@isTest
public class RentalAssignAndQueueWS01Test {
    private static final RecordType campaignRC = [SELECT Id, DeveloperName FROM RecordType WHERE DeveloperName = 'Internal_training' AND SObjectType = 'Campaign'];

    @TestSetup
    static void makeData(){
        // MIXED_DML_OPERATION, DML operation on setup object is not permitted Error
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass(ContactTriggerHandler.class.getName());
        Oly_TriggerHandler.bypass(AgencyHospitalHandler.class.getName());

        // 保有设备
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA3 = new Fixture_Set_Detail__c();
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA4 = new Fixture_Set_Detail__c();
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();

        Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();

        Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        Asset asset3 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        Asset asset4 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        Fixture_OneToOne_Link__c foLink1 = new Fixture_OneToOne_Link__c();
        Fixture_OneToOne_Link__c foLink2 = new Fixture_OneToOne_Link__c();
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            // システム管理者
            User user = new User(Test_staff__c = true);
            user.LastName = '_サンブリッジ';
            user.FirstName = 'う';
            user.Alias = 'う';
            user.Email = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.Username = 'olympusTest03@sunbridge.com';
            user.CommunityNickname = 'う';
            user.IsActive = true;
            user.EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP';
            user.TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo';
            user.LocaleSidKey = 'ja_JP';
            user.LanguageLocaleKey = 'ja';
            user.ProfileId = System.Label.ProfileId_SystemAdmin;
            user.Province__c = '北京';
            user.Dept__c = '医疗华北营业本部';
            user.Use_Start_Date__c = Date.today().addMonths(-6);
            insert user;

            // 省
            Address_Level__c al = new Address_Level__c();
            al.Name = '東京';
            al.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al.Level1_Sys_No__c = '999999';
            insert al;
            // 市
            Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
            al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
            al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
            al2.Level1_Name__c = '東京';
            al2.Name = '渋谷区';
            al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
            al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
            al2.Address_Level__c = al.id;
            insert al2;
            // 病院を作る
            Account hospital = new Account();
            hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
            hospital.Name = 'test hospital';
            hospital.Is_Active__c = '有効';
            hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
            hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
            hospital.Grade__c = '一级';
            hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
            hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
            hospital.State_Master__c = al.id;
            hospital.City_Master__c = al2.id;
            hospital.Town__c = '东京';
            insert hospital;

            // 戦略科室を得る
            Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
            // 診療科を作る
            Account dep = new Account();
            dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
            dep.Name = 'test dep1';
            dep.AgentCode_Ext__c = '9999999';
            dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
            dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            dep.Hospital__c = hospital.Id;
            insert dep;

            Contact contact2 = new Contact();
            contact2.AccountId = dep.Id;
            //contact2.FirstName = '責任者';
            contact2.LastName = 'test1经销商';
            insert contact2;

            // 产品
            Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n01',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n01', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                    ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro2 = new Product2(Name='name02',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n02',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n02', Asset_Model_No__c = 'Pro2',
                    ProductCode_Ext__c='pc02',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro3 = new Product2(Name='name03',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n03',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n03', Asset_Model_No__c = 'Pro3',
                    ProductCode_Ext__c='pc03',Manual_Entry__c=false);
            Product2 pro4 = new Product2(Name='name04',IsActive=true,Family='GI',
                    Fixture_Model_No__c='n04',Serial_Lot_No__c='Lot tracing',
                    Fixture_Model_No_T__c = 'n04', Asset_Model_No__c = 'Pro4',
                    ProductCode_Ext__c='pc04',Manual_Entry__c=false);
            insert new Product2[] {pro1, pro2, pro3, pro4};

            //备品借出申请
            //Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
            raObj.Name = 'testra';
            raObj.OwnerId = user.Id;
            raObj.Product_category__c = 'GI';
            raObj.Demo_purpose1__c = '产品试用';
            raObj.demo_purpose2__c = FixtureUtil.raDemo_purpose2MAP.get('shiyongwuxunjia');
            raObj.direct_send__c = '医疗机构';
            raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
            raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
            raObj.direct_shippment_address__c = '北京市';
            raObj.Hospital__c = hospital.Id;
            raObj.Strategic_dept__c = strategicDep[0].Id;
            raObj.Account__c = dep.Id;
            raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
            raObj.Hope_Lonaer_date_Num__c = 1;
            //raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
            raObj.Phone_number__c = '1234567890';
            raObj.Loaner_medical_Staff__c = contact2.Id;
            raObj.Rental_Status__c = '已批准';
            raObj.Request_approval_time__c = Datetime.now();
            insert raObj;

