@isTest
private class Batch_QueueAllDetailTest {
    // AWSServiceTool2没上线就把这部分注释 start 20220408
    @TestSetup
    static void setup(){
        TestDataUtility.CreatePIPolicyConfigurations(new string[]{'Agency_Contact__c','Contact'});
    } 
    
    @isTest
    static void Test1(){
        Test.setMock(HttpCalloutMock.class, new HttpMock());

        List<Agency_Contact__c> lra = new List<Agency_Contact__c>();
        lra.add(new Agency_Contact__c(
        ));
        insert lra;
        Test.startTest();
        //system.debug(PIHelper.getPIIntegrationInfo('Agency_Contact__c').newEncryptUrl);
        AWSServiceTool2.EncryptPushCore(Json.serialize(lra),'Agency_Contact__c');
        AWSServiceTool2.EncryptPushFuture(null,null);
        Test.stopTest();
    }

    @isTest
    static void Test2(){
        Test.setMock(HttpCalloutMock.class, new HttpMock());

        List<Agency_Contact__c> lra = new List<Agency_Contact__c>();
        lra.add(new Agency_Contact__c(
            Aws_Data_Id__c = '123456'
        ));
        insert lra;
        Test.startTest();
        //system.debug(PIHelper.getPIIntegrationInfo('Agency_Contact__c').newEncryptUrl);
        AWSServiceTool2.EncryptPushCore(Json.serialize(lra),'Agency_Contact__c');
        Test.stopTest();
    }

    @isTest
    static void Test3(){
        Test.setMock(HttpCalloutMock.class, new HttpMock());
        Test.startTest();
        AWSServiceTool2.EncryptPushData(new string[]{'0031000000O4Cff'});

        Test.stopTest();
    }

    class HttpMock implements HttpCalloutMock{   
        public HTTPResponse respond(HTTPRequest request) {
            // 创建一个假的回应
            System.debug('------------------------------------------------------');
            HttpResponse response = new HttpResponse();
            string body = '';
            system.debug(request.getEndpoint());
            if(request.getEndpoint().contains('token')){
                system.debug('url=token');
                response.setHeader('Content-Type', 'application/json');
                body='{ "message": "", "object": "freqfewqfewewfewfew", "status": "", "success": true, "timestamp": 0, "txId": "" }';          
            } else if(request.getEndpoint().contains('insert')){
                system.debug('url=Insert');
                response.setHeader('Content-Type', 'application/json');
                body='{ "message": "", "object": [ { "dataId": "123456", "directShippmentAddress": "", "directShippmentAddressEncrypt": "", "isDelete": 0, "phoneNumber": "", "phoneNumberEncrypt": "", "sfRecordId": "a2R1m0000007BPD" } ], "status": "", "success": true, "timestamp": 0, "txId": "" }';          
            } else if(request.getEndpoint().contains('update')){
                system.debug('url=update');
                response.setHeader('Content-Type', 'application/json');
                body='{ "message": "", "object": [ { "dataId": "123456", "directShippmentAddress": "", "directShippmentAddressEncrypt": "", "isDelete": 0, "phoneNumber": "", "phoneNumberEncrypt": "", "sfRecordId": "a2R1m0000007BPD" } ], "status": "", "success": true, "timestamp": 0, "txId": "" }';          
            } else{
              
