@isTest
private class IDInformationAnalyseAssetControllerTest {
	Static String HospitalName;
    Static String HospitalID;
    Static List<Asset> Assetss;

	static void setupTestData() {
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTriggerHandler');
        ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true;
        // 省
        Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;

        // 病院を作る
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;
        HospitalName = hospital.Name;
        HospitalID = hospital.Id;
        System.debug('111111111111111111111111111医院编码'+HospitalID);

        // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        Contact contact2 = new Contact();
        contact2.AccountId = dep.Id;
        // contact2.FirstName = '責任者';
        contact2.LastName = 'test1经销商';
        insert contact2;

        // 产品
        Product2 pro5 = new Product2(Name='name05',IsActive=true,Family='SP',
                Fixture_Model_No__c='n05',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'n05',
                Asset_Model_No__c = 'CF-H260AI',
                ProductCode_Ext__c='pc05',Manual_Entry__c=false,Can_Repair__c='可');
        insert pro5;
        // 保有设备
        Asset assetC1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        assetC1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        assetC1.SerialNumber = 'assetC1';
        assetC1.Name = 'assetC1';
        assetC1.AccountId = dep.Id;
        assetC1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        assetC1.Hospital__c = hospital.Id;
        assetC1.Product2Id = pro5.Id;
        assetC1.Quantity = 1;
        assetC1.Status = '有库存';
        assetC1.Manage_type__c = '个体管理';
        assetC1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        assetC1.Loaner_accsessary__c = true;
        assetC1.Delete_Flag__c = false;
        assetC1.Freeze_sign__c = false;
        assetC1.Out_of_wh__c = 0;
        assetC1.Status = '使用中';
        // 保有设备
        Asset asset = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        asset.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        asset.SerialNumber = 'asset';
        asset.Name = 'asset';
        asset.AccountId = dep.Id;
        asset.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        asset.Hospital__c = hospital.Id;
        asset.Product2Id = pro5.Id;
        asset.Quantity = 1;
        asset.Status = '有库存';
        asset.Manage_type__c = '个体管理';
        asset.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
        asset.Loaner_accsessary__c = true;
        asset.Delete_Flag__c = false;
        asset.Freeze_sign__c = false;
        asset.Out_of_wh__c = 0;
        asset.Status = '使用中';
        insert new Asset[] {assetC1, asset};
        Assetss = new Asset[] {assetC1, asset};

        Repair__c repairObj1 = new Repair__c();
        repairObj1.Delivered_Product__c = Assetss[0].Id;
        repairObj1.Hospital__c = hospital.Id;
        repairObj1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        repairObj1.Account__c = dep.Id;
        repairObj1.SalesOfficeCode_selection__c = '北京石景山';
        repairObj1.On_site_repair__c = 'RC修理';
        repairObj1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today();
        repairObj1.Repair_Rank__c = 'A';

        Oly_TriggerHandler.clearAllBypasses();
        insert new Repair__c[]{repairObj1};
        Repair__c r = [SELECT ID, Status__c,Repair_Severity_Rank__c,createddate,Delivered_Product__r.Product2.Asset_Model_No__c,Hospital__r.Name,Hospital__r.Parent_Management_Code__c From Repair__c Where Id = :repairObj1.Id];

        
    }
    static testMethod void testMethod1() {
    	setupTestData();
        IDInformationAnalyseAssetController conTest = new IDInformationAnalyseAssetController();
	    conTest.init();
	    conTest.AssetModel = 'CF-H260AI';
	    conTest.HospitalName = HospitalName;
	    conTest.YearRange = '3';

	    conTest.hospitalCount();

        IDInformationAnalyseHospitalController conTest2 = new IDInformationAnalyseHospitalController();
        conTest2.init();
        conTest2.AccountID = HospitalID;
        conTest2.AssetModel = 'CF-H260AI';
        conTest2.YearRange = '3';

        conTest2.hospitalCount();
    }
}