@isTest
private class buttonQISReportCtlTest {
    static testMethod void testMethod1() {
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTriggerHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('AssetTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('UserAfter');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractAfterUpdate');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractBeforeDelete');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractHpDeptUpd');
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM106Controller');
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM106Trigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('AssetRecordTypeUpd');
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM101Controller');
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM001Controller');
        Oly_TriggerHandler.bypass('RepairHandler');
        FixtureUtil.SkipTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeVMCTrigger = true;
         Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;
        
         Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;
         // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        Profile p = [select Id from Profile where id =:System.Label.ProfileId_SystemAdmin];
        //医院所有人
        User comOwner = new User(Dept__c='能量事业本部',Test_staff__c = true, LastName = 'comOwner', Alias = 'com', CommunityNickname = 'comOwner', Email = 'olympus_comowner@sunbridge.com', Username = 'olympus_comowner@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP', TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja', ProfileId = p.id);
        insert comOwner;
            String RecordTypeId = Schema.SObjectType.QIS_Report__c.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('QISRecordType1').getRecordTypeId();
        System.debug(RecordTypeId);
        QIS_Report__c qis = new QIS_Report__c();
        qis.RecordTypeId = RecordTypeId;
        qis.Name = 'Test';
        qis.QIS_Status__c='OSH检测中';
        qis.OwnerId = comOwner.id;
        qis.CDS_date__c=Date.today();
        qis.OCSMAdministrativeReportDate__c=Date.today();
        qis.Aware_date__c=Date.today();
        qis.OCSMAdministrativeReportNumber__c='00510000001R56KAAS';
        qis.OCSMAdministrativeReportStatus__c='无需报告';
        qis.isAE_Profile__c='YES';
        qis.isPAE_Profile__c='YES';
        qis.next_action__c='无偿维修';
        // qis.QIS_SC_Report__c='a3w10000000U6frAAC';
        qis.IsSendQIS__c=false;
        insert qis;
        QIS_Report__c qis2 = new QIS_Report__c();
        qis2.RecordTypeId = RecordTypeId;
        qis2.Name = 'Test';
        qis2.QIS_Status__c='OSH检测中';
        qis2.OwnerId = comOwner.id;
        qis2.CDS_date__c=Date.today();
        qis2.OCSMAdministrativeReportDate__c=Date.today();
        qis2.Aware_date__c=Date.today();
        qis2.OCSMAdministrativeReportNumber__c='00510000001R56KAAS';
        qis2.OCSMAdministrativeReportStatus__c='无需报告';
        qis2.isAE_Profile__c='YES';
        qis2.isPAE_Profile__c='YES';
        qis2.next_action__c='无偿维修';
        // qis2.QIS_SC_Report__c='a3w10000000U6frAAC';
        qis2.IsSendQIS__c=false;
        insert qis2;
        User user3 = new User();
        user3.ProfileId = UserInfo.getProfileId();
        // user3.FirstName = '';
        user3.LastName = 'テスト3 ユーザー3';
        user3.Email = 'test_user3@example.com';
        user3.emailencodingkey='UTF-8';
        user3.languagelocalekey='zh_CN';
        user3.localesidkey='ja_JP';
        user3.timezonesidkey='Asia/Shanghai';
        user3.Username = 'test_user3@example.com' + System.now().millisecond();
        user3.Alias = 'テユ4';
        user3.CommunityNickname = 'tu3' + System.now().millisecond();
         insert user3;
         Date toDate = Date.today();
         Asset report = new Asset();
        report.AssetMark__c = '耗材';
        report.Asset_Owner__c = '病院資産';
        report.InstallDate = Date.today();
        report.Posting_Date__c = Date.today();
        report.Asset_day__c = Date.today();
        report.SerialNumber = '09K(IOSJA)';
        report.Order_No__c = 'BJ-ET-203044-7';
        report.Name = 'FD-410LR:一次性高频止血';
        report.AccountId = dep.Id;
        report.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        report.Hospital__c = hospital.Id;
        insert report;
        
         Repair__c repair1 = new Repair__c();
        repair1.Service_Repair_No__c = 'repair1';
        repair1.Account__c = dep.Id;
        repair1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        repair1.Hospital__c = hospital.Id;
        // repair1.Delivered_Product__c = ast1.Id;
        repair1.Repair_List_Price__c = 100;
        repair1.Delivered_Product__c = report.id;
        repair1.Billing_Amount__c = 10;
        repair1.Paid_Amount__c = 1;
        repair1.FSE_ApplyForRepair_time__c = Date.today().addMonths(6);
        repair1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today().addDays(-1);
        repair1.Repair_Returned_To_HP_Date__c = Date.today().addDays(3);
        repair1.Repair_Shipped_Date__c = Date.today().addDays(1);
        
