@isTest
private class OPDPlanSystemDelayBatchTest {
    static testMethod void testMethod1() {
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AgencyHospitalHandler.class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AssetHandler.class.getName());
        String timenow = Datetime.now().format('yyyyMMddHHmmss');

        // カスタム設定を定義
        SS_Batch_Column_Mapping__c opdMapping = new SS_Batch_Column_Mapping__c(Name = 'OPDPlan__c', SS_TableName__c='SS_OPDPlan__c');
        opdMapping.From_Column_001__c = 'Id';
        opdMapping.SS_Column_001__c = 'OPDPlan__c.Name';
        opdMapping.From_Column_002__c = 'Name';
        opdMapping.SS_Column_002__c = 'Name';
        insert new SS_Batch_Column_Mapping__c[] {opdMapping};

        SS_BatchColumnMapping__c opdMapping2 = new SS_BatchColumnMapping__c(Name = 'OPDPlan__c', SS_TableName__c='SS_OPDPlan__c');
        opdMapping2.From_Column_001__c = 'Id';
        opdMapping2.SS_Column_001__c = 'OPDPlan__c.Name';
        opdMapping2.From_Column_002__c = 'Name';
        opdMapping2.SS_Column_002__c = 'Name';
        insert new SS_BatchColumnMapping__c[] {opdMapping2};


        // User hpOwner = new User(Test_staff__c = true, LastName = 'TestMaoTestMaoF', FirstName = '',
        //                         Alias = 'hp', CommunityNickname = 'TestMao', Email = 'Test@sunbridge.com',
        //                         Username = 'Test' + timenow + '@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP',
        //                         TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja', ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin,
        //                         Stay_or_not__c = '已离职');
        // Insert hpOwner;

        System.Test.StartTest();
        // 省
        Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;

        // 病院を作る
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;

        // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];

        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        //目标客户
        Account_Number_of_target__c anto1 = new Account_Number_of_target__c();
        //战略科室名
        anto1.Account__c = strategicDep[0].Id;
        anto1.OCM_Period__c = '153P';
        anto1.OPD_PlanMonth_190Main__c = '11月';
        anto1.OPD_PlanMonth_290Miro__c = '6月';
        anto1.OPD_PlanMonth_CV170__c = '1月';
        anto1.OPD_amount_CV190__c = 0;
        anto1.OPD_amount_290MiroGI__c = 0;
        anto1.OPD_amount_CV170__c = 0;
        insert anto1;
        Account_Number_of_target__c[] an = [select id, name , Account__c , Account__r.name, Account__r.ownerid, OCM_Period__c from Account_Number_of_target__c where OCM_Period__c = '153P'];
        OPDPlan__c opdp2 = new OPDPlan__c();
        opdp2.Account_Laboratory__c = dep.Id;

        
        opdp2.OPDPlan_ImplementDate__c = Date.today()+1;
        
        opdp2.Status__c = '计划中';
        opdp2.if_HaveOpportunity__c = 1;
        opdp2.NoOpp_Reason__c = 'HCP对应';
        opdp2.OPD_Customers_Target__c = an[0].Id;
        // opdp2.OwnerId = hpOwner.Id;
        opdp2.OwnerId = UserInfo.getUserId();
        opdp2.SystemDelayMark__c = false;
        insert opdp2;

        CancelPostponePlan__c cpp = new CancelPostponePlan__c();
        cpp.CancelOPDPlan__c = opdp2.Id;
        cpp.cancelReasonCombobox__c = '手术改期';
        cpp.NextPlanDate__c = opdp2.OPDPlan_ImplementDate__c.addDays(-30);
        cpp.Status__c = '延期成功';
        cpp.RecordTypeId = '01210000000gQyM';
        insert cpp;

        
        Contact contact2 = new Contact();
        contact2.AccountId = dep.Id;
        contact2.FirstName = '責任者';
        contact2.LastName = 'test1经销商';
        insert contact2;
        // 产品
        Product2 pro5 = new Product2(Name = 'name05', IsActive = true, Family = 'SP',
                                     Fixture_Model_No__c = 'n05', Serial_Lot_No__c = 'S/N tracing',
                                     Fixture_Model_No_T__c = 'n05',
                                     ProductCode_Ext__c = 'pc05', Manual_Entry__c = false);
        insert pro5;
        // 备品配套(只有附属品)
        Fixture_Set__c fsObjC1 = new Fixture_Set__c();
        fsObjC1.Name = 'setC1';
        fsObjC1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNoC1';
        fsObjC1.Loaner_name__c = 'nameC1';
        insert fsObjC1;

        // 备品配套明细(只有附属品)
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjC1 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjC1.Name = 'detailAccessory';
        fsdObjC1.Name_CHN_Created__c = 'detailAccessoryName';
        fsdObjC1.Product2__c = pro5.Id;
        fsdObjC1.Fixture_Set__c = fsObjC1.Id;
        fsdObjC1.Is_Body__c = false;
        fsdObjC1.Is_Optional__c = true;
        fsdObjC1.UniqueKey__c = fsObjC1.Id + ':' + pro5.Id;
        fsdObjC1.SortInt__c = 1;
        insert fsdObjC1;


        //备品借出申请（分配状态-待分配）
        Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
        raObj.Name = 'testra';
        raObj.Product_category__c = 'GI';
        raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
        raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('qita');
        raObj.direct_send__c = '医疗机构';
        raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
        raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
        raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
        raObj.Hospital__c = hospital.Id;
        raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
        raObj.Account__c = dep.Id;
        raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();  // 希望到货日
        raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;  // 希望借用天数
        raObj.Phone_number__c = '1234567890';
        raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
        raObj.OPDPlan__c = opdp2.id;
        insert raObj;

        // 借出备品配套一览
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObjC1 = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        raesObjC1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesObjC1.Fixture_Set__c = fsObjC1.Id;
        raesObjC1.Cancel_Select__c = false;
        raesObjC1.Shipment_request_time__c = Date.toDay();
        raesObjC1.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        raesObjC1.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
        raesObjC1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesObjC1.UniqueKey__c = '1:' + fsObjC1.Id + ':1';
        insert raesObjC1;

        // 借出备品配套一览明细
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjC1.Id;
        raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
        raesdObj1.Queue_Number__c = null;
        raesdObj1.Is_Body__c = true;
        raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObjC1.Id + ':' + fsdObjC1.Id + ':1';
        raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
        raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
        raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
        raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
        raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObjC1.Id;
        raesdObj1.Select_Time__c = null;
        raesdObj1.Cancel_Select__c = false;
        // raesdObj1.AgencyTempCancel__c = false;
        insert raesdObj1;

        Database.executeBatch(new OPDPlanSystemDelayBatch(),100);
        List<String> opdIdList = new List<String>();
        opdIdList.add(opdp2.Id);
        Database.executeBatch(new OPDPlanSystemDelayBatch(opdIdList),100);

        System.Test.StopTest();
    }
}