@Istest
public with sharing class SendEmailUtilTest {

    static void setupTestData() {
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        FixtureUtil.SkipTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeVMCTrigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass('ConsumApplyTriggerHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('ConsumApplyEquipmentSetDetailHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('ConsumApplyEquipmentSetHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass(RentalApplyTriggerHandler.class.getName());
        // 省
        Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;
        // 病院を作る
        Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        hospital.TradeComplianceStatus__c = '警示名单';
        insert hospital;

        // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        // 产品
        // 20220317 ljh Fixture_Model_No__c和配套的 主体备品配套明细型号应该一致
        Product2 pro1 = new Product2(Name='name01',IsActive=true,Family='GI',
                Fixture_Model_No__c='modelNo1',Serial_Lot_No__c='S/N tracing',
                Fixture_Model_No_T__c = 'modelNo1', Asset_Model_No__c = 'Pro1',
                ProductCode_Ext__c='pc01',Manual_Entry__c=false,CountryOfOrigin__c='US');
        insert new Product2[] {pro1};

        //备品借出申请
        Rental_Apply__c raObj = new Rental_Apply__c();
        raObj.Name = 'testra';
        raObj.Product_category__c = 'GI';
        raObj.Demo_purpose1__c = '其他';
        raObj.demo_purpose2__c = '其他';
        raObj.Person_In_Charge__c = Userinfo.getUserId();
        raObj.applyUser__c = Userinfo.getUserId();
        raObj.Demo_purpose_text__c = '123';
        raObj.Request_shipping_day__c = Date.toDay();
        raObj.Request_return_day__c = Date.toDay();
        raObj.direct_send__c = '上门自提';
        raObj.Loaner_received_staff__c = '王五';
        raObj.Loaner_received_staff_phone__c = '110';
        raObj.pickup_time__c = System.now();
        raObj.Cross_Region_Assign__c= '北京 备品中心';
        raObj.Hospital__c = hospital.Id;
        raObj.Loaner_centre_mail_address__c = 'OCM_Asset@olympus.com.cn.invalid';
        insert raObj;
        
        // 保有设备
        Asset asset1 = new Asset(Asset_Owner__c = 'Olympus');
        asset1.RecordTypeId = System.Label.Asset_RecordType;
        asset1.SerialNumber = 'A1';
        asset1.Name = 'A1';
        asset1.AccountId = dep.Id;
        asset1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        asset1.Hospital__c = hospital.Id;
        asset1.Product2Id = pro1.Id;
        asset1.Quantity = 1;
        asset1.Status = '使用中';
        asset1.Manage_type__c = '个体管理';
        asset1.Loaner_accsessary__c = false;
        asset1.AssetManageConfirm__c = true;
        asset1.Salesdepartment__c = '0.备品中心';
        asset1.Internal_asset_location__c = '大连';
        asset1.Product_category__c = 'GI';
        asset1.Equipment_Type__c = '产品试用';
        asset1.SalesProvince__c = '辽宁';
        asset1.CompanyOfEquipment__c = '大连';
        asset1.Internal_Asset_number__c = '0003';
        asset1.WH_location__c = '货架号1';
        asset1.Rental_Count__c = 0;
        asset1.Out_of_wh__c = 0;
        insert new Asset[] {asset1};

        Fixture_Set__c fsObj1 = new Fixture_Set__c();
        fsObj1.Name = 'set1';
        fsObj1.Fixture_Set_Body_Model_No__c = 'modelNo1';
        fsObj1.Loaner_name__c = 'name1';
        insert fsObj1;
        // 备品配套明细
        Fixture_Set_Detail__c fsdObjA1 = new Fixture_Set_Detail__c();
        fsdObjA1.Name = '备品配套明细名1';
        fsdObjA1.Name_CHN_Created__c = '中文名称1';
        fsdObjA1.Product2__c = pro1.Id;
        fsdObjA1.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        fsdObjA1.Is_Body__c = true;
        fsdObjA1.Is_Optional__c = false;
        fsdObjA1.Is_OneToOne__c = false;
        fsdObjA1.UniqueKey__c = fsObj1.Id + ':' + pro1.Id;
        fsdObjA1.SortInt__c = 1;
        insert new Fixture_Set_Detail__c[] {fsdObjA1};

        // 借出备品配套一览
        Rental_Apply_Equipment_Set__c raesObj = new Rental_Apply_Equipment_Set__c();
        raesObj.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesObj.Fixture_Set__c = fsObj1.Id;
        raesObj.Cancel_Select__c = false;
        raesObj.Rental_Start_Date__c = Date.toDay();
        raesObj.Rental_End_Date__c = Date.toDay();
        raesObj.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesObj.UniqueKey__c = '1:'+ fsObj1.Id + ':1';
        insert raesObj;