        insert repair1;
        // Id qisssId = [SELECT  id FROM QIS_Report__c where Relation_With_The_Problem__c = '有可能'][0].id;
        Test.StartTest();
        buttonQISReportCtl.init(qis.id);
        buttonQISReportCtl.init('');
        buttonQISReportCtl.initUserName(user3.id);
        buttonQISReportCtl.initUserName('');
        buttonQISReportCtl.selectQISReportC(qis.id);
        buttonQISReportCtl.selectQISReportC('');
        buttonQISReportCtl.initSelectProfile(UserInfo.getProfileId());
        buttonQISReportCtl.initSelectProfile('');
        buttonQISReportCtl.updateQisForRCRecieved(qis.id,user3.id);
        buttonQISReportCtl.updateOSHNogoods(qis.id,'754543560@qq.com',user3.id);
        buttonQISReportCtl.updateQISReportC(qis.id,user3.id);
        buttonQISReportCtl.selecctAccountByAccountId(dep.id);
        buttonQISReportCtl.selecctAccountByAccountId('');
        Test.stopTest();
    }
    static testMethod void testMethod2() {
        FixtureUtil.SkipTrigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTrigger');
        StaticParameter.EscapeVMCTrigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTriggerHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('AssetTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('UserAfter');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractAfterUpdate');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractBeforeDelete');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractHpDeptUpd');
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM106Controller');
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM106Trigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('AssetRecordTypeUpd');
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM101Controller');
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM001Controller');
        Oly_TriggerHandler.bypass('RepairHandler');
         Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;
        
         Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;
         // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        Profile p = [select Id from Profile where id =:System.Label.ProfileId_SystemAdmin];
        //医院所有人
        User comOwner = new User(Dept__c='能量事业本部',Test_staff__c = true, LastName = 'comOwner', Alias = 'com', CommunityNickname = 'comOwner', Email = 'olympus_comowner@sunbridge.com', Username = 'olympus_comowner@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP', TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja', ProfileId = p.id);
        insert comOwner;
            String RecordTypeId = Schema.SObjectType.QIS_Report__c.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('QISRecordType1').getRecordTypeId();
        System.debug(RecordTypeId);
        QIS_Report__c qis = new QIS_Report__c();
        qis.RecordTypeId = RecordTypeId;
        qis.Name = 'Test';
        qis.QIS_Status__c='OSH检测中';
        qis.OwnerId = comOwner.id;
        qis.CDS_date__c=Date.today();
        qis.OCSMAdministrativeReportDate__c=Date.today();
        qis.Aware_date__c=Date.today();
        qis.OCSMAdministrativeReportNumber__c='00510000001R56KAAS';
        qis.OCSMAdministrativeReportStatus__c='无需报告';
        qis.isAE_Profile__c='YES';
        qis.isPAE_Profile__c='YES';
        qis.next_action__c='无偿维修';
        // qis.QIS_SC_Report__c='a3w10000000U6frAAC';
        qis.IsSendQIS__c=false;
        insert qis;
        QIS_Report__c qis2 = new QIS_Report__c();
        qis2.RecordTypeId = RecordTypeId;
        qis2.Name = 'Test';
        qis2.QIS_Status__c='OSH检测中';
        qis2.OwnerId = comOwner.id;
        qis2.CDS_date__c=Date.today();
        qis2.OCSMAdministrativeReportDate__c=Date.today();
        qis2.Aware_date__c=Date.today();
        qis2.OCSMAdministrativeReportNumber__c='00510000001R56KAAS';
        qis2.OCSMAdministrativeReportStatus__c='无需报告';
        qis2.isAE_Profile__c='YES';
        qis2.isPAE_Profile__c='YES';
        qis2.next_action__c='无偿维修';
        // qis2.QIS_SC_Report__c='a3w10000000U6frAAC';
        qis2.IsSendQIS__c=false;
        insert qis2;
        User user3 = new User();
        user3.ProfileId = UserInfo.getProfileId();
        // user3.FirstName = '';
        user3.LastName = 'テスト3 ユーザー3';
        user3.Email = 'test_user3@example.com';
        user3.emailencodingkey='UTF-8';
        user3.languagelocalekey='zh_CN';
        user3.localesidkey='ja_JP';
        user3.timezonesidkey='Asia/Shanghai';
        user3.Username = 'test_user3@example.com' + System.now().millisecond();
        user3.Alias = 'テユ4';
        user3.CommunityNickname = 'tu3' + System.now().millisecond();
         insert user3;
         Date toDate = Date.today();
         Asset report = new Asset();
        report.AssetMark__c = '耗材';
        report.Asset_Owner__c = '病院資産';
        report.InstallDate = Date.today();
        report.Posting_Date__c = Date.today();
        report.Asset_day__c = Date.today();
        report.SerialNumber = '09K(IOSJA)';
        report.Order_No__c = 'BJ-ET-203044-7';
        report.Name = 'FD-410LR:一次性高频止血';
        report.AccountId = dep.Id;
        report.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        report.Hospital__c = hospital.Id;
        insert report;
        