            // 保有设备
            //Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset1.SerialNumber = 'asset1';
            asset1.Name = 'asset1';
            asset1.AccountId = dep.Id;
            asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset1.Hospital__c = hospital.Id;
            asset1.Product2Id = pro1.Id;
            asset1.Quantity = 1;
            asset1.Status = '不明';
            asset1.Manage_type__c = '个体管理';
            asset1.Loaner_accsessary__c = false;
            asset1.Out_of_wh__c = 0;
            asset1.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset1.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset1.Product_category__c = 'GI';
            asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset1.SalesProvince__c = '北京';
            asset1.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset1.Internal_Asset_number__c = '0001';

            //Asset asset2 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset2.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset2.SerialNumber = 'asset2';
            asset2.Name = 'asset2';
            asset2.AccountId = dep.Id;
            asset2.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset2.Hospital__c = hospital.Id;
            asset2.Product2Id = pro2.Id;
            asset2.Quantity = 1;
            asset2.Status = '不明';
            asset2.Manage_type__c = '个体管理';
            asset2.Loaner_accsessary__c = true;
            asset2.Out_of_wh__c = 0;
            asset2.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset2.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset2.Product_category__c = 'GI';
            asset2.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset2.SalesProvince__c = '北京';
            asset2.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset2.Internal_Asset_number__c = '0002';

            //Asset asset3 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset3.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset3.SerialNumber = 'asset3';
            asset3.Name = 'asset3';
            asset3.AccountId = dep.Id;
            asset3.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset3.Hospital__c = hospital.Id;
            asset3.Product2Id = pro3.Id;
            asset3.Quantity = 5;
            asset3.Status = '不明';
            asset3.Manage_type__c = '数量管理';
            asset3.Loaner_accsessary__c = true;
            asset3.Out_of_wh__c = 0;
            asset3.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset3.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset3.Product_category__c = 'GI';
            asset3.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset3.SalesProvince__c = '北京';
            asset3.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset3.Internal_Asset_number__c = '0003';

            //Asset asset4 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
            asset4.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
            asset4.SerialNumber = 'asset4';
            asset4.Name = 'asset4';
            asset4.AccountId = dep.Id;
            asset4.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
            asset4.Hospital__c = hospital.Id;
            asset4.Product2Id = pro4.Id;
            asset4.Quantity = 10;
            asset4.Status = '不明';
            asset4.Manage_type__c = '数量管理';
            asset4.Loaner_accsessary__c = true;
            asset4.Out_of_wh__c = 0;
            asset4.Salesdepartment__c = '1.华北营业本部';
            asset4.Internal_asset_location__c = '北京 备品中心';
            asset4.Product_category__c = 'GI';
            asset4.Equipment_Type__c = '产品试用';
            asset4.SalesProvince__c = '北京';
            asset4.CompanyOfEquipment__c = '北京';
            asset4.Internal_Asset_number__c = '0004';
            insert new Asset[] {asset1, asset2, asset3, asset4};

            // 备品一对一Link表
            //Fixture_OneToOne_Link__c foLink1 = new Fixture_OneToOne_Link__c();
            foLink1.Main_Asset__c = asset1.Id;
            foLink1.Accessory_Asset__c = asset2.Id;
            foLink1.Quantity__c = 1;

            //Fixture_OneToOne_Link__c foLink2 = new Fixture_OneToOne_Link__c();
            foLink2.Main_Asset__c = asset1.Id;
            foLink2.Accessory_Asset__c = asset3.Id;
            foLink2.Quantity__c = 1;
            insert new Fixture_OneToOne_Link__c[] {foLink1, foLink2};

            // 备品配套
            Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
            fsObj1.Name = 'set1';
            fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
            fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
            insert fsObj1;

            // 备品配套明细
            //Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
            fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
            fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
            fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
            fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA1.Is_Body__c = true;
            fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
            fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
            fsdObjA1.SortInt__c = 1;
            fsdObjA1.Quantity__c = 1;

            //Fixture_Set_Detail__c fsdObjA2 = new Fixture_Set_Detail__c();
            fsdObjA2.Name = '备品配套明细名2';
            fsdObjA2.Name_CHN_Created__c = '中文名称2';
            fsdObjA2.Product2__c = pro2.Id;
            fsdObjA2.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA2.Is_Body__c = false;
            fsdObjA2.Is_Optional__c = true;
            fsdObjA2.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro2.Id;
            fsdObjA2.SortInt__c = 2;
            fsdObjA2.Quantity__c = 1;
            fsdObjA2.Is_OneToOne__c = true;