            }
            
            response.setBody(body);
            response.setStatus('OK');
            response.setStatusCode(200);
            return response;
            // }
        }
    }
    // AWSServiceTool2没上线就把这部分注释 end
    //伪造数据
    private static void setupTestData(){
        //前置数据
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            String flag='NG2';
            String d1='产品试用';
            String dept='医疗华北营业本部';
            User user = new User(Test_staff__c = true);
            user.LastName = '_サンブリッジ';
            user.FirstName = 'う';
            user.Alias = 'う';
            user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.CommunityNickname = 'う';
            user.IsActive = true;
            user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
            user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
            user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
            user.LanguageLocaleKey = 'ja';
            user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
            user.Province__c = '北京';
            user.Dept__c = dept;
            user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
            insert user;
            // 省
            Address_Level__c al = new Address_Level__c();
            al.Name = '東京';
            al.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al.Level1_Sys_No__c = '999999';
            insert al;
            // 市
            Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
            al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
            al2.Level1_Name__c = '東京';
            al2.Name = '渋谷区';
            al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
            al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
            al2.Address_Level__c = al.id;
            insert al2;
            // 病院を作る
            Account hospital = new Account();
            hospital.recordtypeId = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('HP').getRecordTypeId();
            hospital.Name = 'test hospital';
            hospital.Is_Active__c = '有効';
            hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
            hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
            hospital.Grade__c = '一级';
            hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
            hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
            hospital.State_Master__c = al.id;
            hospital.City_Master__c = al2.id;
            hospital.Town__c = '东京';
            insert hospital;   
            Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
            // 診療科を作る
            Account dep = new Account();
            dep.recordtypeId = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('Department_OTH').getRecordTypeId();
            dep.Name = 'test dep1';
            dep.AgentCode_Ext__c = '9999999';
            dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
            dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            dep.Hospital__c = hospital.Id;
            insert dep;

            Contact contact2 = new Contact();
            contact2.AccountId = dep.Id;
            contact2.FirstName = '責任者';
            contact2.LastName = 'test1经销商';
            insert contact2;

            Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                    ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                    ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n03', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                    ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro4 = new Product2(Name='name04',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n04',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n04', Asset_Model_No__c = 'Pro4',
                    ProductCode_Ext__c='pc04',Manual_Entry__c=false);
            insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3, pro4};
            // 获取从次月14日至再次月13日的日期
            Date today = Date.today();
            // 获取从次月14日至再次月13日的日期
            Date startDate = today.addMonths(1).toStartOfMonth().addDays(13);
            Date endDate = today.addMonths(2).toStartOfMonth().addDays(12);
            // OPDPlan__c oPDPlan = new OPDPlan__c();
            // oPDPlan.Status__c = '计划中';
            // oPDPlan.OPDPlan_ImplementDate__c =  startDate;
            // oPDPlan.OPDType__c = '科室';
            // // oPDPlan.Related_Opportunity1_ID__c = opp.Id;
            // oPDPlan.NoOpp_Reason__c = '挖掘询价';
            // // oPDPlan.Campaign__c = cam.Id;
            // oPDPlan.PlanProdDetail__c = '1000*1;';
            // oPDPlan.OPDLendSort__c = 3;
            // oPDPlan.OPDLendSortDraft__c = 3;
            // oPDPlan.SortDate__c = Date.today();
            // oPDPlan.SortOperator__c = userInfo.getUserId();
            // insert oPDPlan;
            test.startTest();
            OPDPlan__c oPDPlan = new OPDPlan__c();
            oPDPlan.Status__c = '计划中';
            oPDPlan.OPDPlan_ImplementDate__c = startDate;
            oPDPlan.NoOpp_Reason__c = 'HCP对应';
            oPDPlan.OPDType__c = '事件';
            oPDPlan.OPDLendSort__c = 1;
            oPDPlan.OPDLendSortDraft__c = 1;
            oPDPlan.RentalApplyNum__c  = 2;
            oPDPlan.SortDate__c = Date.today();
            oPDPlan.SortOperator__c = userInfo.getUserId();
            oPDPlan.OPD_AdjustmentOrderNum_Flag__c = true;
            insert oPDPlan;

            OPDPlan__c oPDPlan2 = new OPDPlan__c();
            oPDPlan2.Status__c = '计划中';
            oPDPlan2.OPDPlan_ImplementDate__c = startDate;
            oPDPlan2.NoOpp_Reason__c = 'HCP对应';
            oPDPlan2.OPDType__c = '事件';
            oPDPlan2.OPDLendSort__c = 2;
            oPDPlan2.OPDLendSortDraft__c = 2;
            oPDPlan2.RentalApplyNum__c  = 2;
            oPDPlan2.SortDate__c = Date.today();
            oPDPlan2.SortOperator__c = userInfo.getUserId();
            oPDPlan2.OPD_AdjustmentOrderNum_Flag__c = false;
            insert oPDPlan2;