         Repair__c repair1 = new Repair__c();
        repair1.Service_Repair_No__c = 'repair1';
        repair1.Account__c = dep.Id;
        repair1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        repair1.Hospital__c = hospital.Id;
        // repair1.Delivered_Product__c = ast1.Id;
        repair1.Repair_List_Price__c = 100;
        repair1.Delivered_Product__c = report.id;
        repair1.Billing_Amount__c = 10;
        repair1.Paid_Amount__c = 1;
        repair1.FSE_ApplyForRepair_time__c = Date.today().addMonths(6);
        repair1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today().addDays(-1);
        repair1.Repair_Returned_To_HP_Date__c = Date.today().addDays(3);
        repair1.Repair_Shipped_Date__c = Date.today().addDays(1);
        
        insert repair1;
        List<String> repairIds = new List<String>();
        List<String> repairIds2 = new List<String>();
        repairIds.add(qis.id);
        repairIds2.add(repair1.id);
        BatchIF_Log__c iflog = new BatchIF_Log__c();
            iflog.Type__c = 'sendToETQ';
            iflog.ErrorLog__c = '';
            iflog.Log__c = 'NFM401WebService start--';
            iflog.Log__c += '\n修理:'+' 更新成功';
                iflog.Log__c = '\nNFM401WebService end--';
                insert iflog;
        // Id qisssId = [SELECT  id FROM QIS_Report__c where Relation_With_The_Problem__c = '有可能'][0].id;
        Test.StartTest();
        buttonQISReportCtl.sendToETQ('123456',iflog,repairIds,'2');
        Test.stopTest();
    }

    static testMethod void testMethod3() {
        StaticParameter.EscapeVMCTrigger = true;
        FixtureUtil.SkipTrigger = true;
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('ContactTriggerHandler');
        Oly_TriggerHandler.bypass('AssetTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractTrigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractAfterUpdate');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractBeforeDelete');
        Oly_TriggerHandler.bypass('MaintenanceContractHpDeptUpd');
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM106Controller');
        Oly_TriggerHandler.bypass('UserAfter');
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM106Trigger');
        Oly_TriggerHandler.bypass('AssetRecordTypeUpd');
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM101Controller');
        Oly_TriggerHandler.bypass('NFM001Controller');
        Oly_TriggerHandler.bypass('RepairHandler');
         Address_Level__c al = new Address_Level__c();
        al.Name = '東京';
        al.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al.Level1_Sys_No__c = '999999';
        insert al;
        // 市
        Address_Level2__c al2 = new Address_Level2__c();
        al2.Level1_Code__c = 'CN-99';
        al2.Level1_Sys_No__c = '999999';
        al2.Level1_Name__c = '東京';
        al2.Name = '渋谷区';
        al2.Level2_Code__c = 'CN-9999';
        al2.Level2_Sys_No__c = '9999999';
        al2.Address_Level__c = al.id;
        insert al2;
        
         Account hospital = new Account();
        hospital.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'].id;
        hospital.Name = 'test hospital';
        hospital.Is_Active__c = '有効';
        hospital.Attribute_Type__c = '卫生部';
        hospital.Speciality_Type__c = '综合医院';
        hospital.Grade__c = '一级';
        hospital.OCM_Category__c = 'SLTV';
        hospital.Is_Medical__c = '医疗机构';
        hospital.State_Master__c = al.id;
        hospital.City_Master__c = al2.id;
        hospital.Town__c = '东京';
        insert hospital;
         // 戦略科室を得る
        Account[] strategicDep = [SELECT ID, Name FROM Account WHERE parentId = :hospital.Id AND recordType.DeveloperName = 'Department_Class_OTH'];
        // 診療科を作る
        Account dep = new Account();
        dep.recordtypeId = [Select Id FROM RecordType WHERE IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_OTH'].id;
        dep.Name = 'test dep';
        dep.AgentCode_Ext__c = '9999998';
        dep.ParentId = strategicDep[0].Id;
        dep.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        dep.Hospital__c = hospital.Id;
        insert dep;