        // 借出备品配套一览明细
        Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesdObj1 = new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        raesdObj1.Name = fsdObjA1.Name;
        raesdObj1.Rental_Apply__c = raObj.Id;
        raesdObj1.Fixture_Set_Detail__c = fsdObjA1.Id;
        raesdObj1.Rental_Num__c = 1;
        raesdObj1.Queue_Number__c = null;
        raesdObj1.Is_Body__c = true;
        raesdObj1.Rental_Apply_Equipment_Set__c = raesObj.Id;
        raesdObj1.IndexFromUniqueKey__c = 1;
        raesdObj1.UniqueKey__c = '1:'+ raesObj.Id + ':' + fsdObjA1.Id + ':1';
        raesdObj1.FSD_Fixture_Model_No__c = 'n01';
        raesdObj1.Fixture_Model_No_text__c = 'n01';
        raesdObj1.Salesdepartment_before__c = '1.华北营业本部';
        raesdObj1.Internal_asset_location_before__c = '大连';
        raesdObj1.Product_category_text__c = 'GI';
        raesdObj1.Equipment_Type_text__c = '产品试用';
        insert new Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c[] {raesdObj1};

        raesObj.First_RAESD__c = raesdObj1.Id;
        update raesObj;

        // 申请单变为已批准
        raObj.Status__c = '已批准';
        update raObj;

        //耗材备品申请
        Consum_Apply__c ca = new Consum_Apply__c();
        ca.Name = 'XXXX-YYYY_ZZZZ_1';
        ca.Status__c = '批准';
        ca.DataMigration_Flag__c = true;
        ca.Hospital__c = hospital.Id;
        ca.Loaner_centre_mail_address__c = 'OCM_Asset@olympus.com.cn.invalid';
        insert ca;

        Consum_Apply_Equipment_Set__c caes = new Consum_Apply_Equipment_Set__c();
        caes.Consum_Apply__c = ca.Id;
        caes.Consum_Start_Date__c = Date.today().addDays(20);
        caes.DataMigration_Flag__c = true;
        insert caes;
        
        Consum_Apply_Equipment_Set_Detail__c caesd = new Consum_Apply_Equipment_Set_Detail__c();
        caesd.DataMigration_Flag__c = true;
        caesd.Consum_Apply__c = ca.Id;
        caesd.Consum_Apply_Equipment_Set__c = caes.Id;
        caesd.Consum_Start_Date__c = caes.Consum_Start_Date__c;
        caesd.Trial_User__c = '我';
        caesd.Follower_User__c = UserInfo.getUserId();
        insert caesd; // 草案中
    }

    static testMethod void testMethod1() {
        setupTestData();
        try {
            //黑名单发邮件
            Rental_Apply__c ra = [SELECT Id, Hospital__c FROM Rental_Apply__c LIMIT 1];
            Account acc = new Account();
            acc.Id = ra.Hospital__c;
            acc.TradeComplianceStatus__c = '黑名单';
            update acc;
            SendEmailUtil.tradeTempleSend(ra.Id, '分配画面', null, null);
        } catch (Exception e) {
            
        }
    }

    static testMethod void testMethod2(){
        //警示名单发邮件
        setupTestData();
        Rental_Apply__c ra = [SELECT Id, Hospital__c FROM Rental_Apply__c LIMIT 1];
        List<Asset> assList = [SELECT Id from Asset];
        List<Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesdList = [SELECT Id FROM Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c];

        List<String> assStringList = new List<String>();
        List<String> raesdStringList = new List<String>();
        if(assList.size()>0){
            for(Asset ass : assList){
                assStringList.add(ass.Id);
            }
        }
        if(raesdList.size()>0){
            for(Rental_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd : raesdList){
                raesdStringList.add(raesd.Id);
            }
        }
        SendEmailUtil.tradeTempleSend(ra.Id, '分配画面', assStringList, null);
        SendEmailUtil.tradeTempleSend(ra.Id, '主体分配', null, raesdStringList);
    }

    //耗材发送邮件
    static testMethod void testMethod3(){
        setupTestData();
        Consum_Apply__c ca = [SELECT Id FROM Consum_Apply__c LIMIT 1];
        List<Asset> assList = [SELECT Id from Asset];
        List<Consum_Apply_Equipment_Set_Detail__c> raesdList = [SELECT Id FROM Consum_Apply_Equipment_Set_Detail__c];
        List<String> assStringList = new List<String>();
        List<String> caesdStringList = new List<String>();
        if(assList.size()>0){
            for(Asset ass : assList){
                assStringList.add(ass.Id);
            }
        }
        if(raesdList.size()>0){
            for(Consum_Apply_Equipment_Set_Detail__c raesd : raesdList){
                caesdStringList.add(raesd.Id);
            }
        }
        SendEmailUtil.tradeConsumTempleSend(ca.Id, '提交待审批', assStringList, null);
        SendEmailUtil.tradeConsumTempleSend(ca.Id, '默认分配画面', null, caesdStringList);
    }

    static testMethod void testMethod4(){
        setupTestData();
        Consum_Apply__c ca = [SELECT Id,Hospital__c FROM Consum_Apply__c LIMIT 1];
        Account acc = new Account();
        acc.Id = ca.Hospital__c;
        acc.TradeComplianceStatus__c = '黑名单';
        update acc;
        SendEmailUtil.tradeConsumTempleSend(ca.Id, '提交待审批', null, null);
        SendEmailUtil.tradeConsumTempleSend(ca.Id, '查看默认分配', null, null);
    }
}