            // OPDPlan__c oPDPlan2 = new OPDPlan__c();
            // oPDPlan2.Status__c = '计划中';
            // oPDPlan2.OPDPlan_ImplementDate__c =  startDate.addDays(1);
            // oPDPlan2.OPDType__c = '科室';
            // // oPDPlan2.Related_Opportunity1_ID__c = opp.Id;
            // oPDPlan2.NoOpp_Reason__c = '挖掘询价';
            // oPDPlan2.PlanProdDetail__c = '1000*1;';
            // oPDPlan2.OPDLendSort__c = 3;
            // oPDPlan2.OPDLendSortDraft__c = 3;
            // oPDPlan2.SortDate__c = Date.today();
            // oPDPlan2.SortOperator__c = userInfo.getUserId();
            // insert oPDPlan2;

            //备品借出申请
            Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
            raObj.Name = 'testra';
            raObj.OwnerId = user.Id;
            raObj.Product_category__c = 'GI';
            raObj.Demo_purpose1__c ='产品试用';
            raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
            raObj.OPDPlan__c = oPDPlan.Id;
            raObj.direct_send__c = '医疗机构';
            raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
            raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
            raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
            raObj.Hospital__c = hospital.Id;
            raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
            raObj.Account__c = dep.Id;
            raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
            raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 16;
            //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
            raObj.Phone_number__c = '1234567890';
            raObj.Request_approval_time__c = Datetime.newInstance(1970, 1, 1);
            raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
            if ('协议借用' == d1) {
                raObj.DB_loaner_request__c = '123';
                raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(10);
                if (false) {
                    raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(-1);
                }
            }
            insert raObj;

            OCM_Management_Province__c mp1 = new OCM_Management_Province__c();
            mp1.Name = '其他';
            mp1.Province__c = '北京市';
            mp1.Window1__c = user.Id;
            insert mp1;

            StaticParameter.EscapeCampain =false;
            StaticParameter.shareToOSCMFlag = false; 
            Campaign cam = new Campaign();
            cam.Name = 'test campaign';
            cam.StartDate = Date.today().addDays(15);
            cam.EndDate = Date.today().addDays(18);
            cam.Name2__c = '1234';
            cam.Status = '申请中';
            cam.Mailflg_after45__c = true;
            cam.Mailflg_cancel__c = true;
            cam.Mailflg_before15__c = true;
            cam.Mailflg_before7__c = true;
            cam.Mailflg_after3__c = true;
            cam.HostName__c = '1';
            cam.cooperatorCompany__c = '1';
            cam.RecordTypeId = System.label.RecordType_CampaignService;
            cam.OwnerId = user.Id;
            insert cam;

            Rental_Apply__c raObj2= new Rental_Apply__c();
            raObj2.Name = 'fuckyou';
            raObj2.OwnerId = user.Id;
            raObj2.Product_category__c = 'SP';
            raObj2.Demo_purpose1__c ='产品试用';
            raObj2.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('xuehuizhanhui');
            raObj2.OPDPlan__c = oPDPlan2.Id;
            raObj2.direct_send__c = '医疗机构';
            raObj2.Loaner_received_staff__c = 'van';
            raObj2.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
            raObj2.direct_shippment_address__c = '昆明市';
            raObj2.Hospital__c = hospital.Id;
            raObj2.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
            raObj2.Account__c = dep.Id;
            raObj2.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
            //raObj2.Hope_Lonaer_date_Num__c = 17;
            //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
            raObj2.Campaign__c=cam.id;
            raObj2.Phone_number__c = '1234567880';
            raObj2.Request_approval_time__c = Datetime.newInstance(1970, 1, 1);
            raObj2.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
            if ('协议借用' == d1) {
                raObj2.DB_loaner_request__c = '123';
                raObj2.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(10);
                if (false) {
                    raObj.AgreementBorrowingExtensionDate__c = Date.today().addDays(-1);
                }
            }
            insert raObj2;