        Profile p = [select Id from Profile where id =:System.Label.ProfileId_SystemAdmin];
        //医院所有人
        User comOwner = new User(Dept__c='能量事业本部',Test_staff__c = true, LastName = 'comOwner', Alias = 'com', CommunityNickname = 'comOwner', Email = 'olympus_comowner@sunbridge.com', Username = 'olympus_comowner@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP', TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja', ProfileId = p.id);
        insert comOwner;
            String RecordTypeId = Schema.SObjectType.QIS_Report__c.getRecordTypeInfosByDeveloperName().get('QISRecordType1').getRecordTypeId();
        System.debug(RecordTypeId);
        QIS_Report__c qis = new QIS_Report__c();
        qis.RecordTypeId = RecordTypeId;
        qis.Name = 'Test';
        qis.QIS_Status__c='OSH检测中';
        qis.OwnerId = comOwner.id;
        qis.CDS_date__c=Date.today();
        qis.OCSMAdministrativeReportDate__c=Date.today();
        qis.Aware_date__c=Date.today();
        qis.OCSMAdministrativeReportNumber__c='00510000001R56KAAS';
        qis.OCSMAdministrativeReportStatus__c='无需报告';
        qis.isAE_Profile__c='YES';
        qis.isPAE_Profile__c='YES';
        qis.next_action__c='无偿维修';
        // qis.QIS_SC_Report__c='a3w10000000U6frAAC';
        qis.IsSendQIS__c=false;
        insert qis;
        QIS_Report__c qis2 = new QIS_Report__c();
        qis2.RecordTypeId = RecordTypeId;
        qis2.Name = 'Test';
        qis2.QIS_Status__c='OSH检测中';
        qis2.OwnerId = comOwner.id;
        qis2.CDS_date__c=Date.today();
        qis2.OCSMAdministrativeReportDate__c=Date.today();
        qis2.Aware_date__c=Date.today();
        qis2.OCSMAdministrativeReportNumber__c='00510000001R56KAAS';
        qis2.OCSMAdministrativeReportStatus__c='无需报告';
        qis2.isAE_Profile__c='YES';
        qis2.isPAE_Profile__c='YES';
        qis2.next_action__c='无偿维修';
        // qis2.QIS_SC_Report__c='a3w10000000U6frAAC';
        qis2.IsSendQIS__c=false;
        insert qis2;
        User user3 = new User();
        user3.ProfileId = UserInfo.getProfileId();
        // user3.FirstName = '';
        user3.LastName = 'テスト3 ユーザー3';
        user3.Email = 'test_user3@example.com';
        user3.emailencodingkey='UTF-8';
        user3.languagelocalekey='zh_CN';
        user3.localesidkey='ja_JP';
        user3.timezonesidkey='Asia/Shanghai';
        user3.Username = 'test_user3@example.com' + System.now().millisecond();
        user3.Alias = 'テユ4';
        user3.CommunityNickname = 'tu3' + System.now().millisecond();
         insert user3;
         Date toDate = Date.today();
         Asset report = new Asset();
        report.AssetMark__c = '耗材';
        report.Asset_Owner__c = '病院資産';
        report.InstallDate = Date.today();
        report.Posting_Date__c = Date.today();
        report.Asset_day__c = Date.today();
        report.SerialNumber = '09K(IOSJA)';
        report.Order_No__c = 'BJ-ET-203044-7';
        report.Name = 'FD-410LR:一次性高频止血';
        report.AccountId = dep.Id;
        report.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        report.Hospital__c = hospital.Id;
        insert report;
        
         Repair__c repair1 = new Repair__c();
        repair1.Service_Repair_No__c = 'repair1';
        repair1.Account__c = dep.Id;
        repair1.Department_Class__c = strategicDep[0].Id;
        repair1.Hospital__c = hospital.Id;
        // repair1.Delivered_Product__c = ast1.Id;
        repair1.Repair_List_Price__c = 100;
        repair1.Delivered_Product__c = report.id;
        repair1.Billing_Amount__c = 10;
        repair1.Paid_Amount__c = 1;
        repair1.FSE_ApplyForRepair_time__c = Date.today().addMonths(6);
        repair1.Failure_Occurrence_Date__c = Date.today().addDays(-1);
        repair1.Repair_Returned_To_HP_Date__c = Date.today().addDays(3);
        repair1.Repair_Shipped_Date__c = Date.today().addDays(1);
        
        insert repair1;
        // Id qisssId = [SELECT  id FROM QIS_Report__c where Relation_With_The_Problem__c = '有可能'][0].id;
        Test.StartTest();
        List<String> repairIds = new List<String>();
        List<String> repairIds2 = new List<String>();
        repairIds.add(qis.id);
        repairIds2.add(repair1.id);
        BatchIF_Log__c iflog = new BatchIF_Log__c();
            iflog.Type__c = 'sendToETQ';
            iflog.ErrorLog__c = '';
            iflog.Log__c = 'NFM401WebService start--';
            iflog.Log__c += '\n修理:'+' 更新成功';
                iflog.Log__c = '\nNFM401WebService end--';
                insert iflog;
        buttonQISReportCtl.sendToETQ('123456',iflog,repairIds2,'2');
        Test.stopTest();
    }
}