            //Fixture_Set_Detail__c fsdObjA3 = new Fixture_Set_Detail__c();
            fsdObjA3.Name = '备品配套明细名3';
            fsdObjA3.Name_CHN_Created__c = '中文名称3';
            fsdObjA3.Product2__c = pro3.Id;
            fsdObjA3.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA3.Is_Body__c = false;
            fsdObjA3.Is_Optional__c = true;
            fsdObjA3.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro3.Id;
            fsdObjA3.SortInt__c = 3;
            fsdObjA3.Quantity__c = 2;
            fsdObjA3.Is_OneToOne__c = true;

            //Fixture_Set_Detail__c fsdObjA4 = new Fixture_Set_Detail__c();
            fsdObjA4.Name = '备品配套明细名4';
            fsdObjA4.Name_CHN_Created__c = '中文名称4';
            fsdObjA4.Product2__c = pro4.Id;
            fsdObjA4.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            fsdObjA4.Is_Body__c = false;
            fsdObjA4.Is_Optional__c = true;
            fsdObjA4.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro4.Id;
            fsdObjA4.SortInt__c = 4;
            fsdObjA4.Quantity__c = 2;
            fsdObjA4.Is_OneToOne__c = false;
            fsdObjA4.Is_Optional__c = true;
            insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1, fsdObjA2, fsdObjA3, fsdObjA4};

            // 借出备品配套一览
            //Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
            raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
            raesObj.Cancel_Select__c = false;
            raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
            raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
            raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
            insert raesObj;
        }
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        System.runAs(new User(Id = Userinfo.getUserId())) {
            // 借出备品配套一览明细
            //Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
            raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
            raesdObj1.Queue_Number__c = null;
            raesdObj1.Is_Body__c = true;
            raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
            raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
            raesdObj1.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj1.FSD_Is_Optional__c = false;
            raesdObj1.FSD_Is_OneToOne__c = false;
            raesdObj1.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
            raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
            raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            //Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj2 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj2.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj2.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA4.Id;
            raesdObj2.Rental_Num__c = 2;
            raesdObj2.Queue_Number__c = null;
            raesdObj2.Is_Body__c = false;
            raesdObj2.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj2.IndexFromUniqueKey__c = 2;
            raesdObj2.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA4.Id + ':2';
            raesdObj2.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj2.FSD_Is_Optional__c = true;
            raesdObj2.FSD_Is_OneToOne__c = false;
            raesdObj2.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj2.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n04';
            raesdObj2.Fixture_Model_No_text__c = 'n04';
            raesdObj2.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj2.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj2.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj2.Equipment_Type_text__c = '产品试用';

            //Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj3 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
            raesdObj3.Rental_Apply__c = raObj.Id;
            raesdObj3.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA4.Id;
            raesdObj3.Rental_Num__c = 2;
            raesdObj3.Queue_Number__c = null;
            raesdObj3.Is_Body__c = false;
            raesdObj3.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
            raesdObj3.IndexFromUniqueKey__c = 3;
            raesdObj3.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA4.Id + ':3';
            raesdObj3.FSD_OneToOneAccessory_Cnt__c = 2;
            raesdObj3.FSD_Is_Optional__c = true;
            raesdObj3.FSD_Is_OneToOne__c = false;
            raesdObj3.ApplyPersonAppended__c = false;
            raesdObj3.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n04';
            raesdObj3.Fixture_Model_No_text__c = 'n04';
            raesdObj3.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
            raesdObj3.Internal_asset_location_before__c = '北京 备品中心';
            raesdObj3.Product_category_text__c = 'GI';
            raesdObj3.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
            insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1,raesdObj2,raesdObj3};
        }
        
    }
    @IsTest
    static void myUnitTest() {
        Rental_Apply__c raObj = [SELECT Id FROM Rental_Apply__c LIMIT 1];

        List<String> raIdList = new List<String>();
        raIdList.add(raObj.Id);
        System.Test.startTest();
        System.enqueueJob(new RentalFixtureSetAssignAndQueueWebService(raIdList));
        Set<String> str = new Set<String>();
        str.add('arg0');
        RentalFixtureSetAssignAndQueueWebService.makeAccessorySoql('123','123', str,'123');
        RentalFixtureSetAssignAndQueueWebService.getCampaignType('2M');
        RentalFixtureSetAssignAndQueueWebService.getCampaignType('2S1');
        RentalFixtureSetAssignAndQueueWebService.getCampaignType('2S5');
        RentalFixtureSetAssignAndQueueWebService.getInternalAssetlocation('GZ');
        RentalFixtureSetAssignAndQueueWebService.getInternalAssetlocation('SH');
        RentalFixtureSetAssignAndQueueWebService.getInternalAssetlocation('');
        RentalFixtureSetAssignAndQueueWebService.upFugailv();
        RentalFixtureSetAssignAndQueueWebService.testMock1();
        System.Test.stopTest();
    }
}