            // 备品配套
            Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
            fsObj1.Name = 'set1';
            fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
            fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
            fsObj1.Product_Type__c = '新产品'; // ljh ljh ljh 
            fsObj1.Loaner_categoryI__c = '硬性内镜'; // ljh ljh ljh
            fsObj1.Loaner_categoryII__c = '摄像头'; // ljh ljh ljh
            insert fsObj1;

            Fixture_Set__c fsObj2 = new Fixture_Set__c();
            fsObj2.Name = 'set2';
            fsObj2.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo2';
            fsObj2.Loaner_name__c = 'name';
            fsObj2.Loaner_name__c = 'name';
            fsObj2.Product_Type__c = '新产品'; // ljh ljh ljh 
            fsObj2.Loaner_categoryI__c = '硬性内镜'; // ljh ljh ljh
            fsObj2.Loaner_categoryII__c = '摄像头'; // ljh ljh ljh
            insert fsObj2;


            Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
            // 备品配套明细
            fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
            fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
            fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
            fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA1.Is_Body__c = true;
            fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
            fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
            fsdObjA1.SortInt__c = 1;
            fsdObjA1.Quantity__c = 1;
            insert fsdObjA1;

            Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
            fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
            fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
            fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
            fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj2.Id;
            fsdObjA2.Is_Body__c = false;
            fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
            fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj2.Id + ':' + pro2.Id;
            fsdObjA2.SortInt__c = 2;
            fsdObjA2.Quantity__c = 1;
            fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;
            insert fsdObjA2;


            List<Rental_Apply_Equipment_Set__c> rael1=new List<Rental_Apply_Equipment_Set__c>();
            Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
            // 借出备品配套一览
            raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            raesObj.Cancel_Select__c = false;
            raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
            raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
            raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
            rael1.add(raesObj);

            Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
            // 借出备品配套一览
            raesObj2.Rental_Apply__c = raObj2.Id;
            raesObj2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            raesObj2.Cancel_Select__c = false;
            raesObj2.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
            raesObj2.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
            raesObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
            raesObj2.UniqueKey__c = '2:'+ fsObj1.Id + ':2';
            rael1.add(raesObj2);
            insert rael1;

            List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesLl=new List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>();
            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
            raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj1.Queue_Number__c = 14;
            raesdObj1.Queue_Day__c=date.today();
            raesdObj1.Queue_Time__c=Time.newInstance(1,1,1,1);
            raesdObj1.Is_Body__c = true;
            raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
            raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = false;
            raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
            raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
            raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '3.西北营业本部';
            raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            raesdObj1.Cancel_Select__c=false;
            raesdObj1.IsAdjust__c=false;
            raesLl.add(raesdObj1);


            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj2.Id;
            raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
            raesdObj2.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj2.Queue_Number__c = 19;
            raesdObj2.Queue_Day__c=date.today();
            raesdObj2.Queue_Time__c=Time.newInstance(1,1,1,1);
            raesdObj2.Is_Body__c = true;
            raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
            raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
            raesdObj2.UniqueKey__c = '2:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':2';
            raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj2.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj2.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj2.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
            raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
            raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '0.备品中心';
            raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '上海 备品中心';
            raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            raesdObj2.Cancel_Select__c = false;
            raesdObj2.IsAdjust__c=true;
            raesLl.add(raesdObj2);

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj2.Id;
            raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
            raesdObj3.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj3.Queue_Number__c = 15;
            raesdObj3.Queue_Day__c=date.today();
            raesdObj3.Queue_Time__c=Time.newInstance(1,1,1,1);
            raesdObj3.Is_Body__c = true;
            raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
            raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 3;
            raesdObj3.UniqueKey__c = '3:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':3';
            raesdObj3.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj3.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj3.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj3.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj3.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
            raesdObj3.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
            raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '0.备品中心';
            raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '上海 备品中心';
            raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            raesdObj3.Cancel_Select__c = false;
            raesdObj3.IsAdjust__c=true;
            raesLl.add(raesdObj3);

