@isTest
private class ConsumApplyEquipmentSetDetailDailyBatchT {
    static ConsumTestDataFactory factory;

    // 造出选择完明细的申请
    static testMethod void testBatch() {
        factory = new ConsumTestDataFactory();
        factory.setupTestData();
        ConsumApplyEquipmentSetDetailDailyBatch bat = new ConsumApplyEquipmentSetDetailDailyBatch(null);
        Database.executeBatch(bat, 200);
    }

    static testMethod void testCoverUp() {
        ConsumApplyEquipmentSetDetailDailyBatch.test();
    }
}