit
    public static final String USER_ACCESS_EDIT = '_Edit';
    //userAccess参数后缀_Read
    public static final String USER_ACCESS_READ = '_Read';
    public static final String CN_YES = '是';
    public static final String CN_NO = '否';
    public static final String VOC_NAME = 'VOC';
    public static final String OK = 'OK';
    public static final String SOBJECT_NAME_OF_REPORT_SHARE ='Report__Share';
    public static final String  SOBJECT_NAME_OF_VOC_SHARE = 'VOCShare__c';

   
}