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj4 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj4.Rental_Apply__c = raObj2.Id;
            raesdObj4.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
            raesdObj4.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj4.Queue_Number__c = 16;
            raesdObj4.Queue_Day__c=date.today();
            raesdObj4.Queue_Time__c=Time.newInstance(1,1,1,1);
            raesdObj4.Is_Body__c = true;
            raesdObj4.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
            raesdObj4.IndexFromUniqueKey__c = 4;
            raesdObj4.UniqueKey__c = '4:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':4';
            raesdObj4.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj4.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj4.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj4.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj4.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
            raesdObj4.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
            raesdObj4.Salesdepartment_before__c = '3.西北营业本部';
            raesdObj4.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj4.Product_category_text__c = 'SP';
            raesdObj4.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            raesdObj4.Cancel_Select__c = false;
            raesdObj4.IsAdjust__c=true;
            raesLl.add(raesdObj4);

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj5 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj5.Rental_Apply__c = raObj2.Id;
            raesdObj5.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA2.Id;
            raesdObj5.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj5.Queue_Number__c = 17;
            raesdObj5.Queue_Day__c=date.today();
            raesdObj5.Queue_Time__c=Time.newInstance(2,2,2,2);
            raesdObj5.Is_Body__c = true;
            raesdObj5.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj2.Id;
            raesdObj5.IndexFromUniqueKey__c = 5;
            raesdObj5.UniqueKey__c = '5:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA2.Id + ':5';
            raesdObj5.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj5.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj5.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj5.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj5.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
            raesdObj5.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
            raesdObj5.Salesdepartment_before__c = '3.西北营业本部';
            raesdObj5.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj5.Product_category_text__c = 'SP';
            raesdObj5.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            raesdObj5.Cancel_Select__c = false;
            raesdObj5.IsAdjust__c=true;
            raesLl.add(raesdObj5);

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj6 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj6.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj6.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
            raesdObj6.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj6.Queue_Number__c = 19;
            raesdObj6.Queue_Day__c=date.today();
            raesdObj6.Queue_Time__c=Time.newInstance(1,1,1,1);
            raesdObj6.Is_Body__c = true;
            raesdObj6.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj6.IndexFromUniqueKey__c = 2;
            raesdObj6.UniqueKey__c = '6:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':6';
            raesdObj6.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj6.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj6.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj6.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj6.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
            raesdObj6.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
            raesdObj6.Salesdepartment_before__c = '0.备品中心';
            raesdObj6.Internal_asset_location_before__c = '上海 备品中心';
            raesdObj6.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj6.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            raesdObj6.Cancel_Select__c = false;
            raesdObj6.IsAdjust__c=true;
            raesLl.add(raesdObj6);

            Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj7 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj7.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj7.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
            raesdObj7.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj7.Queue_Number__c = 15;
            raesdObj7.Queue_Day__c=date.today();
            raesdObj7.Queue_Time__c=Time.newInstance(1,1,1,1);
            raesdObj7.Is_Body__c = true;
            raesdObj7.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj7.IndexFromUniqueKey__c = 3;
            raesdObj7.UniqueKey__c = '7:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':7';
            raesdObj7.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj7.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj7.FSD_Is_OneToOne__c = true;
            raesdObj7.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj7.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n02';
            raesdObj7.Fixture_Model_No_text__c = 'n02';
            raesdObj7.Salesdepartment_before__c = '0.备品中心';
            raesdObj7.Internal_asset_location_before__c = '上海 备品中心';
            raesdObj7.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj7.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            raesdObj7.Cancel_Select__c = false;
            raesdObj7.IsAdjust__c=true;
            raesLl.add(raesdObj7);

