@isTest
public  class InquiryFormManageControllerTest {
   
    static testMethod void testMethod1() {
        ControllerUtil.EscapeNFM001Trigger = true;
        ControllerUtil.EscapeMaintenanceContractAfterUpdateTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001Trigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger = true;
        StaticParameter.EscapeNFM001AgencyContractTrigger2 = true;
        StaticParameter.EscapeMaintenanceContractAfterUpdateTrigger = true;
        //医院
    	List<RecordType> rectHp = [select Id from RecordType where IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'HP'];
        if (rectHp.size() == 0) {
            return;
        }
        //科室
        List<RecordType> rectDpt = [select Id from RecordType where IsActive = true and SobjectType = 'Account' and DeveloperName = 'Department_GI'];
        if (rectDpt.size() == 0) {
            return;
        }

        
		Profile p = [select Id from Profile where id =:System.Label.ProfileId_SystemAdmin];

		User hpOwner = new User(Test_staff__c = true, LastName = 'hp', FirstName = 'owner', Alias = 'hp', Work_Location__c = '北京', CommunityNickname = 'hpOwner', Email = 'olympus_hpowner@sunbridge.com', Username = 'olympus_hpowner@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP', TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja', ProfileId = p.id);
    	insert hpOwner;
    	User hpOwner2 = new User(Test_staff__c = true, LastName = 'hp2', FirstName = 'owner', Alias = 'hp2', Work_Location__c = '重庆', CommunityNickname = 'hpOwner2', Email = 'olympus_hpowner@sunbridge.com', Username = 'olympus_hpowner2@sunbridge.com', IsActive = true, EmailEncodingKey = 'ISO-2022-JP', TimeZoneSidKey = 'Asia/Tokyo', LocaleSidKey = 'ja_JP', LanguageLocaleKey = 'ja', ProfileId = p.id);
    	insert hpOwner2;



    	Account hp = new Account(RecordTypeId = rectHp[0].Id, Name = 'hp', OwnerId = hpOwner.Id);
        hp.FSE_GI_Main_Leader__c = hpOwner.Id;
        hp.FSE_SP_Main_Leader__c = hpOwner2.Id;
        insert hp;

        //战略科室
        Account dc = [select Id, Name, RecordType_DeveloperName__c, Account2__c from Account where ParentId = :hp.Id and RecordType_DeveloperName__c = 'Department_Class_GI'];

        Account dpt = new Account(RecordTypeId = rectDpt[0].Id);
        dpt.Name         = '*';
        dpt.Department_Name__c  = 'TestDepart';
        dpt.ParentId            = dc.Id;
        dpt.Department_Class__c = dc.Id;
        dpt.Hospital__c         = hp.Id;
        insert dpt;

        Account dpt1 = new Account(RecordTypeId = rectDpt[0].Id);
        dpt1.Name         = '*';
        dpt1.Department_Name__c  = 'TestDepart1';
        dpt1.ParentId            = dc.Id;
        dpt1.Department_Class__c = dc.Id;
        dpt1.Hospital__c         = hp.Id;
        insert dpt1;


        Inquiry_form__c inquiryform = new Inquiry_form__c();
        // inquiryform.Name = '2019102101';
        inquiryform.Hospital_Name__c = dpt1.Id;
        List<Account> dpecList = [select Id,Department_Class__c from Account where Id =: dpt1.Id];
        inquiryform.Department_Class__c = dpecList[0].Department_Class__c;
        inquiryform.Status__c ='01.未跟进';
        inquiryform.Company__c ='北京某某某测试公司';
        inquiryform.Family_Name__c ='靳';
        inquiryform.Opportunity_Division__c = '询价';
        inquiryform.Phone__c = '13844756322';
        inquiryform.Product1__c = '超声';
        inquiryform.Request1__c = '需要报价';
        Test.startTest();
        insert inquiryform;

        InquiryFormManageController.getCurrentInquiryInform();
        Test.stopTest();
    }
}