            insert raesLl;
        }
    }
    @IsTest
    static void testMethoud1(){
        
        ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger2 = true;
        StaticParameter.EscapeOppandStaTrigger = true;
        // Oly_TriggerHandler.bypass(AssetHandler.Class.getName());
        // Oly_TriggerHandler.bypass(FixtureSetHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTriggerHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('AssetTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractAfterUpdate');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractBeforeDelete');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractHpDeptUpd');
        StaticParameter.OPDPlanUp = true;
        setupTestData();
        // List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> rasdlist = [SELECT Id, Rental_Apply_Equipment_Set__c, Asset__c,Rental_Apply_Equipment_Set__r.Fixture_Set__r.Product_Type__c,
        //                                        FSD_Fixture_Model_No__c, Fixture_Model_No_text__c,Externalkey__c,Rental_Apply__r.Product_category__c,
        //                                        Rental_Apply__r.demo_purpose2__c,Is_Body__c, FSD_Is_OneToOne__c, Select_Time__c,Rental_Apply__r.Salesdepartment__c,
        //                                        Rental_Apply__r.EquipmentGuaranteeFlg__c,Fixture_Model_No__c,Salesdepartment_before__c,
        //                                        Cancel_Select__c, Fixture_Model_No_F__c, Queue_Number__c, Internal_asset_location__c,Rental_Apply__r.Demo_purpose1__c,
        //                                        IsAdjust__c,Salesdepartment__c, Product_category_F__c, Equipment_Type__c, Internal_asset_location_before__c,
        //                                        Queue_Time_F__c,IndexFromUniqueKey__c,Rental_Apply_Equipment_Set__r.IndexFromUniqueKey__c,Equipment_Type_text__c,
        //                                         // 20220105 ljh add Queue_Time_F__c,IndexFromUniqueKey__c,
        //                                        // 备品智能化项目对应 20231122 by lc Start
        //                                        Rental_Apply__r.OPD_OrderNum__c,Rental_Apply__r.OPD_AdjustmentOrderNum_Flag__c,
        //                                        // 备品智能化项目对应 20231122 by lc End
        //                                        Rental_Apply__r.Internal_asset_location_F__c,Cancel_Reason__c,Loaner_cancel_reason__c,Rental_Apply__r.Request_shipping_day__c,
        //                                        Loaner_cancel_Remarks__c ,Rental_Apply__r.CampaignType__c,Queue_Day__c,Queue_Time__c,Rental_Apply__r.Request_approval_time__c
        //                                 FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c
        //                                 WHERE Cancel_Select__c = false
        //                                 AND QuenType__c = null
        //                                 AND Is_Body__c = true
        //                                 AND Queue_Number__c > 0
        //                                 ORDER BY Fixture_Model_No_text__c,Internal_asset_location__c];
        // System.assertEquals(false, rasdlist[0].Rental_Apply__r.OPD_AdjustmentOrderNum_Flag__c);
        // System.assertEquals(1, rasdlist[0].Rental_Apply__r.OPD_OrderNum__c);
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())){
            Batch_QueueAllDetail batch=new Batch_QueueAllDetail();    
              Database.executeBatch(batch);  
        }
        test.stopTest();
    }

    @IsTest
    static void testMethoud2(){
        // test.startTest();
        ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger2 = true;
        StaticParameter.EscapeOppandStaTrigger = true;
        // Oly_TriggerHandler.bypass(AssetHandler.Class.getName());
        // Oly_TriggerHandler.bypass(FixtureSetHandler.Class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTriggerHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('AssetTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractAfterUpdate');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractBeforeDelete');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractHpDeptUpd');
        StaticParameter.OPDPlanUp = true;
        setupTestData();
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())){

            List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l1=[SELECT Id,IsAdjust__c,Equipment_Type_text__c 
                                        FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c];
            System.assertEquals(l1.size(), 7);
            System.assertEquals(l1[0].Equipment_Type_text__c, '产品试用');
            List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> l2=new List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c>();
            for(Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c it1:l1){
                it1.IsAdjust__c = false;
                l2.add(it1);
            }
            update l2;
            Batch_QueueAllDetail batch=new Batch_QueueAllDetail();    
            Database.executeBatch(batch);
        }
        test.stopTest();
    }
}